нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ADDON_MANAGEMENT

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет определить, разрешено ли приложениям использовать пользовательские настройки управления надстройками. По умолчанию

использование пользовательских настроек запрещено.
Кроме того, вы можете запретить запуск всех надстроек, кроме определенных строковыми параметрами ветви реестра

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID.
Для этого нужно параметрам REG_DWORD типа RestrictToList и ListBox_Support_CLSID, расположенным в ветви реестра

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext, присвоить значение 1.

Теги: Конфигурация IE
  • все теги
  • на главную страницу
  • оригинал статьи


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORS

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет запретить обработку двоичного кода определенными программами. По умолчанию обработка двоичного кода разрешена.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет запретить использование MK-протокола определенными программами. По умолчанию MK-протокол разрешен.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет определить, будет ли разрешено указанным программам выполнять автоматическое выполнения кода расположенных на веб-странице ActiveX-объектов.

По умолчанию браузер запрещает автоматическое выполнение кода ActiveX-объекта, расположенного на веб-странице — чтобы его выполнение началось, пользователь должен щелкнуть мышкой по полю ActiveX-объекта.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Compat_logging

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет определить, может ли пользователь вести журнал блокирования информации новыми функциями браузера Internet Explorer.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет определить, будет ли разрешено указанным программам выполнять операции вырезания, копирования и вставки из буфера обмена без выдачи запроса разрешения пользователя.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет определить, будут ли программы запускать html-файлы, расположенные на локальном компьютере, с использованием зоны локального компьютера (то есть, с наибольшими возможными привилегиями). По умолчанию безопасность зоны локального компьютера не применяется для локальных html-файлов.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLING

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет определить, будет ли операционная система выполнять сопоставление информации о файле MIME с реальным расширением файла (если в процессе сопоставления оказывается, что реальное расширение скачиваемого файла отлично от указанного в MIME, расширение файла изменяется).

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFING

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет определить, будет ли выполняемая пробная проверка MIME предотвращать перевод файла любого типа в более опасный тип. По умолчанию возможность проверки MIME отключена для всех процессов.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHING

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет определить, будет ли доступна ссылка на объект при переходе пользователя внутри того же домена или к новому домену (при присвоении параметрам значения 1 будет недоступна). По умолчанию ссылка доступна.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет определить, будет ли предотвращаться небезопасный запуск программами активного содержимого, полученного через запрещенные протоколы. По умолчанию возможность этого подраздела применяется для проводника и браузера Internet Explorer. При этом список запрещенных протоколов содержится в параметрах строкового типа, расположенных в подразделах 3 (запрещенные протоколы для зоны Интернет), 1 (запрещенные протоколы для зоны интрасети), 0 (запрещенные протоколы для зоны локального компьютера), 2 (запрещенные протоколы для зоны надежных узлов), 4 (запрещенные протоколы для зоны ограниченных узлов) ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols. Кроме того, также в данной ветви реестра должны находиться параметры вида ListBox_Support_«номер подраздела ветви реестра». Если значение параметра равно 1, тогда соответствующий список запрещенных протоколов будет использоваться операционной системой.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет указать приложения, которым будет разрешено блокировать автоматический процесс установки ActiveX-объектов. По умолчанию автоматический процесс установки не блокируется.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет указать приложения, которым будет разрешено блокировать процесс загрузки пользователя, не инициированный самим пользователем.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_SECURITYBAND

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет указать приложения, для которых будет разрешено отображение панели информации. По умолчанию панель информации отображается только для браузера Internet Explorer.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_DEFWINDOWPROCSIZING

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет определить, будет ли разрешено при использовании метода Window.Open и указании ширины окна большей, чем ширина экрана, открывать дочернее окно на весь экран.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет указать приложения, выполняемым сценариям которых будет запрещено отображать окна разных типов, а также изменять их размеры и отображение. По умолчанию сценариям разрешено отображать окна.

Теги: Конфигурация IE


нет
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATION

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра позволяет определить, будут ли зоны безопасности защищены от повышения уровня зоны. По умолчанию такая защита используется только для браузера Internet Explorer.

Теги: Конфигурация IE


Search Page
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

значение данного параметра определяет поисковую страницу Microsoft

Теги: Конфигурация IE


Local Page
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

определяет путь к blank.htm

Теги: Конфигурация IE


SmBrandHeight
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет количество пикселей, на которое будет увеличено поле меню проводника и браузера Internet Explorer.

Теги: Оболочка IE


SHSmBrandBitMap
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра отлично от 0, то при полноэкранном режиме логотип Internet Explorer будет отображаться на прозрачном фоне, а не на черном

Теги: Оболочка IE


SHBrandBitMap
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_string

данный параметр определяет путь к значку замены логотипа Microsoft при использовании поноэкранного режима работы с проводником

Теги: Оболочка Windows


SHBigBitMap
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_string

данный параметр определяет путь к значку замены логотипа Microsoft при использовании обычного режима работы с проводником

Теги: Оболочка Windows


BrandHeight
all\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет количество пикселей, на которое будет увеличено поледля отображения значка браузера Internet Explorer по высоте.

Теги: Оболочка IE


EnableJavaConsole
all\Software\Microsoft\Java VM

Тип параметра: reg_binary

установка данного параметра равным 1 добавляет к меню Вид проводника и браузера Internet Explorer команду ОТКРЫТЬ КОНСОЛЬ JAVA. Данная команда открывает таки косоль Java, в которой можно очистить потоки, мусор и т.д.

Теги: Конфигурация Windows


UpgradeCheckFrequency
all\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется полем Автоматическое обновление. Если значение данного параметра равно 0, тогда автоматическое обновление будет происходить раз в день. Если же значение данного параметра равно 1, тогда раз в неделю. А если значение параметра равно 2 — раз в месяц.

Теги: Инсталляция Windows Media


LibraryDatabasePath
all\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к каталогу, в котором проигрыватель Media Player будет хранить свою библиотеку (файл CurrentDatabase_346.wmdl). По умолчанию библиотека хранится в каталоге %userprofile%\Application Data\Microsoft\Media Player.

Теги: Конфигурация Windows Media


нет
all\Software\Microsoft\MediaPlayer

Тип параметра: подраздел

Здесь Windows Media Player хранит свои настройки.

Теги: Конфигурация Windows Media


DisableUpdates
all\Software\Microsoft\MessengerService\Policies

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет, разрешено ли выполнять обновления программы.

Теги: Инсталляция


нет
all\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: подраздел

Настройки программы Windows Messenger.

Теги: Конфигурация


нет
all\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common

Тип параметра: подраздел

Определяет общие настройки продуктов Office.

Теги: Приложения


нет
all\Software\Microsoft\Office\[номер версии]

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки программ, входящих в пакет Office конкретной версии. Так, для Office 2000 — "9.0", для Office 2002 — "10.0", для Office 2003 — "11.0"

Теги: Приложения


нет
all\Software\Microsoft\Office

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки программ, входящих в пакет Office.

Теги: Приложения


нет
all\Software\Microsoft\Security Center

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки центра обеспечения безопасности Windows.

Теги: Безопасность Windows


нет
all\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки программы Msconfig.exe

Теги: Конфигурация Приложения


нет
all\Software\Microsoft\Shared Tools

Тип параметра: подраздел

Содержит информацию о разделяемых программных компонентах. В данном разделе содержатся пути для всех апплетов Windows (таких программ, как Equation, WordArt и MSGraph). В этом расположении записываются также графические фильтры и текстовые конвертеры. Два из них относятся к программе Word. Одним из них является раздел графических фильтров, в котором регистрируются фильтры для импорта и экспорта, а вторым — раздел текстовых конвертеров, в котором регистрируются конвертеры импорта и экспорта. Кроме того, каждый фильтр и конвертер регистрируется отдельно. Под каждым средством перечислены клиенты, использующие фильтр, конвертер или апплет.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
all\Software\Microsoft\WAB

Тип параметра: подраздел

В этом подразделе Outlook хранит свою адресную книгу.

Теги: Outlook


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки апплетов для Windows.

Теги: Конфигурация Приложения


WarningIfNotDefault
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\[подраздел]

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет текст предупреждения, который будет отображаться перед пользователем при попытке изменения состояния данного элемента списка.

Теги: Оболочка Windows


ValueName
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\[подраздел]

Тип параметра: reg_string

Он определяет название параметра, значение которого изменяется с помощью данного элемента списка.

Теги: Оболочка Windows


UncheckedValue
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\[подраздел]

Тип параметра: не определен

Тип данного параметра зависит от типа параметра, который изменяется при помощи данного элемента списка.

Значение данного параметра определяет значение, которое будет присвоено параметру, изменяемому элементом списка, после сброса соответствующего флажка.

Теги: Оболочка Windows


type
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\[подраздел]

Тип параметра: reg_string

Он определяет, какой именно элемент списка будет создан. Данный параметр может принимать следующие значения.
group. Будет создана подпапка.
checkbox. Будет создан флажок.
radio. Будет создан переключатель.

Теги: Оболочка Windows


text
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\[подраздел]

Тип параметра: reg_string

Он определяет текст, отображаемый напротив соответствующего элемента списка.

Теги: Оболочка Windows


RegPath
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\[подраздел]

Тип параметра: reg_string

Он определяет ветвь реестра (без корневого раздела), в которой находится параметр, значение которого изменяется с помощью данного элемента списка.

Теги: Оболочка Windows


Mask
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\[подраздел]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет битовую маску бита значения параметра, который должен быть изменен после изменения состояния данного элемента списка. Если элемент списка изменяет не отдельный бит, а значение всего параметра, тогда параметр Mask не указывается.

Теги: Оболочка Windows


HKeyRoot
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\[подраздел]

Тип параметра: reg_dword

Определяет корневой радел, в котором хранится описываемый параметр. Может принимать такие значения:
0х80000000 – HKCR
0х80000001 – HKCU
0х80000002 – HKLM
0х80000003 – HKU

Теги: Оболочка Windows


DefaultValue
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\[подраздел]

Тип параметра: не определен

Тип данного параметра зависит от типа параметра, который изменяется при помощи данного элемента списка.

Значение данного параметра определяет значение по умолчанию параметра, изменяемого данным элементом списка. Значение этого параметра используется в том случае, если параметр, изменяемый элементом списка, в реестре не существует.

Теги: Оболочка Windows


CheckedValue
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\[подраздел]

Тип параметра: не определен

Тип данного параметра зависит от типа параметра, который изменяется при помощи данного элемента списка.

Значение данного параметра определяет значение, которое будет присвоено параметру, изменяемому элементом списка, после установки соответствующего флажка или переключателя.

Теги: Оболочка Windows


Bitmap
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\[подраздел]

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к изображению, которое будет отображаться для элемента списка group.

Теги: Оболочка Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\[подраздел]

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе подразделы для формирования подразделов вкладки "Вид" диалога "Свойства папки"

Теги: Оболочка Windows


WebView
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

При установке переключателя в положение Отображать образцы и фильтры параметру WebView присваивается значение 1.

Кроме того, устанавливается бит 0х200000000000 битовой маски ShellState, расположенной в ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer.

Теги: Оболочка Windows


TypeAhead
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Значение данного параметра изменяется при помощи переключателя, имеющего следующие положения.
— Выделять введенный элемент в списке. Устанавливает значение 0.
— Автоматически вводить текст в поле поиска. Устанавливает значение 1.

Теги: Оболочка Windows


TaskbarGroupSize
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

значение этого dword-параметра определяет число открытых окон одинаковых программ, после преодоления которого кнопки на панели задач, идентифицирующие эти окна, будут группироваться в одно.

Если значение этого параметра равно 0, то при нехватке места на панели задач, программы будут объединяться начиная с самых старых (по умолчанию), а если равен 1, то начиная с самых новых. Остальные же значения определяют количество открытых окон.

Теги: Окна Windows


TaskbarGlomming
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Группировать сходные кнопки панели задач присваивает данному параметру значение 0.

Теги: Рабочий стол Windows


TaskbarContextMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет отображение контекстного меню панели задач по щелчку правой кнопки мыши.

Теги: Рабочий стол Windows


StartMenuScrollPrograms
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_string

если значение этого параметра равно No, то в подменю Программы меню Пуск не будет использоваться прокрутка, и не помещающиеся в разделе Программы подразделы будут перемещены в новый созданный подраздел.

Теги: Рабочий стол Windows


StartMenuRun
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_string

Если равно "no", то при классическом меню "Пуск", будет скрыто подменю "Выполнить".

Теги: Рабочий стол Windows


StartMenuFavorites
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 1, тогда в меню Пуск будет отображаться команда Избранное.

По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Рабочий стол Windows


StartMenuChange
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если равно "0", то будут отключены операции drag`n`drop в меню "Пуск" (в классическом исполнении).

Теги: Рабочий стол Windows


StartMenuAdminTools
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_string

Если равно "no", то при классическом меню "Пуск", будет скрыто подменю "Администрирование".

Теги: Рабочий стол Windows


Start_TrackProgs
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Сброс флажка Хранить и отображать список недавно открывавшихся программ присваивает данному параметру значение 0.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_TrackDocs
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Сброс флажка Хранить и отображать список недавно открывавшихся файлов присваивает данному параметру значение 0.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_SortByName
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Сортировать меню "Все программы" по именам.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowUser
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Определяет отображение команды, открывающей личную папку пользователя.

0 (скрыть соответствующую команду меню Пуск), 1 (отобразить команду как ссылку), 2 (отобразить команду как выпадающий список). По умолчанию значение всех этих параметров равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowSetProgramAccessAndDefaults
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в меню Пуск будет отображаться команда Программы по умолчанию.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowSearch
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в меню Пуск будет отображаться команда Поиск.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowRun
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в меню Пуск будет отображаться команда Выполнить.

По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowPrinters
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в меню Пуск будет отображаться команда Принтеры.

По умолчанию значение всех этих параметров равно 0.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowOEMLink
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Параметр для нового меню "Пуск". Если равен "0", то ссылка "Производитель" будет скрыта, если равно "1", то отображена.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowNetPlaces
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в меню Пуск будет отображаться команда Сеть.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowNetConn
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в меню Пуск будет отображаться команда Подключение.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowMyPics
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Определяет отображение команды Изображения.

0 (скрыть соответствующую команду меню Пуск), 1 (отобразить команду как ссылку), 2 (отобразить команду как выпадающий список). По умолчанию значение всех этих параметров равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowMyMusic
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Определяет отображение команды Музыка.

0 (скрыть соответствующую команду меню Пуск), 1 (отобразить команду как ссылку), 2 (отобразить команду как выпадающий список). По умолчанию значение всех этих параметров равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowMyGames
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Определяет отображение команды Игры.

0 (скрыть соответствующую команду меню Пуск), 1 (отобразить команду как ссылку), 2 (отобразить команду как выпадающий список). По умолчанию значение всех этих параметров равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowMyDocs
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Определяет отображение команды Документы.

0 (скрыть соответствующую команду меню Пуск), 1 (отобразить команду как ссылку), 2 (отобразить команду как выпадающий список). По умолчанию значение всех этих параметров равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowMyComputer
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Определяет отображение команды Компьютер.

0 (скрыть соответствующую команду меню Пуск), 1 (отобразить команду как ссылку), 2 (отобразить команду как выпадающий список). По умолчанию значение всех этих параметров равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowHelp
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в меню Пуск будет отображаться команда Справка.

По умолчанию значение всех этих параметров равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ShowControlPanel
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Определяет отображение команды Панель управления.

0 (скрыть соответствующую команду меню Пуск), 1 (отобразить команду как ссылку), 2 (отобразить команду как выпадающий список). По умолчанию значение всех этих параметров равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_ScrollPrograms
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Параметр для нового меню "Пуск". Если равен "0", то прокрутка для подменю "Программы" меню "Пуск" использоваться не будет.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_NotifyNewApps
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Выделять недавно установленные программы.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_MinMFU
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Существует возможность определения количества часто используемых программ, которые будут отображаться в меню Пуск.

Для этого достаточно указать нужное вам количество в параметре Start_MinMFU.

Данный параметр можно изменить при помощи поля Размер меню «Пуск» диалога Настройка меню «Пуск».

Теги: Рабочий стол Windows


Start_LargeMFUIcons
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию в меню Пуск для отображения часто используемых программ используются крупные значки. Однако вы можете указать операционной системе, чтобы она использовала более мелкие значки.

Для этого достаточно воспользоваться флажком Крупные значки диалога Настройка меню «Пуск».

Данный флажок изменяет значение параметра Start_LargeMFUIcons. По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_EnableDragDrop
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Разрешить контекстные меню и перетаскивание объектов.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_AutoCascade
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Раскрывать меню при наведении и задержке указателя мыши.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_AdminToolsRoot
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, будет ли в меню Пуск отображаться команда Администрирование.

Он может принимать следующие значения:
2 (отображать команду как в меню Все программы, так и в меню Пуск)
1 (отображать команду в меню Все программы)
0 (не отображать команду Администрирование в меню Пуск).

По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Рабочий стол Windows


ShowSuperHidden
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Скрывать защищенные системные файлы (рекомендуется). По умолчанию значение данного параметра равно 0.
Суперскрытыми называются файлы, для которых одновременно установлены атрибуты Системный и Скрытый.

Теги: Оболочка Windows


ShowPreviewHandlers
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяется флажком Отображать обработчики просмотра в панели просмотра.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Оболочка Windows


ShowInfoTip
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяется флажком Отображать описание для папок и элементов рабочего стола.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Оболочка Windows


ShowCompColor
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то сжатые папки будут отображаться другим цветом.

Теги: Оболочка Windows


ShowAttribCol
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Отображать колонку "Атрибуты" при показе содержимого папок в виде таблицы.

Теги: Окна Windows


SeparateProcess
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяется флажком Запускать окна с папками в отдельном процессе.

По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Окна Windows


PersistBrowsers
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

При помощи вкладки Вид диалога Свойства папки можно задействовать механизм, при котором все окна, открытые вами при завершении работы операционной системы, будут автоматически запускаться при следующем вашем входе в операционную систему.

Данный механизм задействуется при помощи флажка Восстанавливать прежние окна папок при входе в систему, который изменяет значение параметра PersistBrowsers.

По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Вход/выход Windows


NoNetCrawling
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то не будет производиться поиск сетевых папок и принтеров.

Теги: Сеть Windows


NewDragImages
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, то при перемещении пункта меню Пуск на рабочий столили в другое место будет использоваться стандартный способ отображения перемещаемого объекта (в виде квадрата), а если значение данного параметра равно 1, то новый способ — в виде заретушированного по бокам рисунка соответсвующего пункта меню

Теги: Оболочка Windows


MapNetDrvBtn
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то в окнах будут показываться кнопки сетевых дисков.

Теги: Окна Windows


ListviewWatermark
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяется флажком Отображать фоновые рисунки для различных типов папок диалога Параметры быстродействия.

По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Окна Windows


ListviewShadow
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяется при помощи флажка Отбрасывание теней значками на рабочем столе.

Теги: Рабочий стол Windows


ListviewAlphaSelect
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяется флажком Отображение прозрачного прямоугольника выделения.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Оболочка Windows


IntelliMenus
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если равно "0", то не будет использоваться персонализированное меню "Пуск" (в классическом исполнении).

Теги: Рабочий стол Windows


HideIcons
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то иконки рабочего стола будут скрыты (когда рабочий стол как Web-страница).

Теги: Оболочка Windows


HideFileExt
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов. По умолчанию значение данного параметра равно 1.
Независимо от значения данного параметра расширение зарегистрированного файла будет отображаться, если в его подразделе расширения присутствует параметр строкового типа AlwaysShowExt.

Теги: Значки Windows


Hidden
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

При установки положения Не показывать скрытые файлы и папки переключателя, данному параметру присваивается значение 2. Если же установить положение Показывать скрытые файлы и папки, тогда параметру будет присвоено значение 1. По умолчанию значение данного параметра равно 2.

Теги: Значки Windows


FriendlyTree
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяется флажком Отображать простой вид папок в списке папок "Проводника".

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Значки Windows


FolderContentsInfoTip
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяется флажком Отображать сведения о размере файлов в подсказках папок.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Значки Windows


EncryptionContextMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если равен "1", то в контекстном меню папки появится команда "Зашифровать" (если папка уже зашифрована, то появится команда "Расшифровать").

Теги: Оболочка Windows


EnableBalloonTips
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Отображение всплывающих уведомлений области уведомлений можно запретить.

Для этого достаточно параметру EnableBalloonTips присвоить значение 0.

Теги: Рабочий стол Windows


DontPrettyPath
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Если равно "0", то будут разрешены имена файлов в верхнем регистре.

Теги: Значки Windows


DisableThumbnailCache
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Запретить кеш для эскизов.

Теги: Значки Windows


ClassicViewState
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяется флажком Помнить параметры отображения каждой папки.

По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Оболочка Windows


CascadePrinters
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_string

Если равно "no", то при классическом меню "Пуск", "Принтеры и факсы" будет отображаться ссылкой.

Теги: Рабочий стол Windows


CascadeNetworkConnections
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_string

Если равно "no", то при классическом меню "Пуск", "Сетевые подключения" будут отображаться ссылкой.

Теги: Рабочий стол Windows


CascadeMyPictures
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_string

Если равно "no", то при классическом меню "Пуск", "Мои рисунки" будут отображаться ссылкой.

Теги: Рабочий стол Windows


CascadeMyDocuments
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_string

Если равно "no", то при классическом меню "Пуск", "Мои документы" будут отображаться ссылкой.

Теги: Рабочий стол Windows


CascadeControlPanel
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_string

Если равно "no", то при классическом меню "Пуск", "Панель управления" будет отображаться ссылкой.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: подраздел

Настройки меню "Пуск", а также дополнительные настройки оболочки.

Теги: Конфигурация Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\[{CLSID номер объекта BHO}]

Тип параметра: подраздел

Говорит о том, что этот объект грузится вместе с Internet Explorer и работает до момента закрытия его окна.

Теги: Безопасность IE


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects

Тип параметра: подраздел

Объекты BHO представляют собой ActiveX-объекты, которые автоматически запускаются при каждом запуске браузера Internet Explorer.

Каждый объект BHO, который запускается вместе со стартом браузера, хранится в виде подраздела, названного в честь CLSID-номера ActiveX-объекта, в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects.

Теги: Безопасность IE


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DontShowMeThisDialogAgain

Тип параметра: подраздел

можно определить, будет ли отображаться диалог подтверждения закрытия панели инструментов. Если вы сгоряча поставили галочку около флажка Никогда больше не показывать этого сообщения и теперь бывают довольно часты ситуации, когда вместо вызова диалога завершения работы Windows вы закрываете свою панель инструментов, тогда воспользуйтесь ветвью реестра Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DontShowMeThisDialogAgain. Среди строковых параметров этой ветви должен быть и параметр WarnBeforeCloseBand. Если присвоить этому параметру значение yes, то диалог подтверждения закрытия панели инструментов опять будет появляться.

Теги: Оболочка Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\[.расширение]\OpenWithList

Тип параметра: подраздел

Если вы часто открываете файлы одного и того же расширения при помощи различных программ, тогда в контекстном меню файлов соответствующего расширения может появиться список Открыть с помощью, который содержит в себе набор тех программ, с помощью которых вы открывали файлы соответствующего расширения.

Элементы данного списка содержатся в параметрах строкового типа данной ветви реестра.

В данной ветви реестра находятся параметры с названиями вида a, b, c и т.д. значения этих параметров определяют названия программ, которые будут отображаться в списке Открыть с помощью контекстного меню.

Также в данной ветви реестра находится параметр MRUList. Он содержит в себе порядок отображения значений остальных параметров данной ветви в списке Открыть с помощью контекстного меню.

Теги: Оболочка Windows


Application
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\[.расширение]

Тип параметра: reg_string

значение данного параметра строкового типа определяет программу, с помощью которой будут открываться файлы с соответсвующим расширением.

Теги: Оболочка Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu

Тип параметра: подраздел

Чтобы при использовании классического меню Пуск удалить с рабочего стола какой-нибудь ActiveX-объект, нужно отредактировать данную ветвь реестра.

Эта ветвь содержит список параметров, названных в честь CLSID-номеров ActiveX-объектов. Все ActiveX-объекты, чьи CLSID-номера здесь присутствуют и значения которых равны 1, отображаться на рабочем столе не будут.

Теги: Рабочий стол Windows


[{CLSID номер объекта}]
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu

Тип параметра: reg_dword

Скрыть этот объект с рабочего стола при использовании классического меню Пуск.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel

Тип параметра: подраздел

Чтобы при использовании нового меню Пуск удалить с рабочего стола какой-нибудь ActiveX-объект, нужно отредактировать данную ветвь реестра.

Эта ветвь содержит список параметров, названных в честь CLSID-номеров ActiveX-объектов. Все ActiveX-объекты, чьи CLSID-номера здесь присутствуют и значения которых равны 1, отображаться на рабочем столе не будут.

Теги: Рабочий стол Windows


[{CLSID номер объекта}]
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel

Тип параметра: reg_dword

Скрыть этот объект с рабочего стола при использовании нового меню Пуск (если присвоить ему значение 1).

Теги: Рабочий стол Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideMyComputerIcons

Тип параметра: подраздел

Чтобы удалить какой-нибудь ActiveX-объект из списка содержимого значка Мой компьютер, нужно отредактировать ветвь реестра Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\HideMyComputerIcons (данная ветвь в корневом разделе HKEY_CURRENT_USER имеет больший приоритет, чем ее аналог в корневом разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE). Эта ветвь содержит в себе список параметров, названных в честь CLSID-номеров ActiveX-объектов. Так вот, все ActiveX-объекты, чьи CLSID-номера здесь присутствуют, отображаться в папке Мой Компьютер не будут (список наиболее часто используемых CLSID-номеров ActiveX-объектов смотрите в приложении к этой книге).

Теги: Оболочка Windows


[{CLSID номер объекта}]
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideMyComputerIcons

Тип параметра: reg_dword

Скрыть этот объект из папки Мой компьютер.

Теги: Оболочка Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: подраздел

Определяет пути к папкам, используемые оболочкой.

Теги: Оболочка Windows


TrayIconResidentInterval
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify

Тип параметра: reg_dword

значения данных параметров (и параметра dword-типа Icon Cleanup Time) определяют интервал времени, после которого неиспользуемые значки панели уведомления будут удаляться.

Теги: Рабочий стол Windows


InfoTipTimerTick
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify

Тип параметра: reg_dword

значения данных параметров (и параметра dword-типа IconDemoteTimerTick) определяют время ожидания скрытия иконок панели уведомления, а также скрытия подсказок, отображаемых над ними.

Теги: Рабочий стол Windows


IconDemoteTimerTick
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify

Тип параметра: reg_dword

значения данных параметров (и параметра dword-типа InfoTipTimerTick) определяют время ожидания скрытия иконок панели уведомления, а также скрытия подсказок, отображаемых над ними.

Теги: Рабочий стол Windows


Icon Cleanup Time
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify

Тип параметра: reg_dword

значения данных параметров (и параметра dword-типа TrayIconResidentInterval) определяют интервал времени, после которого неиспользуемые значки панели уведомления будут удаляться.

Теги: Рабочий стол Windows


BalloonTip
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify

Тип параметра: reg_dword

значения данного параметра определяют режим вывода подсказок.

Теги: Рабочий стол Windows


MaximizeApps
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра MaximizeApps равно 1, тогда окна всех запускаемых вами программ будут раскрываться на весь экран, независимо от настроек их размеров.

Данный параметр используется при запуске операционной системы в режиме Безопасный режим с использованием командной строки.

Теги: Конфигурация Windows


IconUnderline
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Может принимать следующие значения.

— 2. Подчеркивать имена файлов и папок при наведении на них указателя мышки, если они открываются при помощи одинарного щелчка.
— 3. Всегда подчеркивать имена файлов и папок, если они открываются при помощи одинарного щелчка.

Теги: Оболочка Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Extensions

Тип параметра: подраздел

Сопоставляет расширения с программами для проводника. Значения данного подраздела заменили собой раздел [extensions] файла win.ini

Хранит параметры, которые связывают расширения имени файла с программой. Эти параметры используются только, когда расширение имени файла уже не связано с программой.

Например, параметр txt со значением notepad.exe^.txt указывает, что, для всех файлов с расширением(продлением) .txt, должна открываться программы Блокнотом Microsoft:

Также можно воспользоваться значением notepad.exe^.txt-openandprint, чтобы указать, что файлы будут открываться в блоокноте и печататься на принтере.

****************Следующее описание взято у Microsoft
The Extensions subkey stores entries that associate file name extensions with command line executions. These entries are used only when a file name extension is not already associated with a program.

Each of the entries in this subkey has the following format:

File name extension = Command line to run

For example, the following entry indicates that, for all files with the extension .txt, the default action
is to open the file with Microsoft Notepad:

txt = notepad.exe^.txt

But, in this example, the entry indicates that the default action for all files with the extension .txt is
to open the file with notepad and print it to the default printer. At run time, the caret symbol (^) is replaced with the name of the selected file in the command line:

txt = notepad.exe^.txt -openandprint

Теги: Конфигурация Приложения


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\State\Machine\scripts\Startup

Тип параметра: подраздел

Для хранения файлов автозагрузки в контексте системы используется ветвь реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Group Policy\State\Machine\scripts\Startup. В этой ветви создаются подразделы с именами от 0 и до бесконечности. В этом подразделе создается еще один подраздел с таким именем, а в нем параметр строкового типа script. Значением этого параметра как раз и будет путь к нашему файлу.
В контексте пользователя автозагрузка хранится в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts.

Теги: Конфигурация Windows


CacheLimit
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Content

Тип параметра: reg_dword

Размер кэша (в килобайтах) хранится в параметре CacheLimit

Теги: Оборудование IE


AutoDetect
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда автоматическое обнаружение веб-узлов интрасети будет использоваться. То есть, значения всех описанных выше параметров действовать не будут.

Теги: Конфигурация IE


RecommendedLevel
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет рекомендуемый уровень для зоны безопасности. То есть, тот уровень, который будет отображаться после нажатия на кнопку По умолчанию, расположенную на вкладке Безопасность диалога Свойства обозревателя.

Теги: Безопасность IE


PMDisplayName
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе название соответствующей зоны безопасности при работе браузера Internet Explorer в защищенном режиме.

Теги: Безопасность IE


MinLevel
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет минимальный уровень для зоны безопасности.

Теги: Безопасность IE


LowIcon
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к значку, который будет идентифицировать данную зону безопасности на панели состояния браузера Internet Explorer и проводника.

Теги: Безопасность IE


Icon
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к значку, который будет идентифицировать данную зону безопасности на вкладке Безопасность диалога Свойства обозревателя.

Теги: Безопасность IE


Flags
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр является битовой маской и позволяет определить возможности пользователя по изменению зоны безопасности.
— 0x1. Разрешить изменение параметров безопасности.
— 0x2. Разрешить добавление узлов к данной зоне.
— 0x4. Для добавления к зоне требуются проверенные узлы (протокол https).
— 0x8. Включить узлы, обходящие прокси-сервер.
— 0x10. Включить в данную зону узлы, не перечисленные в других зонах.
— 0x20. Не показывать данную зону безопасности в свойствах обозревателя. Именно с помощью данного флага зона безопасности Мой компьютер не отображается на вкладке Безопасность диалога Свойства: Интернет.
— 0x40. Показывать диалоговое окно Требуется проверка сервера.
— 0x80. Считать подключения UNC подключениями интрасети.

Теги: Безопасность IE


DISPLAYNAME
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе название соответствующей зоны безопасности.

Теги: Безопасность IE


Description
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе описание соответствующей зоны безопасности.

Теги: Безопасность IE


CurrentLevel
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет текущий уровень безопасности для данной зоны. По умолчанию принимает следующие значения:
0х00012000 — определяет высокий уровень безопасности данной зоны;
0х00011000 — определяет средний уровень безопасности данной зоны;
0х00010500 — определяет уровень безопасности ниже среднего данной зоны;
0х00010000 — определяет низкий уровень безопасности данной зоны;
0 — такое значение данного параметр говорит о том, что выбран собственный уровень безопасности;
Данные параметры берутся из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\TemplatePolicies, содержащей четыри подраздела: High, Low, Medium, MedLow.А в этих подразделах содержаться параметры TemplateIndex. Вот как раз значение этих параметров и идентифицирует соответсвующий уровень безопасности зоны.

Теги: Безопасность IE


2600
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0 и 3. Данный параметр позволяет запретить возможность установки компонентов среды выполнения WinFX. По умолчанию установка компонентов WinFX разрешена.

Теги: Безопасность IE


2500
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0 и 3. Данный параметр определяет, будет ли включен защищенный режим.

Теги: Безопасность IE


2402
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли пользователям открывать файлы XAML. Возможные значения: 0, 1 и 3. По умолчанию пользователям выдается запрос на открытие страниц XAML.

Теги: Безопасность IE


2401
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0, 1 и 3. Данный параметр определяет, будет ли разрешено запускать файлы XPS.

Теги: Безопасность IE


2400
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли выполнение приложений XBAP (новый вид приложений, основанных на платформе Windows Presentation Foundation). Возможные значения: 0, 1 и 3.

Теги: Безопасность IE


2201
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0 и 3. Данный параметр определяет, будут ли пользователи получать запрос при автоматической установке веб-узлом элемента ActiveX. По умолчанию автоматическая установка элемента ActiveX блокируется для зоны Интернет и ограниченной зоны.

Теги: Безопасность IE


2200
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0 и 3. Данный параметр определяет, будут ли пользователи получать запрос при автоматической загрузке файлов, которую не запрашивал пользователь. По умолчанию автоматическая загрузка файла блокируется для зоны Интернет и ограниченной зоны.

Теги: Безопасность IE


2103
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли сценариям выполнять обновление строки состояния. Возможные значения: 0 и 3. По умолчанию сценарии могут обновлять строку состояния лишь для зоны интрасети, зоны локального компьютера и зоны надежных узлов.

Теги: Безопасность IE


2102
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, будут ли к вызываемым сценариями окнам применяться ограничения на положение и размер. Возможные значения: 0 и 3. По умолчанию ограничения применяются для всех зон безопасности.

Теги: Безопасность IE


2101
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0, 1 и 3. Данный параметр определяет, будет ли разрешено веб-узлам с меньшими правами переходить в данную зону безопасности.

Теги: Безопасность IE


2100
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0 и 3. Данный параметр определяет, будут ли открываться файлы на основе их содержимого, а не присвоенного им расширения.

Теги: Безопасность IE


2004
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0, 1 и 3. Данный параметр определяет, будет ли разрешено запускать компоненты платформы .NET Framework, не имеющие сертификат Authenticode. По умолчанию браузеру запрещено выполнять такие компоненты для всех зон, кроме зоны надежных незаблокированных узлов.

Теги: Безопасность IE


2001
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0, 1 и 3. Данный параметр определяет, будет ли разрешено запускать компоненты платформы .NET Framework, имеющие сертификат Authenticode. По умолчанию браузеру запрещено выполнять такие компоненты для всех зон, кроме зоны надежных незаблокированных узлов.

Теги: Безопасность IE


2000
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли приложению поведение двоичного кода и сценариев. Возможные значения: 0, 3 и 0x10000.

Теги: Безопасность IE


1E05
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр управляет разрешениями каналов программ. По умолчанию используется низкая безопасность (уведомления об обновлениях программного обеспечения посылаются по электронной почте, автоматически загружаются и устанавливаются).

Теги: Безопасность IE


1C00
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли использовать Java, и если разрешено, то какие именно операции можно применять. При низком уровне запуск программ Java разрешен. При среднем уровне приложения Java разрешены и выполняются в песочнице. При высоком уровне запуск Java запрещен. По умолчанию запуск приложений Java запрещен (параметру присвоено значение 0).

Теги: Безопасность IE


1A04
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0 и 3. Данный параметр запрещает запрос проверки подлинности клиента при подключении к веб-узлу без сертификата или с одним сертификатом. По умолчанию браузер запрашивает проверку подлинности клиента. По умолчанию запрос при первом запуске отключен.

Теги: Безопасность IE


1A00
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет параметры входа. Он может принимать следующие значения: 0 (автоматический вход в сеть с текущим именем пользователя и пароля), 0x20000 (автоматический вход только в зону интрасети), 0x30000 (анонимный вход), 0x10000 (запрашивать при входе имя пользователя и пароль).

Теги: Безопасность IE


1809
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0 и 3. Данный параметр определяет, будет ли разрешено блокировать всплывающие окна. По умолчанию всплывающие окна блокируются для зоны Интернет и ограниченной зоны.

Теги: Безопасность IE


1804
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешена ли работа ссылок IFRAME на файлы. Возможные значения: 0, 1 и 3. По умолчанию пользователям запрещено запускать и загружать файлы, ссылки на которые определены IFRAME сайта из ограниченной зоны.

Теги: Безопасность IE


1803
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли выполнять загрузку файлов с узлов данной зоны. Возможные значения: 0 и 3. По умолчанию пользователям запрещено загружать файлы для сайтов из ограниченных узлов. Для остальных узлов загрузка файлов разрешено.

Теги: Безопасность IE


1802
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли пользователям выполнять перетаскивание, копирование и вставку файлов из соответствующей зоны. Возможные значения: 0, 1 и 3. По умолчанию пользователи получать запрос при работе с файлом, находящимся в зоне ограниченных узлов. В остальных зонах работа с файлами разрешена.

Теги: Безопасность IE


1800
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли пользователям устанавливать страницы из данной зоны безопасности как часть рабочего стола Active Desktop. Возможные значения: 0, 1 и 3. По умолчанию автоматически устанавливать страницы можно лишь из зоны локального компьютера и зоны надежных узлов. Из зоны ограниченных узлов установка запрещена. А перед установкой из других зон пользователю будет выдан запрос.

Теги: Безопасность IE


1609
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли пользователю просматривать небезопасное содержимое веб-страниц. Возможные значения: 0, 1 и 3. По умолчанию пользователю будет выдаваться запрос на отображение небезопасного содержимого для любой зоны.

Теги: Безопасность IE


1608
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли выполнение метаобновления (перенаправление пользователя на другую веб-страницу). Возможные значения: 0 и 3. По умолчанию метаобновление разрешено только для ограниченной зоны.

Теги: Безопасность IE


1607
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли выполнение перехода между кадрами через разные домены. Возможные значения: 0, 1 и 3. По умолчанию переход между кадрами через разные домены запрещен для ограниченных зон, и разрешен для всех остальных.

Теги: Безопасность IE


1606
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли пользователям сохранять данные в журнале обозревателя, папке Избранное, хранилище XML или на диск. Возможные значения: 0 и 3. По умолчанию пользователи не могут сохранять данные из ограниченной зоны.

Теги: Безопасность IE


1604
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешена ли автоматическая загрузка шрифтов, которые используются на сайте, но отсутствуют на компьютере. Возможные значения: 0, 1 и 3. По умолчанию пользователи получат запрос на загрузку для сайтов из ограниченных узлов. Для остальных узлов загрузка шрифтов будет выполняться автоматически.

Теги: Безопасность IE


1601
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешена ли передача незашифрованных данных форм. Возможные значения: 0, 1 и 3. По умолчанию пользователи получать запрос на передачу для ограниченной зоны и зоны Интернет. Для других зон передача будет разрешена.

Теги: Безопасность IE


1407
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли сценариям работать с буфером обмена. Возможные значения: 0, 1 и 3. По умолчанию сценариям из ограниченной зоны запрещено работать с буфером обмена. Остальным сценарием это действие разрешается.

Теги: Безопасность IE


1406
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0, 1 и 3. Данный параметр определяет, будет ли разрешено получить доступ к данным другой зоны безопасности с помощью парсера MSXML (Microsoft XML) или ADO (ActiveX Data Objects). По умолчанию эта операция разрешена только для зоны надежных узлов и для зоны локального компьютера. А для зоны интрасети перед выполнением данной операции пользователю будет выдан запрос.

Теги: Безопасность IE


1405
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0, 1 и 3. Данный параметр определяет, будут ли инициализироваться и выполнятся сценарии ActiveX-объектов, помеченные как безопасные. По умолчанию это запрещено только для ограниченного узла.

Чтобы пометить ActiveX-объект как безопасный для написания сценариев и инициализации, нужно создать подраздел {7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4} (или подраздел {7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}) в ветви реестра вида HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CLSID_номер ActiveX-объекта}\Implemented Categories

Теги: Безопасность IE


1402
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0, 1 и 3. Данный параметр определяет, будет ли разрешено выполнять сценарии Java. По умолчанию это запрещено только для ограниченного узла.

Теги: Безопасность IE


1400
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли выполнение кода активных сценариев. Возможные значения: 0, 1 и 3. По умолчанию выполнение активных сценариев для ограниченной зоны запрещено. Для остальных же зон перед выполнением сценария пользователю выдается запрос.

Теги: Безопасность IE


120A
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли проигрывать видео или анимацию, указанные в теге dynsrc/img. Возможные значения: 0 и 3. По умолчанию проигрывание видео и анимации с помощью данного тега разрешено для всех зон.

Теги: Безопасность IE


1209
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли выполнение сценариев. Возможные значения: 0 и 3.

Теги: Безопасность IE


1208
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0 и 3. Данный параметр определяет, будут ли пользователи получать запросы на утверждение элемента управления при первом запуске в соответствующей зоне.

Теги: Безопасность IE


1201
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0, 1 и 3. Данный параметр определяет, будут ли инициализироваться и выполнятся сценарии ActiveX-объектов, не помеченных как безопасные.

По умолчанию это запрещено.

Объектами ActiveX, не помеченными как безопасные, называются ActiveX-объекты, для которых установлен бит аннулирования. Как правило, установка бита аннулирования выполняется в том случае, если загрузка или работа ActiveX-объекта ставит безопасность работы браузера Internet Explorer под угрозу.

По умолчанию браузер никогда не запускает ActiveX-объекты с установленным битом аннулирования. Однако с помощью параметра 1201 это поведение можно изменить.

Теги: Безопасность IE


1200
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0, 1, 3 и 0x10000. Данный параметр определяет, будет ли разрешено запускать компоненты ActiveX и подключаемые модули. По умолчанию браузеру запрещено запускать компоненты ActiveX для всех заблокированных зон, а также для зоны ограниченных незаблокированных узлов.

Теги: Безопасность IE


1004
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0, 1 и 3. Данный параметр определяет, будет ли разрешено загружать неподписанные элементы ActiveX. По умолчанию браузеру запрещено запускать неподписанные элементы ActiveX для всех заблокированных зон, а также для зоны Интернет, зоны интрасети, и ограниченной зоны.

Теги: Безопасность IE


1001
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Возможные значения: 0, 1 и 3. Данный параметр определяет, будет ли разрешено загружать подписанные элементы ActiveX.

Теги: Безопасность IE


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones

Тип параметра: подраздел

Данная ветвь содержит в себе пять подразделов (от 0 до 4), каждый из которых определяет настройки одной зоны ИНТЕРНЕТ.
Например, подраздел 0 определяет настройки зоны ВАШ КОМПЬЮТЕР, подраздел 1 определяет настройки зоны МЕСТНАЯ ИНТРАСЕТЬ, подраздел 2 определяет настройки зоны НАДЕЖНЫЕ УЗЛЫ, подраздел 3 определяет настройки зоны ИНТЕРНЕТ, а подраздел 4 определяет настройки зоны ОГРАНИЧЕННЫЕ УЗЛЫ.

Теги: Безопасность IE


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: подраздел

Установки для Internet Explorer.

Теги: Сеть IE


SyncAtLogon
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Тип параметра: reg_dword

Если этот параметр будет равен 1, то при каждом входе пользователя в систему на удаленных компьютерах будет выполняться поиск и копирование новых версий файлов.

Теги: Файловая система Windows


SyncAtLogoff
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Тип параметра: reg_dword

Если этот параметр будет равен 1, то при каждом завершении сеанса пользователя, будь то выключение компьютера, его перезагрузка или действительно завершение сеанса, на удаленных компьютерах будет выполняться поиск и копирование новых версий файлов.

Теги: Файловая система Windows


ReminderFreqMinutes
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет количество минут, после которого будет выводиться напоминание о переходе в автономный режим.

Теги: Конфигурация Windows


NoReminders
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Тип параметра: reg_dword

Если этот параметр будет равен 0, при переходе в автономный режим, через определенное время, указанное в поле под флажком, будет выводиться напоминание об этом легендарном событии (это делается для того, чтобы пользователь знал, что в данный момент удаленный компьютер недоступен, и пользователь работает с кэшированными файлами на локальном компьютере).

Теги: Конфигурация Windows


GoOfflineAction
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 1, то никогда не будет выполняться переход в автономный режим при потере из вида удаленного компьютера

Теги: Конфигурация Windows


FolderShortcutCreated
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Тип параметра: reg_dword

Если этот параметр будет равен 1, то на рабочем столе появится ярлык нашей папки, в которой будут содержаться все автономные файлы.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки автономного режима.

Теги: Конфигурация Windows


place0
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32\placesbar

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Элементы, отображаемые в панели мест
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.;Общее диалоговое окно открытия файлов

Настраивает список элементов, отображаемых на панели мест диалогового окна открытия файлов Windows. Если этот параметр включен, можно указать от одного до пяти элементов, отображаемых на панели мест.

Допустимые элементы для отображения на этой панели:

1) Ярлыки к локальным папкам (например, C:\Windows)

2) Ярлыки к удаленным папкам -- (\\сервер\общий_ресурс)

3) папки FTP

4) веб-папки

5) Стандартные папки оболочки.

Можно указывать следующие стандартные папки оболочки:

"Рабочий стол", "Последние места", "Документы", "Изображения", "Музыка", "Недавно измененные", "Вложения", "Условия поиска файлов".

Если этот параметр отключен или не задан, на панели адресов отображаются выбираемые по умолчанию элементы.

Примечание. В Windows Vista данный параметр применяется только к приложениям, использующим общий вид диалогового окна Windows XP. Данный параметр не применяется к новому общему виду диалогового окна Windows Vista.

Хранит путь, по которому будет вести кнопка в диалоге "Открытие/Сохранение файла" Windows из панели быстрого доступа к каталогам. Всего таких параметров может быть пять штук – от "place0" до "place4". Они могут быть как параметрами типа dword, так и типа string. При этом, если они имеют тип string, то в них хранятся пути к пользовательским папкам, а если dword, то там хранятся определенные значения:

- 0. Каталог Рабочий стол в виде ActiveX-объекта.

- 2. Каталог Программы.

- 4. Каталог Принтеры.

- 6. Каталог Избранное.

- 7. Каталог Автозагрузка.

- 8. Каталог Недавние документы.

- 9. Каталог SendTo.

- a. Каталог Корзина.

- b. Каталог Главное меню.

- 10. Каталог Рабочий стол.

- 11. Каталог Компьютер.

- 13. Каталог Network Shortcuts.

- 14. Каталог Шрифты.

- 15. Каталог Шаблоны.

- 16. Каталог Главное меню.

- 17. Каталог Программы.

- 18. Каталог Автозагрузка.

- 19. Каталог Общий рабочий стол.

- 20. Каталог Временные файлы Интернет.

- 21. Каталог Cookies.

- 22. Каталог History.

- 23. Каталог ProgramData.

- 24. Каталог %systemroot%.

- 25. Каталог %systemroot%\System32.

- 26. Каталог %ProgramFiles%.

- 28. Каталог %userprofiles%.

- 2b. Каталог Общие файлы.

- 2e. Каталог Общие документы.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


[нет]
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32\placesbar

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Элементы, отображаемые в панели мест
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.;Общее диалоговое окно открытия файлов

Настраивает список элементов, отображаемых на панели мест диалогового окна открытия файлов Windows. Если этот параметр включен, можно указать от одного до пяти элементов, отображаемых на панели мест.

Допустимые элементы для отображения на этой панели:

1) Ярлыки к локальным папкам (например, C:\Windows)

2) Ярлыки к удаленным папкам -- (\\сервер\общий_ресурс)

3) папки FTP

4) веб-папки

5) Стандартные папки оболочки.

Можно указывать следующие стандартные папки оболочки:

"Рабочий стол", "Последние места", "Документы", "Изображения", "Музыка", "Недавно измененные", "Вложения", "Условия поиска файлов".

Если этот параметр отключен или не задан, на панели адресов отображаются выбираемые по умолчанию элементы.

Примечание. В Windows Vista данный параметр применяется только к приложениям, использующим общий вид диалогового окна Windows XP. Данный параметр не применяется к новому общему виду диалогового окна Windows Vista.

Настройка панели с клавишами быстрого доступа.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoPlacesBar
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть панель адресов из общих диалогов открытия файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.;Общее диалоговое окно открытия файлов

Удаляет панель ярлыков из диалогового окна открытия файлов.

Этот параметр, наряду с другими параметрами в этой папке, позволяет удалять новые возможности, добавленные в Windows 2000 Professional, так что диалоговое окно открытия файлов выглядит как в Windows NT 4.0 и более ранних версиях. Эти параметры влияют только на те программы, которые используют стандартное диалоговое окно открытия файлов, предоставляемое программам для Windows.

Чтобы увидеть образец стандартного диалогового окна открытия файлов, запустите программу "Wordpad" и в меню "Файл" выберите команду "Открыть".

Примечание. В Windows Vista данный параметр применяется только к приложениям, использующим общий вид диалогового окна Windows XP. Данный параметр не применяется к новому общему виду диалогового окна Windows Vista. Программы сторонних разработчиков программ для Windows 2000 или более поздних версий должны использовать этот параметр.

Если значение данного параметра равно 1, тогда панель ярлыков не будет отображаться в диалоге открытия файлов.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoFileMRU
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть раскрывающийся список недавно открывавшихся файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.;Общее диалоговое окно открытия файлов

Удаляет список недавно открывавшихся файлов из диалогового окна открытия файлов.

Если этот параметр отключен или не задан, поле "Имя файла" содержит раскрывающийся список недавно открывавшихся файлов. Если этот параметр включен, поле "Имя файла" является обычным текстовым полем ввода. Пользователи могут выполнять обзор папок для поиска файла или должны ввести имя файла в этом текстовом поле.

Этот параметр, наряду с другими параметрами в этой папке, позволяет удалять новые возможности, добавленные в Windows 2000 Professional, так что диалоговое окно открытия файлов выглядит как в Windows NT 4.0 и более ранних версиях. Эти параметры влияют только на те программы, которые используют стандартное диалоговое окно открытия файлов, предоставляемое программам для Windows.

Чтобы увидеть образец стандартного диалогового окна открытия файлов, запустите программу "Wordpad" и в меню "Файл" выберите команду "Открыть".

Примечание. В Windows Vista данный параметр применяется только к приложениям, использующим общий вид диалогового окна Windows XP. Данный параметр не применяется к новому общему виду диалогового окна Windows Vista. Программы сторонних разработчиков программ для Windows 2000 или более поздних версий должны использовать этот параметр.

Если значение данного параметра равно 1, тогда раскрывающийся список недавних документов не будет отображаться в диалоге открытия файлов.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoBackButton
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть кнопку "Назад" в общих диалогах открытия файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.;Общее диалоговое окно открытия файлов

Срывает кнопку "Назад" в диалоговом окне открытия файлов.

Этот параметр политики, позволяет удалять новые возможности, добавленные в Windows 2000 Professional, так что диалоговое окно открытия файлов будет выглядеть как в Windows NT 4.0 и более ранних версиях. Этот параметр политики влияет только на те программы, которые используют стандартное диалоговое окно открытия файлов, предоставляемое программам для Windows.

Если параметр включен, кнопка "Назад" будет удалена из стандартного диалогового окна открытия файлов.

Если политика отключена или не настроена, кнопка "Назад" будет отображаться в любом стандартном диалоговом окне открытия файлов.

Чтобы увидеть образец стандартного диалогового окна открытия файлов, запустите программу "Блокнот" и в меню "Файл" выберите команду "Открыть".

Примечание. В Windows Vista данный параметр применяется только к приложениям, использующим общий вид диалогового окна Windows XP. Данный параметр не применяется к новому общему виду диалогового окна Windows Vista. Кроме того, к программам сторонних разработчиков программ для Windows 2000 или новее предъявляется требование следования этой политике.

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка Назад не будет отображаться в диалоге открытия файлов.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


[нет]
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Элементы, отображаемые в панели мест
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.;Общее диалоговое окно открытия файлов

Настраивает список элементов, отображаемых на панели мест диалогового окна открытия файлов Windows. Если этот параметр включен, можно указать от одного до пяти элементов, отображаемых на панели мест.

Допустимые элементы для отображения на этой панели:

1) Ярлыки к локальным папкам (например, C:\Windows)

2) Ярлыки к удаленным папкам -- (\\сервер\общий_ресурс)

3) папки FTP

4) веб-папки

5) Стандартные папки оболочки.

Можно указывать следующие стандартные папки оболочки:

"Рабочий стол", "Последние места", "Документы", "Изображения", "Музыка", "Недавно измененные", "Вложения", "Условия поиска файлов".

Если этот параметр отключен или не задан, на панели адресов отображаются выбираемые по умолчанию элементы.

Примечание. В Windows Vista данный параметр применяется только к приложениям, использующим общий вид диалогового окна Windows XP. Данный параметр не применяется к новому общему виду диалогового окна Windows Vista.

Настройка диалога "Открытие / Сохранение файла".

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoRepair
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\<программа>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

если значение данного параметра равно 1, то то для элемента списка диалога Установка/Удаление программ, определяемого в подразделе "программа" ветви реестра Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\, не будет отображаться кнопка ВОССТАНОВИТЬ.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoRemove
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\<программа>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

если значение данного параметра равно 1, то то для элемента списка диалога Установка/Удаление программ, определяемого в подразделе "программа" ветви реестра Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\, не будет отображаться кнопка УДАЛИТЬ.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoModify
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\<программа>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

если значение данного параметра равно 1, то то для элемента списка диалога Установка/Удаление программ, определяемого в подразделе "программа" ветви реестра Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\, не будет отображаться кнопка Изменить.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Не запускать указанные приложения Windows
Путь групповой политики: Система

Запрещает Windows запускать программы, указанные в данном параметре.

Если этот параметр включен, пользователи не смогут запускать программы, указанные в списке запрещенных приложений.

Эта политика ограничивает только выполнение программ, запускаемых процессом проводника Windows. Она не запрещает выполнять программы, такие как "Диспетчер задач", которые запускаются с помощью системного процесса или с помощью иных процессов. Кроме того, если пользователям разрешен доступ к окну командной строки, CMD.EXE, то эта политика не запрещает им запускать из окна командной строки те программы, которые им не разрешено запускать с помощью проводника Windows. Примечание. Чтобы создать список запрещенных приложений, нажмите "Показать", затем "Добавить", и введите имя исполняемого файла приложения (например, Winword.exe, Poledit.exe, Powerpnt.exe).

Определяет названия программ, которые пользователь не имеет право запускать, если параметр "DisallowRun" равен "1".

Содержит в себе параметры с именами от "1" до …, а значением параметров является имя exe-файла (или путь к нему и его имя).

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictRun

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Выполнять только указанные приложения Windows
Путь групповой политики: Система

[нет]

Определяет названия программ, которые пользователь имеет право запускать, если параметр "RestrictRun" равен "1". Содержит в себе параметры с именами от "1" до …, а значением параметров является имя exe-файла (или путь к нему и его имя).

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Выполнять эти программы при входе в систему
Путь групповой политики: Система;Вход в систему

Задает дополнительные программы или документы, которые Windows запускает автоматически при входе пользователя в систему.

Чтобы использовать этот параметр, щелкните "Показать", "Добавить" и в текстовом поле введите имя исполняемого файла программы (EXE) или документа. Если этот файл не находится в каталоге %Systemroot%, нужно указать полный путь.

Примечание. Этот параметр присутствует в папках "Настройки компьютера" и "Настройки пользователя". Если заданы оба параметра, система запускает программы, заданные настройками компьютера, перед запуском заданных настройками пользователя.

См. также "Не обрабатывать список запуска старых программ" и "Не обрабатывать список однократного запуска программ".

Определяет программы, которые автоматически будут запускаться во время входа пользователя в систему – параметры с именами от "1" до …, и значениями, определяющими пути и имена запускаемых программ. Эти программы не видны через msconfig.exe.

Теги: Вход/выход Vista 2003 XP GPO


NoSearchCommInStartMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить поиск соединений
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если эта политика включена, в поле поиска меню "Пуск" не будет выполняться поиск подключений.

Если эта политика отключена или не настроена, в меню "Пуск" будет выполняться поиск подключений, пока пользователь не предпочтет отказаться от этого, задав соответствующий параметр на панели управления меню "Пуск".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


NoSaveSettings
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_binary
Имя групповой политики: Не сохранять параметры при выходе
Путь групповой политики: Рабочий стол

Запрещает пользователям сохранять определенные изменения рабочего стола.

Если включить этот параметр, то пользователи могут изменять рабочий стол, но некоторые изменения, такие как положение открытых окон или размер и положение панели задач, не сохраняются при выходе из системы. Однако всегда сохраняются ярлыки, помещенные на рабочий стол.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при выходе пользователя из системы не будут сохраняться измененные им настройки рабочего стола (например, положение окон или панели задач).

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoRun
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить команду "Выполнить" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Позволяет удалить команду "Выполнить" из меню "Пуск", обозревателя Internet Explorer и диспетчера задач.

Если параметр включен:

1. Команда "Выполнить" удаляется из меню "Пуск".

2. Кнопка "Новая задача (Выполнить)" удаляется из окна "Диспетчер задач".

3. В адресной строке обозревателя Internet Explorer запрещается вводить следующие данные:

— UNC-путь: \\<сервер>\<ресурс>

— Путь к локальным дискам: например C:

— Путь к локальным папкам: например \temp>

Кроме того, будет невозможно открывать диалоговое окно "Выполнить" с помощью сочетания клавиш Windows+R на расширенной клавиатуре.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователям будет доступна команда "Выполнить" в меню "Пуск" и в диспетчере задач, а также в адресной строке обозревателя Internet Explorer.

Примечание. Этот параметр влияет только на указанный интерфейс. Он не запрещает использовать другие методы для запуска программ.

Примечание. Программы сторонних разработчиков для системы Windows 2000 и более поздних версий должны учитывать данный параметр.

Если значение данного параметра равно 1, тогда отображение диалога Выполнить будет запрещено. Кроме того, из строки браузера Internet Explorer будет запрещено обращаться к локальным дисками или путям UNC.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NormalizeLinkNetPidls
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoRemoteRecursiveEvents
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Задание значения 1 отключает запросы на уведомление об изменениях структуры папок подключенного сетевого диска. При установке

этого значения сервер продолжает отправлять уведомления об изменении, если файл или папка изменяются в корневом каталоге

подключенного диска или каталоге первого уровня. Но в случае изменения структуры папок и файлов в каталогах второго и более

низких уровней уведомление не отравляется, поэтому количество обновлений дерева на левой панели проводника Windows снизится.

Примечание. Изменение значения этого параметра не влияет на непосредственное отображение содержимого папок в проводнике

Windows. Все обновления становятся сразу же видны пользователю.

При задании значения NoRemoteRecursiveEvents может возникнуть следующая проблема. Если системы перенаправили USERPROFILE или

другие сетевые конфигурации, то интерфейс пользователя может не обновиться автоматически, если этот параметр включен.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoRemoteChangeNotify
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoRecycleFiles
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не перемещать удаляемые файлы в "Корзину"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

При удалении файла или папки с помощью проводника Windows копия этого файла или папки попадает в "Корзину". Данный параметр позволяет изменить это поведение.

Если этот параметр включен, файлы и папки, удаляемые с помощью проводника Windows, не перемещаются в "Корзину" и тем самым оказываются окончательно удалены.

Если этот параметр отключен или не задан, файлы и папки, удаляемые с помощью проводника Windows, перемещаются в "Корзину".

Если значение данного параметра равно 1, тогда удаляемые файлы будут сразу же удаляться (без помещения в Корзину).

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoRecentDocsNetHood
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не добавлять общие папки, из которых открыты документы в "Сеть"
Путь групповой политики: Рабочий стол

Удаленные общие папки не добавляются в папку "Сеть" при открытии документа в общей папке.

Если отключить этот параметр или не настраивать его, то при открытии документа в удаленной общей папке система добавляет подключение к этой общей папке в папку "Сеть".

Если этот параметр включен, то удаленные общие папки не добавляются автоматически в папку "Сеть", когда открывается документ в общей папке.

чтобы запретить хранение ранее используемых подключений, присвойте этому параметру значение, равное 1. Быть может, это вам понадобится, когда вы будете обладать скрытой папкой на каком-нибудь из удаленных компьютеров — согласитесь, если другой пользователь увидит ссылку на вашу скрытую папку, то, даже если она запаролена, все равно возникает большая брешь в безопасности.

Теги: Сеть 2003 XP ~HKLM GPO


NoRecentDocsMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить меню "Недавние документы" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Удаляет меню "Недавние документы" из меню "Пуск". Удаляет меню "Недавние документы" из меню "Пуск" классического вида.

Меню "Недавние документы" содержит ссылки на файлы, не являющиеся программами, которые недавно открывали пользователи. Это позволяет быстрее находить и открывать недавно использовавшиеся документы.

Если этот параметр включен, ярлыки документов сохраняются, но не отображаются в меню "Недавние документы". Если впоследствии этот параметр будет отключен или для него будет установлено значение "Не задан", то ярлыки, сохраненные до и после включения данного параметра, появятся в меню "Недавние документы".

Примечание. Этот параметр не запрещает программам Windows отображать ярлыки недавно открывавшихся документов. См. параметр "Не хранить сведения о недавно открывавшихся документах".

См. также политики "Не хранить сведения о недавно открывавшихся документах" и "Очищать журнал недавно открывавшихся документов при выходе" для данной папки.

Кроме того, этот параметр не скрывает ярлыки документов, отображаемые в диалоговом окне "Открыть". См. параметр "Скрыть раскрывающийся список недавно открывавшихся файлов".

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка Недавние документы из меню Пуск будет удалена.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoRecentDocsHistory
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не хранить сведения о недавно открывавшихся документах
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает операционной системе и установленным программам создавать и отображать ярлыки для недавно открывавшихся документов.

Если этот параметр включен, операционная система и программы Windows не создают ярлыки для документов, открывавшихся во время его действия. Кроме того, уже существующие ярлыки документов сохраняются, но не отображаются. Система очищает меню "Недавние документы" в меню "Пуск", а программы для Windows не отображают ярлыки документов в нижней части меню "Файл".

Если данный параметр отключен, используются параметры по умолчанию. Отключение этого параметра не влияет на операционную систему.

Примечание. Ярлыки документов сохраняются в профиле пользователя в папке Системный_диск\Documents and Settings\Имя_пользователя\Recent.

См. также политики "Удалить меню "Недавние документы" из меню "Пуск"" и "Очищать журнал недавно открывавшихся документов при выходе" для данной папки.

Если этот параметр включен, но параметр "Удалить меню "Недавние документы" из меню "Пуск"" не включен, меню "Недавние документы" отображается в меню "Пуск", но в нем нет элементов.

Если этот параметр включен, а затем отключен или для него установлено значение "Не задан", то ярлыки, сохраненные до включения этой политики, вновь появятся в меню "Недавние документы" и в меню "Файл" программ Windows.

Этот параметр не скрывает ярлыки документов, отображаемые в диалоговом окне "Открыть". См. параметр "Скрыть раскрывающийся список недавно открывавшихся файлов".

Примечание. Программы сторонних разработчиков для системы Windows 2000 и более поздних версий должны учитывать данный параметр.

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизм хранения сведений о недавно открываемых документах будет отключен (списки MRU).

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{E098BCD5-7A3C-456F-B143-84DF65C12337}
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Следует заметить, что значение параметра Start_ShowMyPics можно изменить при помощи переключателя Изображения, расположенного в диалоге Настройка меню "Пуск" (данный диалог отображается после нажатия на кнопку Настроить… напротив переключателя Меню "Пуск", расположенного на вкладке Меню "Пуск" диалога Свойства панели задач и меню "Пуск"). Существует возможность скрытия переключателя Изображения. Для этого достаточно параметру DWORD-типа {E098BCD5-7A3C-456F-B143-84DF65C12337} присвоить значение 1. Данный параметр расположен в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoReadingPane
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить область просмотра
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.;Область кадра проводника

Скрывает область просмотра в проводнике Windows.

Если данный параметр политики включен, область просмотра в проводнике Windows отключена и не может быть включена пользователем.

Если этот параметр отключен или не задан, область просмотра отображается по умолчанию и может быть скрыта пользователем.

Если значение данного параметра равно 1, тогда область просмотра будет скрыта из проводника Windows.

Теги: Окна Vista ~HKLM GPO


NoPublishingWizard
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить веб-публикацию в списке задач для файлов и папок
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, отображаются ли задачи "Опубликовать файл в вебе", "Опубликовать эту папку в вебе", "Опубликовать выделенные объекты в вебе" в разделе задач для файлов и папок в окне проводника Windows.

Мастер веб-публикаций используется для загрузки списка поставщиков услуг и позволяет публиковать сведения в Интернете.

Если этот параметр включен, эти задачи не появляются в списке задач для файлов и папок в окнах проводника Windows.

Если этот параметр отключен или не настроен, эти задачи присутствуют в списке.

Если вы не используете обычный режим отображения папок Windows, тогда в правой части окна проводника будет отображаться список типичных задач, которые можно выполнить с выделенной вами попкой или файлом. Одним из элементов этого списка будет список Задачи для файлов и папок.

Одной из таких задач является возможность вызова диалога публикации выбранных вами папок или файлов в Интернет. Если этот диалог вам не нужен, то его можно удалить из списка. Для этого нужно присвоить параметру dword-типа NoPublishingWizard, расположенному в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer, значение, равное 1.

Теги: Окна Vista 2003 XP GPO


NoPropertiesRecycleBin
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить пункт "Свойства" из контекстного меню компонента "Корзина"
Путь групповой политики: Рабочий стол

Удаляет пункт "Свойства" из контекстного меню компонента "Корзина".

Если включить этот параметр, то пункт "Свойства" будет отсутствовать, когда пользователь щелкнет правой кнопкой мыши компонент "Корзина" или откроет ее и затем войдет в меню "Файл". Аналогично, сочетание клавиш ALT и ВВОД не делает ничего, когда выбран компонент "Корзина".

Если отключить этот параметр или не настраивать его, то пункт "Свойства" отображается как обычно.

Если значение данного параметра равно 1, тогда доступ к свойствам значка Корзина будет запрещен.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoPropertiesMyDocuments
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить пункт "Свойства" из контекстного меню значка "Документы"
Путь групповой политики: Рабочий стол

Этот параметр скрывает пункт "Свойства" в контекстном меню значка "Документы".

Примечание. В операционных системах более ранних, чем Microsoft Windows Vista, этот параметр применяется к значку "Мои документы".

Если включить этот параметр, то пункт "Свойства" будет отсутствовать, когда пользователь щелкнет правой кнопкой мыши папку "Документы" или щелкнет "Документы" и войдет в меню "Файл". Аналогично, сочетание клавиш ALT+ВВОД не делает ничего, когда выбран значок "Документы".

Если отключить этот параметр или не настраивать его, то пункт "Свойства" отображается как обычно.

Если значение параметра NoPropertiesMyDocuments равно 1, тогда доступ к свойствам значка Документы будет запрещен.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoPropertiesMyComputer
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить пункт "Свойства" из контекстного меню значка "Компьютер"
Путь групповой политики: Рабочий стол

Этот параметр скрывает пункт "Свойства" в контекстном меню значка "Компьютер".

Если включить этот параметр, то пункт "Свойства" будет отсутствовать, когда пользователь щелкнет правой кнопкой мыши "Компьютер" или щелкнет "Компьютер" и войдет в меню "Файл". Аналогично, сочетание клавиш ALT+ВВОД не делает ничего, когда выбран "Компьютер".

Если отключить этот параметр или не настраивать его, то пункт "Свойства" отображается как обычно.

Если значение данного параметра равно 1, тогда доступ к свойствам значка Компьютер будет запрещен.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoPrinterTabs
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Запретить некоторые вкладки диалога "Свойства : Принтеры" (вкладки "Общие" и "Сведения").

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoPrinters
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет убрано из меню "Пуск" подменю "Настройка -> Принтеры".

Теги: Рабочий стол ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoPreviewPane
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить область сведений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.;Область кадра проводника

Скрывает область сведений в проводнике Windows.

Если данный параметр политики включен, область сведений в проводнике Windows отключена и не может быть включена пользователем.

Если этот параметр отключен или не задан, область сведений отображается по умолчанию и может быть скрыта пользователем.

Если значение данного параметра равно 1, тогда область подробностей будет скрыта из проводника Windows.

Теги: Окна Vista ~HKLM GPO


NoOptions
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то в окнах Windows NT SP4 исчезнет команда "Свойства" меню "Вид".

Теги: Оболочка ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoOnlinePrintsWizard
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить заказ отпечатков через Интернет в списке задач для изображений
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, надо ли отображать "Заказ отпечатков через Интернет" в списке задач для изображений.

Мастер заказа отпечатков через Интернет используется для загрузки списка поставщиков услуг и позволяет заказывать отпечатки цифровых снимков через Интернет.

Если этот параметр включен, задача "Заказ отпечатков через Интернет" не появляется в списке задач для изображений в окнах проводника Windows.

Если этот параметр отключен или не настроен, эта задача присутствует в списке.

Если вы не используете обычный режим отображения папок Windows, тогда в правой части окна проводника будет отображаться список типичных задач, которые можно выполнить с выделенной вам попкой или файлом. Одним из элементов этого списка будет список Задачи для файлов и папок.

Одной из задач, которая появляется в списке типичных задач (в списке Задачи для изображений), является возможность вызова мастера заказа отпечатков через Интернет. Эта задача появляется только при выборе файла изображения. Чтобы скрыть данную задачу, нужно присвоить параметру dword-типа NoOnlinePrintsWizard, расположенному в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer, значение, равное 1.

Теги: Окна Vista 2003 XP GPO


{B5FF6591-8776-42A2-A704-2562C7AA5A3F}
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Следует заметить, что значение параметра Start_ShowMyMusic можно изменить при помощи переключателя Музыка, расположенного в диалоге Настройка меню "Пуск" (данный диалог отображается после нажатия на кнопку Настроить… напротив переключателя Меню "Пуск", расположенного на вкладке Меню "Пуск" диалога Свойства панели задач и меню "Пуск"). Существует возможность скрытия переключателя Музыка. Для этого достаточно параметру DWORD-типа {B5FF6591-8776-42A2-A704-2562C7AA5A3F} присвоить значение 1. Данный параметр расположен в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoNTSecurity
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить элемент "Безопасность Windows" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Среда удаленных сеансов

Определяет, нужно ли удалить команду "Безопасность Windows" из меню "Настройка" на клиентах служб терминалов. Можно использовать этот параметр для предотвращения случайного завершения сеанса удаленного доступа для подключений служб терминалов неопытными пользователями.

Если состояние установлено в значение "Вкл", то команда "Безопасность Windows" не отображается в пункте "Настройка" меню "Пуск". В результате пользователи должны использовать специальное сочетание клавиш, такое как CTRL+ALT+END, чтобы открыть диалоговое окно "Безопасность Windows" на клиентском компьютере.

Если состояние установлено в значения "Выкл" или "Не задан", то команда "Безопасность Windows" присутствует в меню "Настройка".

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда Безопасность Windows меню Пуск на клиентах серверов терминалов будет удалена.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


NoNetworkConnections
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить "Сетевые подключения" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает пользователям использовать папку "Сетевые подключения".

Этот параметр запрещает открывать папку "Сетевые подключения". Этот параметр также удаляет пункт "Сетевые подключения" из меню "Настройка" в меню "Пуск".

Значок "Сетевые подключения" будет по-прежнему отображаться на панели управления и в проводнике Windows, но если пользователи попытаются открыть эту папку, то появится сообщение о том, что параметр запрещает выполнение этого действия.

См. также параметры "Отключить папки программ в меню "Настройка"" и "Запретить доступ к панели управления", а также параметры в папках "Сетевые подключения" ("Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Сеть\Сетевые подключения").

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка Подключиться к из меню Пуск будет удалена.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoNetHood
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть значок "Сеть" на рабочем столе
Путь групповой политики: Рабочий стол

Удаляет значок "Сеть" с рабочего стола.

Этот параметр затрагивает только значок на рабочем столе. Он не запрещает пользователям подключаться к сети и просматривать общие компьютеры сети.

Примечание. В операционных системах более ранних, чем Microsoft Windows Vista, этот параметр применяется к значку "Сетевое окружение".

Если значение данного параметра равно 1, тогда значок Сеть на рабочем столе отображаться не будет.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoNetCrawling
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

*******Описание взято у Microsoft

This article describes how to disable the net crawl functionality that is included with Windows Millennium Edition (Me).

WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.

To disable the net crawl functionality: 1. Double-click My Computer.

2. On the Tools menu, click Folder Options, and then click the View tab.

3. Under Advanced settings, click to clear the Automatically search for network folders and printers check box.

4. Click Apply, and then click OK.

NOTE: If the preceding steps do not disable the net crawl functionality, change the NoNetCrawling data value to 1 in the following registry key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

For additional information about net crawl functionality, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

256248 (http://support.microsoft.com/kb/256248/EN-US/) My Network Places Net Crawler Functionality

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoNetConnectDisconnect
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить команды "Подключить сетевой диск" и "Отключить сетевой диск"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Запрещает пользователям использовать проводник Windows или "Сеть" для подключения или отключения сетевых дисков.

Если этот параметр включен, система удаляет команды "Подключить сетевой диск" и "Отключить сетевой диск" из панели инструментов и меню "Сервис" проводника Windows и окна "Сеть", а также из меню, появляющихся при щелчке правой кнопкой мыши значков проводника Windows и "Сеть".

Этот параметр не запрещает пользователям подключаться к другому компьютеру посредством ввода имени общей папки в диалоговом окне "Выполнить".

Примечание.

Этот параметр был неправильно описан на вкладке "Объяснение" консоли "Групповая политика" в Windows 2000. Там ошибочно утверждалось, что этот параметр запрещает пользователям подключать и отключать диски.

Примечание. Программы сторонних разработчиков программ для Windows 2000 или более поздних версий должны использовать этот параметр.

Если значение данного параметра равно 1, тогда команды Подключить сетевой диск и Отключить сетевой диск будут удалены из меню Сервис окна проводника.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoMovingBands
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить настройку панелей инструментов рабочего стола
Путь групповой политики: Рабочий стол

Запрещает пользователям настройку длины панелей инструментов рабочего стола. Кроме того, пользователи не могут изменять положение элементов или панелей инструментов на закрепленных панелях.

Этот параметр не запрещает пользователям добавлять или удалять панели инструментов на рабочем столе.

Примечание. Если пользователи настроили свои панели инструментов, то этот параметр запрещает им восстановление конфигурации, используемой по умолчанию.

См. также параметр "Запретить добавление, перетаскивание и закрытие панелей инструментов панели задач".

Если значение данного параметра равно 1, тогда изменение длины панелей инструментов будет запрещено.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoManageMyComputerVerb
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть команду "Управление" из контекстного меню проводника Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Удаляет команду "Управление" из контекстного меню проводника Windows. Это меню появляется при выполнении правого щелчка мышью значков проводника Windows или "Мой компьютер".

Команда "Управление" открывает окно "Управление компьютером" (Compmgmt.msc), служебную программу консоли управления, которая содержит основные программы управления Windows 2000, такие как "Просмотр событий", "Диспетчер устройств" и "Управление дисками". Необходимо иметь права администратора на этом компьютере, чтобы использовать многие из этих возможностей служебных программ.

Этот параметр не удаляет элемент "Управление компьютером" из меню "Пуск" ("Пуск", "Программы", "Администрирование", "Управление компьютером"), а также не запрещает пользователям использовать другие методы для запуска программы "Управление компьютером".

Совет. Чтобы скрыть все контекстные меню, можно использовать параметр "Запретить вывод контекстного меню по умолчанию для проводника Windows".

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда Управление будет удалена из контекстного меню значка Компьютер.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoLowDiskSpaceChecks
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то Windows не будет проверять диски на малый объем оставшегося места.

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoInternetOpenWith
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить службу сопоставления файлов Интернета
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, нужно ли использовать веб-службу Майкрософт для поиска приложений, подходящих для открытия файлов, которым еще не сопоставлено приложение.

Когда пользователь открывает файл, расширение имени которого не сопоставлено ни одному из приложений на этом компьютере, имеется возможность выбрать либо одно из локальных приложений, либо обратиться в веб-службу для поиска подходящего приложения.

Если этот параметр включен, ссылка на диалоговое окно, использующее веб-службу для сопоставления приложений, будет удалена.

Если этот параметр отключен или не настроен, пользователи могут использовать эту веб-службу.

Если значение параметра NoInternetOpenWith равно 1, тогда возможность ассоциирования нужного приложения с расширением файла при помощи Интернет будет отключена.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP GPO


NoInternetIcon
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть значок Internet Explorer на рабочем столе
Путь групповой политики: Рабочий стол

Удаляет значок Internet Explorer с рабочего стола и из панели "Быстрый запуск" на панели задач.

Этот параметр не запрещает пользователю запускать Internet Explorer другими способами.

Если значение данного параметра равно 1, тогда значок браузера Internet Explorer на рабочем столе отображаться не будет.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Следует заметить, что значение параметра Start_ShowMyComputer можно изменить при помощи переключателя Компьютер, расположенного в диалоге Настройка меню "Пуск" (данный диалог отображается после нажатия на кнопку Настроить… напротив переключателя Меню "Пуск", расположенного на вкладке Меню "Пуск" диалога Свойства панели задач и меню "Пуск"). Существует возможность скрытия переключателя Компьютер. Для этого достаточно параметру DWORD-типа {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} присвоить значение 1. Данный параметр расположен в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoInstrumentation
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить слежение за действиями пользователя
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Отключает отслеживание действий пользователя.

Этот параметр запрещает системе выполнять слежение за тем, какие программы вызывает пользователь, какие папки просматривает и какие документы открывает. Эти сведения используются для настройки некоторых возможностей Windows, например сокращенных меню.

Если параметр включен, система не отслеживает действия пользователя. При этом будут отключены настраиваемые возможности, для которых необходимы отслеживаемые данные, в том числе сокращенные меню.

См. также параметр "Отключить сокращенные меню".

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизм операционной системы, призванный выполнять слежение за действиями пользователя (определение, какие программы пользователь открывает, в какие папки заходит, какие элементы меню выбирает) будет отключено. В частности, отключение данного механизма делает невозможным работу механизма скрытия не используемых элементов меню.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoInplaceSharing
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить пользователям в их профиле предоставлять общий доступ к файлам.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Общий сетевой доступ

По умолчанию пользователи, при наличии прав администратора на данный компьютер, могут в рамках их профиля предоставлять общий доступ к файлам другим пользователям сети. Администратор может в рамках своего профиля предоставить общий доступ к файлу данного компьютера при помощи мастера общего доступа.

Если политика включена, пользователи не могут в рамках их профиля предоставлять общий доступ к файлам при помощи мастера общего доступа. Кроме того, мастер общего доступа не будет создавать общий доступ для %root%\users и может использовать только протокол SMB для создания общего доступа к папкам.

Если данная политика отключена или не задана, пользователи, при наличии прав администратора на данный компьютер, могут предоставлять общий доступ к файлам вне ограничений их профиля.

Если значение параметра NoInplaceSharing равно 1, тогда пользователям будет запрещено открывать общий доступ к файлам их профиля при помощи мастера общего доступа.

Теги: Сеть Vista ~HKLM GPO


NoHardwareTab
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить вкладку "Оборудование"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Удаляет вкладку "Оборудование".

Этот параметр удаляет вкладку "Оборудование" из диалоговых окон "Мышь", "Клавиатура" и "Звуки и аудиоустройства" панели управления. Он также удаляет вкладку "Оборудование" из диалогового окна "Свойства" для всех локальных дисков, включая жесткие диски, дискеты и компакт-диски. В результате пользователи не могут использовать эту вкладку для просмотра или изменения списка устройств или свойств этих устройств, или использовать кнопку "Устранение неполадок" для устранения связанных с устройствами неполадок.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка Оборудование будет удаления ид диалога Свойства для значков на диски.

Теги: Оборудование Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoFolderOptions
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить команду "Свойства папки" из меню "Сервис"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Удаляет команду "Свойства папки" из всех меню проводника Windows и удаляет значок "Свойства папки" из панели управления. В результате пользователи не могут использовать диалоговое окно "Свойства папки".

Диалоговое окно "Свойства папки" позволяет пользователям устанавливать многие свойства проводника Windows, такие как параметры рабочего стола Active Desktop, представления папок в виде веб-страниц, автономных файлов, скрытых системных файлов, различных типов файлов.

См. также описание параметра "Включить Active Desktop" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Рабочий стол\Active Desktop" и параметр "Запретить пользовательскую настройку автономных файлов" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Сеть\Автономные файлы".

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда Свойства папки будет удалена из меню Сервис окна проводника.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoFind
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить ссылку "Поиск" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Удаляет ссылку "Поиск" из меню "Пуск" и отключает некоторые функции поиска проводника Windows. Обратите внимание на то, что этот параметр не удаляет поле поиска из меню "Пуск" в новом стиле.

Этот параметр удаляет элемент "Поиск" из меню "Пуск" и из контекстного меню, которое выводится при щелчке правой кнопкой мыши кнопки "Пуск". Кроме того, система не реагирует на нажатие клавиш Windows+F.

В проводнике Windows кнопка "Поиск" сохраняется на стандартной панели инструментов, но система не реагирует на нажатие клавиш CRTL+F. Кроме того, команда "Поиск" отсутствует в контекстном меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши значков дисков или папок.

Этот параметр влияет только на перечисленные элементы пользовательского интерфейса. Он не влияет на вид обозревателя Internet Explorer и не запрещает использовать другие методы поиска.

См. также параметры "Удалить поле поиска из меню "Пуск"" и "Удалить кнопку "Поиск" из проводника Windows".

Примечание.

Этот параметр также запрещает использовать клавишу F3.

Если значение данного параметра равно 1, тогда из меню Пуск будет удалена команда Найти. Также она будет удалена из контекстного меню, отображаемого при нажатии на кнопку Пуск.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoFileMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить меню "Файл" из проводника Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Удаляет меню "Файл" из окна "Мой компьютер" и проводника Windows.

Этот параметр не запрещает пользователям использовать другие способы выполнения задач, представленных в меню "Файл".

Если значение данного параметра равно 1, тогда меню Файл будет удалено из проводника и браузера Internet Explorer.

Теги: Окна Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoFileAssociate
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Чтобы заблокировать такие кнопки вкладки Типы файлов, как кнопки Создать, Удалить, Дополнительно, Применить и Изменить, нужно присвоить этому параметру значение 1.

Теги: Оболочка ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoFavoritesMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить меню "Избранное" из главного меню
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает пользователям добавлять меню "Избранное" в обычное или классическое меню "Пуск".

Если этот параметр включен, в списке "Дополнительные параметры меню "Пуск"" отсутствует элемент "Отображать папку "Избранное"".

Если этот параметр отключен или не задан, элемент "Отображать папку "Избранное"" доступен.

Примечание. По умолчанию меню "Избранное" не отображается в меню "Пуск". Для вывода меню "Избранное" щелкните правой кнопкой мыши кнопку "Пуск", выберите пункт "Свойства" и нажмите кнопку "Настроить". Для настройки обычного меню "Пуск" откройте вкладку "Дополнительно" и в списке "Элементы меню "Пуск"" выберите элемент "Меню "Избранное"". Для настройки классического меню в списке "Дополнительные параметры меню "Пуск" выберите элемент "Отображать папку "Избранное"".

Примечание. Элементы, добавляемые в меню "Избранное" при установке системы Windows, подходят для большинства пользователей. Однако пользователи могут добавлять и удалять элементы этого меню, а администраторы — создавать настраиваемые меню "Избранное" для групп пользователей.

Примечание. Этот параметр влияет только на вид меню "Пуск". Меню "Избранное" по-прежнему отображается в проводнике Windows и в обозревателе Internet Explorer.

Если значение данного параметра равно 1, тогда из меню Пуск будет удалена кнопка Избранное, а также будет запрещено ее добавление при помощи стандартных возможностей операционной системы.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoExpandedNewMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то в Internet Explorer в меню "Файл" вместо подменю "Создать…" появится команда "Новое окно".

Теги: Окна ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NoEncryption
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoDriveTypeAutoRun
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить автозапуск
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Политики автозапуска

Отключает возможность автозапуска.

При включенном автоматическом запуске система приступает к чтению данных сразу же после обнаружения носителя в устройстве. В результате автоматически запускаются файлы установки программ или воспроизведение музыки для звуковых носителей.

До версии Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) автозапуск был по умолчанию отключен для съемных носителей, таких как дискеты (но не компакт-диски), и для сетевых устройств.

Начиная с Windows XP с пакетом обновления 2 автозапуск включен и для съемных устройств, в том числе ZIP-дисководов и некоторых USB-накопителей.

Если этот параметр включен, то можно отключить автозапуск либо только для компакт-дисков и других съемных носителей, либо для всех устройств.

Этот параметр отключает автозапуск для дополнительных типов устройств. Параметр нельзя использовать для включения автозапуска на устройствах, на которых автозапуск отключен по умолчанию.

Примечание. Этот параметр доступен в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". При конфликте параметров параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет преимущество перед параметром в папке "Конфигурация пользователя".

Если значение данного параметра равно 0xb5,тогда механизм автозапуска будет отключен для компакт-дисков и съемных носителей. А если значение данного параметра равно 0xff, тогда механизм автозапуска будет отключен для всех устройств.

Данный параметр содержит в себе набор битов, соответствующих 7 возможным типам дисков.

Если бит равен "1", то этому типу диска разрешено запускать autorun.inf. Биты соответствуют:

зарезервировано

электрический

CD-ROM

удаленный

HDD

съемный

NO_ROOT_DIR

неизвестный

Теги: Оборудование Vista 2003 XP GPO


NoDrives
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть выбранные диски из окна "Мой компьютер"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Удаляет значки, представляющие выбранные диски, из папок "Мой компьютер" и проводника Windows. Кроме того, буквы дисков, представляющие выбранные диски, не будут отображаться в стандартном диалоговом окне "Открыть".

Чтобы использовать этот параметр, выберите диск или группу дисков в раскрывающемся списке. Чтобы отображать все диски, отключите этот параметр или выберите в раскрывающемся списке значение "Не ограничивать доступ к дискам".

Примечание. Этот параметр удаляет значки дисков. Пользователи при этом могут получить доступ к содержимому скрытых дисков с помощью других методов, например, указав путь к папке на скрытом диске в диалоговом окне "Подключение сетевого диска", окне "Выполнить" или в окне командной строки.

Кроме того, этот параметр не запрещает использовать другие программы для доступа к выбранным дискам или к их содержимому. Он также не запрещает использовать оснастку "Управление дисками" для просмотра и изменения характеристик дисков.

См. также описание параметра "Запретить доступ к дискам через "Мой компьютер"".

Примечание. Программы сторонних разработчиков программ для Windows 2000 или более поздних версий должны использовать этот параметр.

Набор битов, соответствующих 27 возможным дискам.

Если бит равен "1", то в проводнике этот диск отображаться не будет. Если значенеие параметра равно "0x03ffffff", то будут скрыты все диски.

А вот, напримет, список значений, которые нужно установить, чтобы скрыть отдельный диск:

A - 0х1

B - 0х2

C - 0х4

D - 0х8

E - 0х10

F - 0х20

G - 0х40

H: 0х80

Ну и так далее в том же духе…

Теги: Оборудование Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoDisconnect
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить элемент "Отключение сеанса" из диалога завершения работы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Среда удаленных сеансов

Этот параметр политики позволяет удалить элемент "Отключение сеанса" из диалога завершения работы на клиентах терминальных служб.

Можно использовать этот параметр политики, чтобы запретить пользователям этот простой способ отключения их клиентского компьютера от сервера терминалов.

Если этот параметр политики включен, то элемент "Отключение сеанса" не появляется в раскрывающемся списке возможностей в диалоговом окне "Завершение работы Windows".

Если этот параметр политики выключен или не задан, то элемент "Отключение сеанса" присутствует в раскрывающемся списке возможностей в диалоговом окне "Завершение работы Windows".

Примечание. Этот параметр политики влияет только на диалоговое окно "Завершение работы Windows". Он не запрещает пользователям использовать другие методы для отключения от сеанса служб терминалов. Этот параметр политики также не запрещает отключение сеансов на сервере Можно задать период времени, в течение которого отключенный сеанс будет оставаться активным на сервере, с помощью настройки параметра политики "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Службы терминалов\Сервер терминалов\Ограничения сеансов по времени\Задать ограничение по времени для отключенных сеансов".

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда диалога завершения работы Отключение сеанса на клиентах серверов терминалов будет удалена.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


NoDesktop
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть и отключить все элементы рабочего стола
Путь групповой политики: Рабочий стол

Убирает с рабочего стола значки, ярлыки и другие используемые по умолчанию и определенные пользователем элементы, в том числе "Портфель", "Корзина", "Компьютер" и "Сеть".

Удаление значков и ярлыков не мешает пользователю другим способом запускать программы или открывать представляемые ими элементы.

См. также "Элементы, отображаемые в панели адресов" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Общее диалоговое окно открытия файлов", чтобы удалить значок рабочего стола с панели адресов. Это не позволит пользователям сохранять данные на рабочем столе.

Если значение данного параметра равно 1, тогда все содержимое рабочего стола будет скрыто (файлы, папки и ActiveX-объекты).

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoCustomizeWebView
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Команда Вид - Настроить вид папки. При помощи данной команды можно установить фоновое изображение для любой папки, установить для нее отдельный значок или подсказку. Если вам не хотелось бы, чтобы пользователи могли выполнить эти операции, то можно скрыть данную команду. Для этого используется параметр NoCustomizeWebView. Просто присвойте ему значение 1. Вместе с данной командой меню Вид, исчезнет и вкладка Настройка диалога Свойства для папок.

Теги: Окна ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoCustomizeThisFolder
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если вы не хотите, чтобы была доступна возможность изменения изображения и типа папки, тогда можно скрыть вкладку Настройка диалога Свойства. Это выполняется довольно просто — присвоением значения 1 параметру DWORD-типа NoCustomizeThisFolder.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoControlPanel
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить доступ к панели управления
Путь групповой политики: Панель управления

Отключает все значки панели управления

Этот параметр запрещает запуск программы Control.exe, которая отвечает за работу панели управления. В результате пользователи не могут открыть окно "Панель управления" или запустить какой-либо из элементов панели управления.

Этот параметр также удаляет команду "Панель управления" из меню кнопки "Пуск" и папку "Панель управления" из дерева Проводника.

Если пользователь пытается выбрать команду "Панель управления" в элементе "Свойства" контекстного меню, выдается сообщение о том, что один из параметров запрещает выполнение этого действия.

Если значение данного параметра равно 1, тогда доступ к папке Панель управления будет запрещен.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoCommonGroups
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть общие группы программ в меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Удаляет элементы для профиля "All Users" из меню "Программы" в меню "Пуск".

По умолчанию меню "Программы" содержит элементы не только из профиля пользователя, но и из профиля "All Users". Если этот параметр включен, в меню "Программы" отображаются только элементы из профиля пользователя.

Совет. Чтобы увидеть элементы меню "Программы" для профиля "All Users", на системном диске откройте папку "Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы".

Если значение данного параметра равно 1, тогда в меню Пуск не будет отображаться содержимое, определенное в общей для всех папке.

Также из контекстного меню, отображаемого при нажатии на кнопку Пуск, будут удалены команды Открыть общее для всех меню и Проводник в общее для всех меню.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoCloseDragDropBands
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить добавление, перетаскивание и закрытие панелей инструментов панели задач
Путь групповой политики: Рабочий стол

Запрещает пользователям манипуляции с панелями инструментов рабочего стола.

Если включить этот параметр, то пользователи не смогут добавлять на рабочий стол панели инструментов или удалять их. Кроме того, пользователи не смогут перетаскивать панели инструментов на закрепленную панель или с нее.

Примечание. Если пользователь добавил или удалил панели инструментов, то этот параметр запрещает восстановление конфигурации, используемой по умолчанию.

Совет. Чтобы посмотреть, какие панели инструментов можно добавить на рабочий стол, щелкните правой кнопкой мыши закрепленную панель (например, панель задач рядом с кнопкой "Пуск") и наведите указатель на "Панели инструментов".

См. также параметр "Запретить настройку панелей инструментов рабочего стола".

Если значение данного параметра равно 1, тогда перетаскивание и закрытие панелей инструментов будет запрещено.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoClose
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удаление команд "Завершение работы", "Перезагрузка", "Сон", "Гибернация" и запрет доступа к ним
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Этот параметр политики запрещает пользователям выполнять из меню "Пуск" или экрана безопасности Windows следующие команды: "Завершение работы", "Перезагрузка", "Сон", "Гибернация". Данный параметр политики не препятствует пользователям выполнять Windows-программы, использующие эти функции.

Если эта политика включена, из меню "Пуск" удаляются кнопка выключения питания и команды "Завершение работы", "Перезагрузка", "Сон", "Гибернация". Кнопка выключения питания удаляется и из экрана безопасности Windows (появляющемся при нажатии клавиш CTRL+ALT+DELETE).

Если этот параметр политики отключен или не настроен, кнопка выключения питания и команды "Завершение работы", "Перезагрузка", "Сон", "Гибернация" доступны из меню "Пуск". И кнопка выключения питания доступна на экране безопасности Windows.

Примечание. Программы сторонних поставщиков, сертифицированные как совместимые с Microsoft Windows Vista, Windows XP SP2, Windows XP SP1, Windows XP или Windows 2000 Professional, должны поддерживать этот параметр политики.

Если значение данного параметра равно 1, тогда из меню Пуск, а также из диалога завершения работы Windows будут удалены команды Завершение работы, Перезагрузка, Сон, Гибернация.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoChangeStartMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить контекстные меню перетаскивания для элементов меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает использовать перетаскивание для изменения порядка или удаления элементов меню "Пуск". Кроме того, параметр удаляет контекстные меню из меню "Пуск".

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи могут изменять порядок элементов меню "Пуск" или удалять их с помощью перетаскивания. При этом при щелчке правой кнопкой мыши элемента меню "Пуск" отображается контекстное меню.

Этот параметр не запрещает использовать другие методы для настройки меню "Пуск" или для выполнения заданий с помощью контекстных меню.

См. также политики "Запретить изменение параметров панели задач и меню "Пуск"" и "Отключить контекстное меню для панели задач".

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность перетаскивания элементов в меню Пуск\Все программы будет запрещена.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoCDBurning
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить возможности записи компакт-дисков
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Проводник Windows позволяет записывать и перезаписывать компакт-диски, если на компьютере установлено устройство записи компакт-дисков.

Если этот параметр включен, все возможности проводника Windows по записи компакт-дисков будут скрыты.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи могут использовать проводник Windows для записи компакт-дисков.

Примечание. Этот параметр не запрещает пользователям использовать сторонние приложения для записи компакт-дисков на соответствующих устройствах.

Если значение параметра REG_DWORD типа NoCDBurning равно 1, тогда запись компакт-дисков стандартными средствами операционной системы будет запрещена.

Теги: Оборудование Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBandCustomize
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить настройку панелей инструментов обозревателя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Запрет пользователям задавать панели инструментов, отображаемые в окнах Internet Explorer и проводника Windows.

Если включить эту политику, список панелей инструментов, который пользователи могут отобразить, щелкнув меню "Вид" и указав команду "Панели инструментов", будет недоступен.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут задавать панели инструментов, отображаемые в окнах Internet Explorer и проводника Windows.

Эта политика может использоваться совместно с политикой "Отключить настройку кнопок панели инструментов обозревателя", запрещающей пользователям добавлять и удалять панели инструментов в Internet Explorer.

Также вы можете запретить пользователю отображение скрытых панелей инструментов или скрытие отображаемых. Для этого параметру NoBandCustomize нужно присвоить значение 1.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoAutoTrayNotify
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить очистку области уведомлений
Путь групповой политики: [нет]

Эта политика влияет на вид области уведомлений, которая также называется системной областью панели задач.

Область уведомлений расположена на панели задач (обычно внизу экрана). На ней отображаются часы и текущие уведомления. Этот параметр определяет, будут элементы области отображаться в расширенном или свернутом виде. По умолчанию все уведомления отображаются в свернутом виде. Значок очистки << служит для развертывания уведомлений.

Если этот параметр включен, системная область уведомлений расширяется и отображает все уведомления.

Если этот параметр выключен, системная область будет свертывать уведомления.

Если этот параметр не задан, пользователь может выбрать, следует ли сворачивать уведомления.

Если значение параметра NoAutoTrayNotify равно 1, тогда возможность скрытия неиспользуемых значков панели уведомлений будет запрещена.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoAutorun
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Вариант работы автозапуска по умолчанию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Политики автозапуска

Установка варианта работы по умолчанию для команд автозапуска.

Команды автозапуска как правило хранятся в файлах autorun.inf. Они обычно запускают программы установки или выполняют другие действия.

В версиях, предшествующих Windows Vista, при вставке носителя с командами автозапуска система автоматически исполняла программу без участия пользователя.

Это создает значительную угрозу безопасности, поскольку код может быть исполнен без ведома пользователя. В Windows Vista по умолчанию выдается запрос пользователю на исполнение команд автозапуска. Команды автозапуска представлены в диалоговом окне автозапуска как обработчики.

Если разрешить данную политику, администратор сможет изменить поведение Windows Vista по умолчанию для автозапуска на

A) Полное отключение команд автозапуска или B) Возврат к поведению, соответствующему версиям Windows, предшествующим Windows Vista, т.е. к автоматическому исполнению команд автозапуска.

Если отключить или не задавать этот параметр политики, Windows Vista будет запрашивать разрешение пользователя на исполнение команд автозапуска.

Если значение данного параметра равно 1, тогда содержимое файла autorun.inf исполняться не будет. Если значение данного параметра равно 2, тогда содержимое файла autorun.inf будет автоматически исполняться при запуске компакт-диска.

По умолчанию же Windows Vista спрашивает у пользователя, запускать или нет команды файла autorun.inf.

Теги: Оборудование Vista GPO


MemCheckBoxInRunDlg
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Добавить флажок "Запустить в отдельной области памяти" в окно команды "Выполнить"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Позволяет выполнять 16-разрядные программы в выделенном (не общем) процессе виртуальной машины DOS (VDM).

Все программы DOS и 16-разрядные программы выполняются в Windows 2000 Professional и Windows XP Professional в среде виртуальной машины DOS. Виртуальная машина DOS эмулирует 16-разрядную среду и библиотеки DLL, необходимые для работы 16-разрядных программ. По умолчанию все 16-разрядные программы выполняются как потоки единого процесса виртуальной машины DOS, общего для всех таких программ. Поэтому они используют общую область памяти, выделенную для процесса виртуальной машины DOS, и не могут выполняться одновременно.

Если этот параметр включен, в диалоговое окно "Выполнить" будет добавлен флажок, позволяющий запускать 16-разрядные программы в выделенных процессах NTVDM. Дополнительный флажок будет доступен только в том случае, если пользователь вводит имя 16-разрядной программы в диалоговом окне "Выполнить".

Если значение данного параметра равно 1, тогда в диалоге Выполнить отобразится флажок Запускать в отдельной области памяти, с помощью которого можно запустить 16-разрядное приложение в отдельной области памяти (а не в общей области памяти, выделенной для виртуальной машины ntvdm.exe).

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


LockTaskbar
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Закрепить панель задач
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Этот параметр влияет на панель задач, которая применяется для переключения между выполняющимися программами.

Панель задач содержит кнопку "Пуск", список выполняющихся задач и область уведомлений. По умолчанию панель задач располагается внизу экрана, но ее можно переместить к любому краю. Если панель задач закреплена, изменить ее расположение или размер невозможно.

Если этот параметр включен, пользователь не сможет перемещать панель задач или изменять ее размер. Когда панель задач закреплена, автоматическое скрытие и другие возможности панели задач можно по-прежнему настраивать с помощью окна "Свойства панели задач".

Если этот параметр отключен или не задан, пользователь может менять расположение панели задач.

Примечание. Если этот параметр включен, то панель "Быстрый запуск" и все остальные панели инструментов на панели задач пользователя также закрепляются. Пользователь не может изменять положение панели инструментов, а также скрывать и отображать ее с помощью контекстного меню панели задач.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено выполнять перемещение панели задач в другой угол экрана.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LinkResolveIgnoreLinkInfo
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не отслеживать ярлыки оболочки при перемещении
Путь групповой политики: Максимальная длина списка "Недавние документы"

Определяет необходимость поиска источников ярлыков системой в случае отсутствия объектов на локальном компьютере.

Как правило, ярлыки содержат абсолютный путь к исходному файлу ярлыка вместе с относительным путем к текущему файлу. Когда система не находит текущий путь, по умолчанию производится поиск файла назначения на исходном пути. Если ярлык скопирован с другого компьютера, исходный путь может указывать на удаленный компьютер, включая внешние ресурсы, такие как сервер в Интернете.

Если этот параметр включен, Windows производит поиск только в текущем пути назначения. Поиск по исходному пути не производится даже в том случае, если файл не найден в текущем пути назначения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда поиск объекта, на который ссылается ярлык, не будет производиться по исходному пути.

Теги: Значки Vista 2003 XP ~HKLM GPO


InheritConsoleHandles
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


HideSCAVolume
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть значок регулятора громкости
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает отображение значка регулятора громкости в области системных объектов управления. Если этот параметр включен, значок регулятора громкости не будет отображаться в области системных объектов управления.

Если этот параметр отключен или не задан, значок регулятора громкости будет отображаться в области системных объектов управления.

Если значение данного параметра равно 1, тогда значок регулятора громкости не будет отображаться на панели уведомлений.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


HideSCAPower
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда индикатор батареи не будет отображаться на панели уведомлений.

Теги: Рабочий стол ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


HideSCANetwork
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть значок сети
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает отображение значка сети в области системных объектов управления. Если этот параметр включен, значок сети не будет отображаться в области системных объектов управления.

Если этот параметр отключен или не задан, значок сети будет отображаться в области системных объектов управления.

Если значение данного параметра равно 1, тогда значок сети не будет отображаться на панели уведомлений.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


HideSCABattery
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть индикатор батареи
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает отображение индикатора батареи в области системных объектов управления. Если этот параметр включен, индикатор батареи не будет отображаться в области системных объектов управления.

Если этот параметр отключен или не задан, индикатор батареи будет отображаться в области системных объектов управления.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


HideRunAsVerb
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

можно скрыть команду Запуск от имени из контекстного меню файлов. Для этого нужно параметру dword-типа HideRunAsVerb, расположенному в ветви реестра SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer, присвоить значение, равное 1.

Теги: Оболочка ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


HideClock
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить часы из системной области уведомлений
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Отключает отображение часов в системной области уведомлений.

Если этот параметр включен, часы в системной области уведомлений не отображаются.

Если этот параметр отключен или не задан, используется значение по умолчанию (часы в системной области уведомлений отображаются).

Если значение данного параметра равно 1, тогда часы не будут отображаться на панели уведомлений.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


GreyMSIAds
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Затенить ярлыки меню "Пуск" на не полностью установленные программы
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Отображает текст ярлыков частично установленных программ в меню "Пуск" серым цветом.

Этот параметр позволяет легко различать полностью и частично установленные программы.

К частично установленным программам относятся программы, установку которых назначает системный администратор с помощью установщика Windows и которые были настроены на полную установку при их первом использовании.

Если этот параметр отключен или не задан, текст всех ярлыков меню "Пуск" отображается черным цветом.

Примечание. Включение этого параметра может замедлить открытие меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда все ярлыки частично установленных программ, назначенных администратором и отображаемых в меню Пуск, будут затенены.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ForceStartMenuLogoff
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Добавить пункт выхода из системы в главное меню
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Эта политика применяется только к классической версии меню "Пуск" и не влияет на меню "Пуск" нового стиля.

Добавляет команду "Завершение сеанса <имя_пользователя>" в меню "Пуск" и запрещает ее удаление.

Если этот параметр включен, команда "Завершение сеанса <имя_пользователя>" будет отображаться в меню "Пуск". Этот параметр также удаляет элемент "Отображать команду "Завершение сеанса"" из списка "Параметры меню "Пуск"". В результате пользователи не смогут удалять команду "Завершение сеанса <имя_пользователя>" из меню "Пуск".

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи смогут добавлять и удалять команду "Завершение сеанса" с помощью элемента "Отображать команду "Завершение сеанса"".

Этот параметр влияет только на вид меню "Пуск". Он не влияет на присутствие команды "Завершение сеанса" в диалоговом окне "Безопасность Windows", вызываемом сочетанием клавиш CRTL+ALT+DEL.

Примечание. Чтобы добавить или удалить команду "Завершение сеанса", нажмите кнопку "Пуск", выберите пункты "Настройка" и "Панель задач и меню "Пуск"", откройте вкладку "Свойства меню "Пуск"" и в списке "Параметры меню "Пуск"" установите или снимите флажок "Отображать команду "Завершение сеанса"".

Также см. параметр "Удалить команду "Завершение сеанса"" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Система\Вход/выход".

Если значение данного параметра равно 1, тогда в классическое меню Пуск будет добавлена команда Завершение сеанса. При этом удалять ее при помощи стандартных средств операционной системы будет запрещено.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ForceRunOnStartMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Добавить команду "Выполнить" в меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если этот параметр включен, в меню "Пуск" будет добавлена команда "Выполнить". Если параметр отключен или не задан, команда "Выполнить" по умолчанию не отображается в меню "Пуск", однако ее можно добавить из окна "Свойства панели задач и меню "Пуск"". Если включена политика "Удалить команду "Выполнить" из меню "Пуск"", то политика "Добавить команду "Выполнить" в меню "Пуск"" пропускается.

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка Выполнить всегда будет отображаться в меню Пуск.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


ForceClassicControlPanel
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установить классический вид панели управления
Путь групповой политики: Панель управления

Этот параметр влияет на стиль отображения и представление панели управления.

Он позволяет отключить новый вид по категориям домашней страницы панели управления, отображающий категории и позволяющий осуществлять поиск задач, и использовать стиль Windows 2000, называемый классическим стилем панели управления. Новый стиль панели управления, именуемый видом по категориям, упрощает настройку параметров управления, предлагая ссылки на задания и поиск, позволяющий пользователям находить элемент управления по ключевым словам. Панель управления служит для настройки параметров компьютера, а также для установки и удаления программ и настройки их параметров.

Если этот параметр включен, панель управления отображается в классическом стиле. Пользователь не может переключиться на вид по категориям.

Если этот параметр отключен, панель управления отображается в виде по категориям. Пользователь не может переключить стиль на классический.

Если этот параметр не настроен, по умолчанию выбирается вид по категориям, но впоследствии стиль может быть изменен пользователем.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вид панели задач по категориям будет запрещен.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EnforceShellExtensionSecurity
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить использование только пользовательских или зарегистрированных расширений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Этот параметр используется для того, чтобы обеспечить выполнение только тех расширений оболочки, которые были одобрены пользователем. Если этот параметр включен, Windows запускает только те расширения, которые либо были одобрены администратором, либо не воздействуют на других пользователей на этом компьютере.

Расширение оболочки выполняется только в том случае, если существует запись по крайней мере в одном из следующих мест в реестре.

Для расширений, одобренных администратором и доступных для всех пользователей на этом компьютере, должна существовать запись в следующем месте: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved.

Для расширений, одобренных пользователем, должна существовать запись в следующем месте: HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved.

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционной системе будет разрешено запускать только те расширения оболочки, которые зарегистрированы для пользователя или всей системы.

Такие расширения описаны в ветви реестра Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EnableShellExecuteHooks
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

I can't find any mention of this anywhere but I'm starting to assume that

IShellExecuteHook is not supported in Vista. I can't get my hook to be

called or even instantiated at all. Are there new procedures for registering

a shell execute hook in Vista or has this feature been quietly dropped?

Previously we've encountered many app compatibility problems regarding this

interface, therefore it's currently disabled by default on Vista with a

policy control:

You can turn it on by enabling POLID_EnableShellExecuteHooks. Set this

under

[HKLM|HKCU]\Softwaren\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

EnableShellExecuteHooks=<DWORD>1.

After that, you still need to add the CLSID under

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks

The MSDN documentation is being scheduled to update this new information

there.

In the meanwhile, we would be interested to know why you're relying on this

feature, there might be some other approach for your purpose.

Sincerely,

Walter Wang (wawang@online.microsoft.com, remove 'online.')

Microsoft Online Community Support

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DontShowSuperHidden
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Кроме возможности установки или скрытия суперсекретных файлов, система также имеет возможности запрета использования предыдущего параметра. Эти возможности реализованы в данном параметре, расположенном в ветви реестра Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer. После того, как вы создадите этот параметр и присвоите ему какое-либо значение (если присвоить значение 1, то суперсекретные файлы отображаться не будут), соответствующие возможности диалога Свойства папки (вкладка Вид) будут заблокированы.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DontSetAutoplayCheckbox
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не устанавливать флажок "Всегда выполнять выбранное действие"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Политики автозапуска

Если данная политика включена, то флажок "Всегда выполнять выбранное действие" в диалоговом окне автозапуска не будет установлен по умолчанию при отображении данного окна.

Если значение данного параметра равно 1, тогда флажок Всегда выполнять выбранное действие по умолчанию будет сброшен.

Теги: Оборудование Vista GPO


DisplayName_RemovableDisk
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisplayName_RemoteDrive
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisplayName_OpticalDisk
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisplayName_Floppy
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisplayName_FixedDisk
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisallowRun
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не запускать указанные приложения Windows
Путь групповой политики: Система

Запрещает Windows запускать программы, указанные в данном параметре.

Если этот параметр включен, пользователи не смогут запускать программы, указанные в списке запрещенных приложений.

Эта политика ограничивает только выполнение программ, запускаемых процессом проводника Windows. Она не запрещает выполнять программы, такие как "Диспетчер задач", которые запускаются с помощью системного процесса или с помощью иных процессов. Кроме того, если пользователям разрешен доступ к окну командной строки, CMD.EXE, то эта политика не запрещает им запускать из окна командной строки те программы, которые им не разрешено запускать с помощью проводника Windows. Примечание. Чтобы создать список запрещенных приложений, нажмите "Показать", затем "Добавить", и введите имя исполняемого файла приложения (например, Winword.exe, Poledit.exe, Powerpnt.exe).

Если равно "1", то пользователь не сможет запускать программы, названия которых определены в подразделе Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableThumbnailsOnNetworkFolders
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить отображение эскизов и отображать только значки в сетевых папках
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Отключает отображение эскизов в сетевых папках в проводнике Windows.

В проводнике Windows по умолчанию отображаются эскизы в сетевых папках.

Если этот параметр включен, то в проводнике Windows будут отображаться только значки и никогда не будут отображаться эскизы в сетевых папках.

Если значение данного параметра равно 1, тогда отображение эскизов в сетевых папках проводника операционной системы будет запрещено.

Теги: Значки Vista ~HKLM GPO


DisableThumbnails
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить отображение эскизов и отображать только значки.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Отключает отображения эскизов в проводнике Windows.

В проводнике Windows по умолчанию отображаются эскизы.

Если этот параметр политики включен, то в проводнике Windows будут отображаться только значки и никогда не будут отображаться эскизы.

Если значение данного параметра равно 1, тогда отображение эскизов в проводнике операционной системы будет запрещено.

Теги: Значки Vista ~HKLM GPO


DisableMyPicturesDirChange
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

если равно "1", то будет запрещено менять путь к папке "Мои рисунки"

Теги: Оболочка ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


DisableMyMusicDirChange
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

если равно "1", то будет запрещено менять путь к папке "Моя музыка"

Теги: Оболочка ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


DisableFavoritesDirChange
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещено менять путь к папке "Избранное"

Теги: Оболочка ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


UsePathEnvVarForCommandTemplates
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


UseDefaultTile
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Применить изображение по умолчанию для учетной записи пользователя ко всем пользователям
Путь групповой политики: Панель управления;Учетные записи пользователей

Этот параметр позволяет администратору установить стандартное изображение по умолчанию для учетных записей всех пользователей системы. Одним из применений данного параметра политики является использование эмблемы компании в качестве изображения по умолчанию для учетной записи пользователей.

Примечание. Изображение по умолчанию для учетной записи пользователя находится в %PROGRAMDATA%\Microsoft\User Account Picturesr.bmp. Изображение по умолчанию для учетной записи "Гость" находится в %PROGRAMDATA%\Microsoft\User Account Pictures\guest.bmp. Если изображения по умолчанию недоступны, отображается пустая рамка.

Если включить этот параметр, изображение по умолчанию для входа в систему будет отображаться у всех пользователей системы без возможности изменения.

Если параметр отключен или не задан, пользователи смогут менять свои изображения.

Изображение пользователя, используемое для всех учетных записей пользователей, может быть переопределено при помощи параметра REG_DWORD типа UseDefaultTile, расположенного в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

Если значение данного параметра равно 1, тогда для всех учетных записей пользователей будет использоваться одно изображение user.bmp, расположенное в каталоге %PROGRAMDATA%\Microsoft\User Account Pictures. А для учетной записи гостя будет использоваться изображение guest.bmp, расположенное в каталоге %PROGRAMDATA%\Microsoft\User Account Pictures.

Теги: Оболочка ~HKCU Vista GPO


TurnOffSPIAnimations
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить анимацию общих элементов управления и окон
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Данная политика аналогична параметрам, доступным пользователям компьютера непосредственно. Отключение анимации может сделать работу пользователей с ограниченными зрительными способностями удобнее, а в некоторых случаях - увеличить производительность и срок работы батареи.

Если значение данного параметра равно 1, тогда все эффекты анимации будут отключены для данного пользователя.

Теги: Оболочка Vista ~HKLM GPO


CopyEngineNoNotifyMSSearch
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


TaskbarNoThumbnail
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить эскизы панели задач
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если этот параметр включен, будут скрыты эскизы панели задач. Для всплывающих подсказок будет использоваться стандартный текст.

Если этот параметр отключен или не задан, эскизы панели задач будут отображаться.

Если значение данного параметра равно 1, тогда над задачами панели задач, при наведении указателя мышки, эскизы окон задач отображаться не будут.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


TaskbarNoResize
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить изменение размера панели задач
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает пользователям изменение размера панели задач.

Если этот параметр политики включен, пользователи не смогут изменять размер панели задач.

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователи смогут изменять размер панели задач, если это не запрещено другим параметром политики.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено выполнять изменение размера панели задач.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


TaskbarNoRedock
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить перемещение панели задач в другое положение на экране
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает пользователям перемещение панели задач в другое положение на экране.

Если этот параметр политики включен, пользователи не смогут перетаскивать панель задач в другое положение на экране.

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователи смогут перетаскивать панель задач в другое положение на экране, если это не запрещено другим параметром политики.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено выполнять перемещение панели задач в другой угол экрана.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


TaskbarNoNotification
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить всплывающие напоминания
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если этот параметр включен, всплывающие напоминания не будут отображаться.

Если этот параметр отключен или не задан, всплывающие напоминания будут отображаться.

Если значение данного параметра равно 1, тогда всплывающие уведомления не будут отображаться на панели уведомлений.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


TaskbarNoAddRemoveToolbar
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить добавление и удаление панелей инструментов
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает пользователям добавление или удаление панелей инструментов.

Если этот параметр политики включен, пользователи не смогут добавлять или удалять любые панели инструментов на панель задач. Приложениям также будет запрещено добавление панелей инструментов.

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователи и приложения смогут добавлять панели инструментов на панель задач.

Если значение данного параметра равно 1, тогда на панели задач будут отображаться уже добавленные панели инструментов, однако добавление дополнительных или удаление уже отображаемых панелей инструментов будет запрещено.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


TaskbarLockAll
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Блокировать все параметры панели задач
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает пользователям изменять параметры панели задач с помощью диалогового окна "Свойства панели задач".

Если этот параметр включен, пользователи не имеют доступа к панели управления панели задач и не могут разблокировать, изменять размеры, перемещать или изменять расположение элементов панели задач.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи смогут изменять любой параметр панели задач, если это не запрещено другим параметром.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладки Панель задач и Панель инструментов не будут отображаться в диалоге Свойства панели задач и меню Пуск.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


StartRunNoHOMEPATH
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

********Описание взято у Microsoft

If you have a home folder set and you try to run a program by clicking Start and then clicking Run, Windows searches your home folder for the program before searching the path. If your home folder is on the network, this creates unnecessary network traffic if the program is located on the local computer.

Back to the top

CAUSE

Windows starts searching from the current working folder. By default, the current working folder is set to the home folder.

Back to the top

RESOLUTION

To resolve this problem, obtain the latest service pack for Windows 2000. For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

260910 (http://support.microsoft.com/kb/260910/EN-US/) How to Obtain the Latest Windows 2000 Service Pack

Back to the top

Required Registry Change

WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.

This fix is activated by using a registry entry. To activate the fix, add a REG_DWORD value named StartRunNoHOMEPATH in the following registry key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Set the the data value to a value higher than 0 to activate the fix. Doing so causes Windows not to search the current working folder (which is the home folder by default) first when you start a program by clicking Start and then clicking Run. However, if the HOMEDRIVE variable is listed in the path, Windows will search it (in the order in which it exists in the PATH environment variable).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


StartMenuLogoff
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Удалить "Завершение сеанса" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Удаляет команду "Завершение сеанса <имя_пользователя>" из меню "Пуск" и запрещает ее восстановление.

Если этот параметр включен, команда "Завершение сеанса <имя_пользователя>" не будет отображаться в меню "Пуск". Этот параметр удаляет значок "Отображать команду "Завершение сеанса"" из параметров меню "Пуск". В результате пользователи не могут восстановить команду "Завершение сеанса <имя_пользователя>" в меню "Пуск".

Если этот параметр отключен или не задан, можно добавлять и удалять команду "Завершение сеанса" с помощью элемента "Отображать команду "Завершение сеанса"".

Этот параметр влияет только на вид меню "Пуск". Он не влияет на отображение команды "Завершение сеанса" в диалоговом окне "Безопасность Windows", которое открывается при нажатии клавиш CRTL+ALT+DEL, и не исключает использования других методов выхода из системы.

Совет. Чтобы добавить или удалить команду "Завершение сеанса", нажмите кнопку "Пуск", выберите пункты "Настройка" и "Панель задач и меню "Пуск"", откройте вкладку "Свойства меню "Пуск"" и в списке "Параметры меню "Пуск"" установите флажок "Отображать команду "Завершение сеанса"".

См. также: "Удалить команду "Завершение сеанса"" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Система\Вход/выход".

Если значение данного параметра равно 1, тогда из меню пуск будет удален элемент контекстного меню завершения работы, предназначенный для выхода из системы.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SeparateProcess
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, то каждая папка будет открываться в отдельном окне.

Теги: Оболочка ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RestrictRun
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять только указанные приложения Windows
Путь групповой политики: Система

Ограничивает список программ Windows, которые могут быть запущены пользователями на компьютере.

Если этот параметр включен, пользователи могут запускать только программы, указанные в списке разрешенных приложений.

Эта политика ограничивает только выполнение программ, запускаемых в Windows процессом Explorer. Она не запрещает выполнять другие программы, такие как "Диспетчер задач", которые запускаются с помощью системного процесса или с помощью иных процессов. Кроме того, если пользователям разрешен доступ к окну командной строки, CMD.EXE, то эта политика не запрещает им запускать из окна командной строки те программы, которые им не разрешено запускать с помощью проводника.

Примечание. К программам сторонних разработчиков программ для Windows 2000 или новее предъявляется требование следования этой политике. Примечание. Чтобы создать список разрешенных приложений, нажмите "Показать", затем "Добавить", и введите имена исполняемых файлов приложений (например, Winword.exe, Poledit.exe, Powerpnt.exe).

Если равно "1", то пользователь сможет запускать только те программы, названия которых определены в подразделе Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictRun\.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ConfirmFileDelete
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрашивать подтверждение при удалении файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Позволяет отображать диалог подтверждения при удалении файлов или перемещении их в "Корзину".

Если этот параметр включен, то при удалении файла или перемещении его в "Корзину" пользователем отображается диалог подтверждения.

Если этот параметр отключен или не задан, поведение по умолчанию состоит в том, что диалог подтверждения не отображается.

Если значение данного параметра равно 0, тогда запрос на удаление файлов и папок отображаться не будет.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RecycleBinDrives
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

по умолчанию Корзина не создается на съемных дисках, однако при помощи данного параметра вы можете изменить это поведение операционной системы. Данный параметр является битовой маской, каждый бит которой определяет букву диска, на котором будет создаваться файлы Корзины. Если присвоить данному параметру значение 0xffffffff, тогда файл Корзины будет создаваться на всех дисках.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


QuickLaunchEnabled
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отображение панели "Быстрый запуск" на панели задач
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Этот параметр политики определяет, будет ли панель "Быстрый запуск" отображаться на панели задач.

Если данный параметр политики включен, панель "Быстрый запуск" будет видна и ее нельзя будет отключить.

Если данный параметр политики отключен, панель "Быстрый запуск" будет скрыта и ее нельзя будет включить.

Если этот параметр политики не задан, пользователи смогут включать и отключать панель "Быстрый запуск" самостоятельно.

Если значение данного параметра равно 0, тогда на панели задач будет запрещено отображение панели быстрого запуска.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


PreXPSP2ShellProtocolBehavior
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить защищенный режим протокола оболочки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Этот параметр позволяет настраивать функциональные возможности протокола оболочки. При использовании всех возможностей протокола приложения могут открывать папки и запускать файлы. Защищенный режим уменьшает возможности протокола, позволяя приложениям открывать только некоторые папки. Приложения не смогут запускать файлы в защищенном режиме. Рекомендуется использовать протокол в защищенном режиме для повышения безопасности Windows.

Если этот параметр включен, то протокол использует все возможности, позволяя открывать папки и файлы.

Если этот параметр отключен, протокол используется в защищенном режиме, позволяя приложениям открывать только некоторые папки.

Если этот параметр не задан, протокол используется в защищенном режиме, позволяя приложениям открывать только некоторые папки.

Если значение данного параметра равно 1, тогда программы, использующие протокол оболочки, смогут открывать любые файлы и каталоги. По умолчанию программы могут открывать только файлы некоторых каталогов, что повышает безопасность работы компьютера.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


PreventItemCreationInUsersFilesFolder
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить пользователям добавлять файлы в корневую папку с файлами пользователя.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Данный параметр позволяет администраторам запретить пользователям добавление новых элементов, таких как файлы или папки, в корневую папку с файлами пользователя в проводнике Windows.

При включенном параметре пользователи больше не смогут добавлять новые элементы, такие как файлы или папки, в корневую папку с файлами пользователя в проводнике Windows.

При отключенном параметре пользователи смогут добавлять новые элементы, такие как файлы или папки, в корневую папку с файлами пользователя в проводнике Windows.

Примечание. Включение данного параметра не запрещает пользователям добавление новых элементов, таких как файлы или папки, в настоящую папку профиля файловой системы, находящуюся в %userprofile%.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено добавлять новые файлы в корневую папку с файлами пользователя.

Теги: Оболочка Vista ~HKLM GPO


NoWinkeys
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить сочетания клавиш Windows+X
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Отключает сочетания клавиш Windows+X.

Клавиатуры с клавишей Windows обеспечивают сочетания клавиш для многих общих средств оболочки. Например, нажатие клавиш Windows+R открывает диалоговое окно "Запуск программы"; нажатие клавиш Windows+E запускает проводник Windows. Данный параметр позволяет отключить сочетания клавиш Windows+X.

Если этот параметр включен, сочетания клавиш Windows+X становятся недоступными.

Если этот параметр отключен или не задан, сочетания клавиш Windows+X доступны.

Если значение данного параметра равно 1, тогда комбинации клавиш с участием клавиши Win будут запрещены.

Теги: Оборудование Vista 2003 ~HKLM GPO


NoWindowsUpdate
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удаляет ссылки на веб-узел Центра обновления Windows и запрещает доступ к нему.
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает пользователям подключаться к веб-узлу Центра обновления Windows.

Этот параметр блокирует доступ к веб-узлу Центра обновления Windows (http://windowsupdate.microsoft.com). Он также удаляет гиперссылку на Центр обновления Windows из меню "Пуск" и из панели "Сервис" обозревателя Internet Explorer.

Центр обновления Windows — это расширение Windows, доступное в Интернете, которое позволяет выполнять регулярные обновления программного обеспечения системы. Каталог продукции Центра обновления Windows определяет наличие необходимых системных файлов, исправлений безопасности и обновлений, и выводит список новейших версий, доступных для загрузки.

См. также параметр "Скрыть пункт "Установка программ от Майкрософт"".

Если значение данного параметра равно 1, тогда доступ к Центру обновления Windows будет запрещен и из меню Пуск будет удалена соответствующая кнопка.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoWelcomeScreen
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не показывать окно приветствия "Приступая к работе" при входе в систему
Путь групповой политики: Система;Вход в систему|Система

Подавляет окно приветствия.

Этот параметр подавляет окно приветствия, выводимое Windows 2000 Professional при каждом входе в систему.

Пользователи по-прежнему могут показывать окно приветствия, выбрав его в меню "Пуск" или введя Welcome в диалоговом окне "Выполнить".

Этот параметр применим только к Windows 2000 Professional. Он не влияет на окно "Настройка сервера Windows 2000" Windows 2000 Server.

Примечание. Этот параметр присутствует в папках "Настройки компьютера" и "Настройки пользователя". Если заданы оба параметра, настройки компьютера имеют приоритет перед настройками пользователя.

Совет. Для вывода окна приветствия щелкните "Пуск", "Программы", "Стандартные", "Служебные" и "Приступая к работе". Для скрытия окна приветствия без изменения настроек снимите в нем флажок "Показывать это окно при запуске".

Подавляет отображение диалогового окна приветствия при входе в систему.\n\nЭта политика подавляет отображение диалогового окна приветствия, которое появляется в Windows 2000 Professional и Windows XP Professional при каждом входе пользователя в систему.\n\nПользователи все равно смогут открыть окно приветствия, выбрав соответствующую команду в меню "Пуск" или введя команду "Welcome" в диалоговом окне "Выполнить".\n\nЭта политика применяется только для Windows 2000 Professional и Windows XP Professional. Она не влияет на появление диалогового окна "Настройка сервера Windows 2000" в Windows Server.\n\nЗамечание: эта политика появляется в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если используются обе политики, параметр, заданный в папке "Конфигурация компьютера" имеет преимущество перед параметром в папке "Конфигурация пользователя".\n\nСовет: чтобы отобразить окно приветствия, щелкните на кнопке "Пуск", укажите "Программы", "Стандартные", "Служебные", и затем выберите команду "Приступая к работе". Чтобы подавить отображение окна приветствия без использования политики, снимите флажок "Показывать это окно при запуске" в левом нижнем углу окна."

Теги: Оболочка ~HKCU ~HKLM GPO


NoWebView
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

В некоторых случаях у вас не получится установить переключатель Отображение списка типичных задач в папках на вкладке Общие диалога Свойства папки. Если система не реагирует на изменение параметра WebView, а также сама возможность изменения переключателя при помощи вкладки Общие диалога Свойства папки заблокирована, то есть только одна причина этого — параметр dword-типа NoWebView, значение которого равно 1.

Теги: Оболочка ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoWebServices
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить загрузку из Интернета для мастеров веб-публикаций и заказа отпечатков
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, нужно ли загружать список поставщиков услуг для мастеров веб-публикации и заказа отпечатков.

Эти мастера позволяют пользователям выбирать поставщиков услуг из списка компаний, предоставляющих услуги по хранению информации и изготовлению отпечатков фотографий. По умолчанию Windows отображает список поставщиков услуг, загружаемый с веб-узла Windows, в дополнение к списку поставщиков услуг, имеющемуся в реестре компьютера.

Если этот параметр включен, дополнительный список поставщиков не загружается и отображаются только те поставщики услуг, которые хранятся в локальном реестре.

Если этот параметр отключен или не настроен, дополнительный список поставщиков загружается при обращении к мастерам веб-публикации и заказа отпечатков.

Сведения о том, как указываются поставщики услуг в реестре, содержатся в документации по мастерам веб-публикации и заказа отпечатков.

Если значение параметра REG_DWORD типа NoWebServices равно 1, тогда отображение мастера веб-публикаций и заказа отпечатков изображений будет запрещено.

Теги: Окна Vista 2003 XP GPO


NoViewOnDrive
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить доступ к дискам через "Мой компьютер"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Запрещает использовать значок "Мой компьютер" для доступа к содержимому выбранных дисков.

Если этот параметр включен, пользователи могут просматривать структуру папок выбранных дисков в папке "Мой компьютер" и проводнике Windows, но не могут открывать папки или получать доступ к их содержимому. Кроме того, они не могут использовать диалоговые окна команды "Выполнить" или "Подключить сетевой диск" для просмотра содержимого папок на этих дисках.

Чтобы использовать этот параметр, выберите диск или набор дисков из раскрывающегося списка. Чтобы разрешить доступ ко всем дискам, отключите этот параметр или выберите параметр "Не ограничивать доступ к дискам" в раскрывающемся списке.

Примечание. Значки, представляющие выбранные диски, по-прежнему будут отображаться в окне "Мой компьютер", но если пользователь попытается выполнить двойной щелчок для просмотра содержимого диска, будет выдано сообщение о том, что параметр запрещает выполнение этого действия.

Кроме того, этот параметр не запрещает пользователю использовать другие программы для доступа к локальным и сетевым дискам. Он также не запрещает использовать оснастку "Управление дисками" для просмотра и изменения характеристик дисков.

См. также описание параметра "Скрыть выбранные диски из окна "Мой компьютер"".

Данный параметр является битовой маской, биты которой определяют диски, доступ к которым при помощи проводника будет запрещен.

А вот, напримет, список значений, которые нужно установить, чтобы скрыть отдельный диск:

A - 0х1

B - 0х2

C - 0х4

D - 0х8

E - 0х10

F - 0х20

G - 0х40

H: 0х80

Теги: Оборудование Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ClassicShell
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить классическую оболочку
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Этот параметр позволяет администратору поменять особое поведение оболочки Windows на классическое.

Если параметр включен, пользователи не могут настроить систему на использование одного щелчка для открытия элементов (например, с помощью значка "Мышь" на панели управления). В результате пользовательский интерфейс выглядит и используется как интерфейс для Windows NT 4.0, и пользователи не могут восстановить использование новых возможностей. Кроме того, при включении данного параметра будет отключена панель предварительного просмотра, параметры папок для проводника Windows изменятся на использование обычных папок, а возможность пользователей изменять их будет отключена.

Если этот параметр отключен или не задан, то применяется поведение проводника Windows по умолчанию для пользователя.

Примечание. В операционных системах более ранних, чем Windows Vista, при включении данного параметра будут отключены Active Desktop и отображение в виде веб-страниц. Этот параметр будет иметь приоритет над параметром "Включить Active Desktop". Если оба параметра включены, рабочий стол Active Desktop будет отключен.

См. также описание параметра "Отключить Active Desktop" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Рабочий стол\Active Desktop" и параметра "Удалить команду "Свойства папки" из меню "Сервис" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Проводник".

Если значение данного параметра равно 1, тогда будет использоваться классический вид проводника операционной системы Windows NT. В частности, будет запрещена возможность открытия файлов и папок одним нажатием клавиши мыши, будет отключена панель предварительного просмотра, а также будет использоваться обычный вид папок.

Теги: Окна Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoViewContextMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить вывод контекстного меню по умолчанию для проводника Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Удаляет контекстные меню для рабочего стола и проводника Windows. Контекстные меню появляются при выполнении правого щелчка мышью каких-либо элементов интерфейса.

Если этот параметр включен, меню не отображаются при выполнении правого щелчка мышью рабочего стола или элементов окна проводника Windows. Этот параметр не запрещает пользователям использовать другие методы для выполнения команд, которые располагаются в контекстных меню.

Контекстное меню рабочего стола и проводника отображаться не будет если параметру REG_DWORD типа NoViewContextMenu присвоить значение 1.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoUserFolderInStartMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить ссылку на папку пользователя из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если эта политика включена, в меню "Пуск" не будет отображаться ссылка на папку пользователя.

Если эта политика отключена или не настроена, в меню "Пуск" ссылка будет отображаться, пока пользователь не предпочтет удалить ее, задав соответствующий параметр на панели управления меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка, отображающая папку пользователя, из меню Пуск будет удалена.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


NoTrayItemsDisplay
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть область уведомлений
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Эта политика влияет на вид области уведомлений на панели задач (которая раньше называлась "системной областью").

Описание. Область уведомлений расположена в правом нижнем углу панели задач. Она содержит значки текущих уведомлений и системные часы.

Если этот параметр включен, вся область уведомлений пользователя, включая значки уведомлений, скрывается. На панели задач отображаются только кнопка "Пуск", кнопки панели задач, настраиваемые панели инструментов и системные часы.

Если этот параметр не задан или отключен, область уведомлений отображается в панели задач пользователя.

Примечание. Этот параметр переопределяет значение параметра "Отключить очистку области уведомлений", поскольку если область уведомлений скрыта, то очищать значки не требуется.

Если значение данного параметра равно 1, тогда уведомления на панели уведомлений отображаться не будут — останутся только часы.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoTrayContextmenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить доступ к контекстному меню для панели задач
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Скрывает меню, появляющиеся при щелчке правой кнопкой мыши панели задач и ее элементов: кнопки "Пуск", часов и кнопок панели задач.

Этот параметр не запрещает использовать другие методы для вызова команд этих меню.

Если значение данного параметра равно 1, тогда контекстное меню для панели задач и ее элементов отображаться не будет.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoToolbarsOnTaskbar
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не отображать панели инструментов в панели задач
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Этот параметр влияет на вид панели задач.

Панель задач содержит кнопку "Пуск", кнопки выполняющихся приложений, настраиваемые панели инструментов, область уведомлений и системные часы. К панелям инструментов относятся "Быстрый запуск", "Адрес", "Ссылки", "Рабочий стол" и другие настраиваемые панели, созданные пользователями или приложениями.

Если этот параметр включен, на панели задач не отображаются настраиваемые панели инструментов и пользователи не могут добавлять их. Кроме того, команда меню "Панели инструментов" и соответствующие вложенные меню удаляются из контекстного меню. На панели задач отображаются только кнопка "Пуск", кнопки панели задач, область уведомлений и системные часы.

Если этот параметр отключен или не задан, на панели задач отображаются все панели инструментов. Пользователи могут добавлять или удалять настраиваемые панели инструментов, и команда "Панели инструментов" отображается в контекстном меню.

Если значение данного параметра равно 1, тогда на панели задач будет запрещено отображение панелей инструментов.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoToolbarCustomize
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить настройку кнопок панели инструментов обозревателя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Запрещает пользователю задавать кнопки, появляющиеся на стандартных панелях инструментов Microsoft Internet Explorer и Проводника. Кнопки, появляющиеся на панели инструментов, можно настроить командой "Настройка". В Internet Explorer 6 она находится во вложенном меню "Панели инструментов" меню "Вид", а в в Internet Explorer 7 - на панели команд во вложенном меню "Панели инструментов" меню "Сервис".

Если эта политика включена, команда "Настройка" будет удалена из меню.

Если эта политика отключена или не задана, пользователь сможет задавать кнопки на стандартной панели инструментов Internet Explorer и Проводника.

Эту политику можно использовать совместно с политикой "Отключить настройку панелей инструментов обозревателя", запрещающую пользователям определять панели инструментов, отображаемые в Internet Explorer и Проводнике.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено добавлять или удалять кнопки панели инструментов браузера.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoThumbnailCache
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить кэширование эскизов изображений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Данный параметр управляет кэшированием отображаемых эскизов.

Если этот параметр включен, эскизы изображений не кэшируются.

Если этот параметр отключен или не задан, эскизы изображений кэшируются.

Примечание. Для рабочих компьютеров в организациях или компьютеров, для которых важна безопасность, рекомендуется включить этот параметр для отмены кэширования эскизов, поскольку этот кэш может быть прочитан другими пользователями.

Если значение данного параметра равно 1, тогда кэширование эскизов изображений будет запрещено (будет запрещено создание файлов thumbs.db).

Теги: Значки Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoTaskGrouping
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить группировку элементов панели задач
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Этот параметр влияет на отображение кнопок панели задач, которые служат для переключения между выполняемыми приложениями.

При группировке кнопок панели задач сходные приложения объединяются, если на панели задач недостаточно места. Группировка включается, если пользовательская панель задач заполнена.

Если этот параметр включен, запрещается группировка элементов панели задач, использующих одну и ту же программу. По умолчанию этот параметр всегда включен.

Если этот параметр отключен или не задан, элементы на панели задач, использующие одну и ту же программу, группируются. При желании пользователи могут отключить группировку.

Если значение параметра NoTaskGrouping равно 1, тогда группировка элементов панели задач (при нехватке места), использующих одну и ту же программу, будет запрещена.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoStartMenuSubfolders
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить папки пользователя из главного меню
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Скрывает все папки в пользовательском (верхнем) разделе меню "Пуск". Все остальные элементы отображаются.

Этот параметр можно использовать при наличии перенаправленных папок. Перенаправленные папки отображаются в основном (нижнем) разделе меню "Пуск". Однако при этом исходная пользовательская версия папки отображается в верхнем разделе меню "Пуск". Поскольку наличие двух папок с одним и тем же именем может смутить пользователей, можно включить этот параметр и скрыть пользовательские папки.

Обратите внимание на то, что этот параметр скрывает все пользовательские папки, а не только связанные с перенаправленными папками.

Если этот параметр включен, папки в верхнем разделе меню "Пуск" не отображаются. Если пользователи добавляют новые папки в каталог меню "Пуск" в своем профиле, эти папки отображаются в каталоге, но не в меню "Пуск".

Если этот параметр отключен или не задан, операционные системы Windows 2000 Professional и Windows XP Professional отображают папки в обоих разделах меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользовательские папки в классическом меню Пуск отображаться не будут.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoStartMenuPinnedList
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить список программ, закрепленных в меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если этот параметр включен, список закрепленных программ удаляется из меню "Пуск", а флажки "Интернет" и "Электронная почта" удаляются из диалогового окна настройки упрощенного меню "Пуск".

Если этот параметр отключен или не задан, список закрепленных программ будет доступен в упрощенном меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда из меню Пуск будет удален список закрепленных программ. Например, к закрепленным программам относятся отображаемые по умолчанию ссылки на почтовый клиент и браузер.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AlwaysShowClassicMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отображать строку меню в проводнике Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Если этот параметр политики установлен, в проводнике Windows всегда отображается строка меню.

Примечание. По умолчанию строка меню в проводнике Windows не отображается.

При включении этого параметра в проводнике Windows будет отображаться строка меню.

Если этот параметр отключен или не настроен, строка меню в проводнике Windows не отображается.

Примечание. Если строка меню не отображается, к ней можно получить доступ, нажав клавишу ALT.

Если значение данного параметра равно 1, тогда строка меню всегда будет отображаться в проводнике операционной системы.

Теги: Окна Vista ~HKLM GPO


NoStartMenuNetworkPlaces
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить значок "Сеть" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Удаляет значок "Сеть" из меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка Сеть из меню Пуск будет удалена.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoStartMenuMyMusic
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить значок "Музыка" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Удаляет значок "Музыка" из меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка Музыка из меню Пуск будет удалена.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoStartMenuMyGames
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить ссылку "Игры" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если эта политика включена, в меню "Пуск" не будет отображаться ссылка на папку "Игры".

Если эта политика отключена или не настроена, в меню "Пуск" будет отображаться ссылка на папку "Игры", пока пользователь не предпочтет удалить ее, задав соответствующий параметр на панели управления меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка Игры из меню Пуск будет удалена.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


NoStartMenuMorePrograms
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить список всех программ в меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если этот параметр включен, список "Все программы" удаляется из упрощенного меню "Пуск".

Если этот параметр отключен или не задан, элемент "Все программы" сохраняется в упрощенном меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда из меню Пуск будет удален список Все программы.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoStartMenuMFUprogramsList
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить список часто используемых программ в меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если этот параметр включен, список часто используемых программ будет удален из меню "Пуск".

Если этот параметр отключен или не задан, список часто используемых программ будет доступен в упрощенном меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда список часто используемых программ будет удален из нового меню Пуск. При этом на его место вы сможете поместить статические ссылки на программы.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoStartMenuEjectPC
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить кнопку "Отстыковка ПК" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если этот параметр включен, кнопка "Отстыковка ПК" удаляется из меню "Пуск" и компьютер невозможно отстыковать.

Если этот параметр отключен или не задан, кнопка "Отстыковка ПК" отображается в упрощенном меню "Пуск" и компьютер можно отстыковать.

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка Отстыковка ПК не будет отображаться в меню Пуск.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoStartBanner
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

если равно "1", то будет запрещен стартовый баннер меню "Пуск"

Теги: Оболочка ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSmMyPictures
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить значок "Изображения" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Удаляет значок "Изображения" из меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка Изображения из меню Пуск будет удалена.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSmMyDocs
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить значок "Документы" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Удаляет значок "Документы" из меню "Пуск" и его вложенных меню.

Этот параметр удаляет только сам значок. Он не запрещает использовать другие методы доступа к содержимому папки "Документы".

Примечание. Чтобы изменения данного параметра вступили в силу, необходимо выйти из системы и снова войти в нее.

См. также параметр "Удалить значок "Документы" с рабочего стола".

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка Документы из меню Пуск будет удалена.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSmHelp
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить справку из главного меню
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Удаляет команду "Справка" из меню "Пуск".

Этот параметр влияет только на вид меню "Пуск". Он не удаляет меню "Справка" из проводника Windows и не запрещает использовать справку.

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка Справка из меню Пуск будет удалена.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowFileCLSIDJunctions
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSMConfigurePrograms
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить ссылку "Программы по умолчанию" из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Удаляет ссылку "Программы по умолчанию" из меню "Пуск".

При выборе ссылки "Программы по умолчанию" в меню "Пуск" откроется панель управления программами по умолчанию. Она позволяет администраторам указывать программы по умолчанию для определенных действий, таких как просмотр веб-страниц или отправка электронной почты, а также программы, доступные из меню "Пуск", с рабочего стола или из других мест.

Примечание. Данный параметр не запрещает вывод значка "Настройка программ по умолчанию для данного компьютера" в панели управления программами по умолчанию.

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка Программы по умолчанию из меню Пуск будет удалена.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSimpleStartMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Форсировать классическое меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Этот параметр влияет на вид меню "Пуск".

Классическое меню "Пуск" в стиле Windows 2000 Professional служит для выполнения обычных задач, в то время как в меню "Пуск" нового стиля сходные элементы сгруппированы. Когда используется классический стиль, на рабочем столе располагаются следующие значки: "Документы", "Изображения", "Музыка", "Компьютер" и "Сеть". Новое меню "Пуск" позволяет запускать их непосредственно из меню.

Если этот параметр включен, меню "Пуск" отображается в классическом стиле Windows 2000, а на рабочем столе располагаются обычные значки.

Если этот параметр отключен, меню "Пуск" всегда отображается в новом стиле, то есть значки с рабочего стола находятся в меню "Пуск".

Если этот параметр не задан, по умолчанию используется новый стиль, но пользователь может изменить вид меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет разрешено использовать только классическое меню Пуск.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSetFolders
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить папки программ в меню "Настройка"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает открывать папки "Панель управления", "Принтеры" и "Сетевые подключения".

Этот параметр удаляет папки "Панель управления", "Принтеры" и "Сетевые подключения" из меню "Настройка" в меню "Пуск", а также из окон "Компьютер" и "Проводник". Кроме того, он запрещает выполнять программы, представленные этими папками (такие как CONTROL.EXE).

Однако пользователи могут запускать отдельные элементы панели управления с помощью других методов, например щелкнув правой кнопкой мыши рабочий стол для вызова элемента "Экран" или значок "Компьютер" для вызова элемента "Система".

См. также параметры "Запретить доступ к панели управления", "Отключить значок "Экран" в панели управления" и "Удалить "Сетевые подключения" из меню "Пуск"".

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопки Панель управления, Принтеры и Подключится к из меню Пуск будут удалены.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSetActiveDesktop
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет убрано из меню "Пуск" подменю "Настройка -> ActiveDesktop".

Теги: Рабочий стол ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSearchProgramsInStartMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить поиск программ
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если эта политика включена, в поле поиска меню "Пуск" не будет выполняться поиск программ.

Если эта политика отключена или не настроена, в меню "Пуск" будет выполняться поиск программ, пока пользователь не предпочтет отказаться от этого, задав соответствующий параметр на панели управления меню "Пуск".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


NoSearchInternetLinkInStartMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSearchInternetInStartMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить поиск в файлах Интернета
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если эта политика включена, в поле поиска меню "Пуск" не будет выполняться поиск в журнале Интернета или в избранном.

Если эта политика отключена или не настроена, в меню "Пуск" будет выполняться поиск в журнале Интернета или в избранном, пока пользователь не предпочтет отказаться от этого, задав соответствующий параметр на панели управления меню "Пуск".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


NoSearchFullText
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSearchFilesInStartMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить поиск файлов
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если эта политика включена, в поле поиска меню "Пуск" не будет выполняться поиск файлов.

Если эта политика отключена или не настроена, в меню "Пуск" будет выполняться поиск файлов, пока пользователь не предпочтет отказаться от этого, задав соответствующий параметр на панели управления меню "Пуск".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


NoSearchComputerLinkInStartMenu
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить ссылку "Найти компьютер"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если эта политика включена, ссылка "Показать все результаты" не будет отображаться при выполнении пользователем поиска в поле поиска меню "Пуск".

Если эта политика отключена или не настроена, ссылка "Показать все результаты" будет отображаться при выполнении пользователем поиска в поле поиска меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда ссылка Показать все результаты, после выполнения поиска в меню Пуск, отображаться не будет.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


[нет]
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет ограничения на меню "Пуск" и оболочку в целом.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[CLSID]
all\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Управление надстройками
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Управление надстройками

Этот параметр политики позволяет выбрать: будут процессы использовать настройки пользователя (в соответствии с "Управлением надстройками") или параметры политики. По умолчанию любой процесс, кроме процессов Internet Explorer или перечисленных в списке процессов, игнорирует пользовательские настройки управления надстройками и параметры политики.

Если этот параметр политики включен, все процессы будут использовать пользовательские настройки управления надстройками и параметры политики.

Если этот параметр политики отключен или не задан, все процессы не будут использовать пользовательские настройки управления надстройками и параметры политики.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


NoMobilityCenter
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\MobilityCenter

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить центр мобильности Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр мобильности Windows

Этот параметр отключает центр мобильности Windows.

Если этот параметр политики включен, пользователь не может открыть центр мобильности Windows. Пользовательский интерфейс для центра мобильности Windows удаляется из точек вызова оболочки и не запускается EXE-файлом.

Если этот параметр политики отключен, пользователь может открыть центр мобильности Windows и его можно запустить с помощью EXE-файла.

Если эта политика не задана, по умолчанию центр мобильности будет доступен.

Центр мобильности Windows не будет запускаться, если значение параметра REG_DWORD типа NoMobilityCenter равно 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


NoWorkgroupContents
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то исчезнут из сетевого окружения компьютеры, входящие в рабочую группу.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NoPrintSharingControl
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещен доступ принтерам.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NoNetworkGroupContents
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то Windows не будет показывать состав рабочих групп.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoNetSetupSecurityPage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то вкладка "Управление доступом" диалога "Сеть" будет недоступна для данного пользователя.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoNetSetupIdPage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то вкладка "Идентификация" диалога "Сеть" будет недоступна для данного пользователя.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoNetSetup
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то диалог "Сеть" будет недоступен для данного пользователя.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoFileSharingControl
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещен доступ к файлам и принтерам (будет скрыто диалоговое окно совместного доступа к файлам и принтерам и пользователь не сможет создать новые общие файлы и принтеры).

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NoDialIn
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Запретить соединения удаленного доступа (доступ к вызову по телефону).

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


MinPwdLen
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет минимальную разрешенную длину пароля.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


HideSharePwds
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Скрыть общие пароли звездочками.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisablePwdCaching
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещено кэширование паролей.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AlphanumPwds
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Запретить пароли с одними буквами или с одними цифрами.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет сетевые ограничения для данного пользователя.

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


NoPresentationSettings
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\PresentationSettings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выключить настройки презентации Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Настройки презентации

Этот параметр отключает настройки презентации Windows.

Если этот параметр политики включен, открыть настройки презентации Windows нельзя.

Если этот параметр политики отключен, настройки презентации Windows могут быть открыты. Значок настроек презентации будет отображен в области уведомлений. Это дает пользователю возможность легко и быстро настроить систему перед презентацией: заблокировать системные сообщения и гашение экрана, отрегулировать громкость динамиков и установить другой фоновый рисунок.

Примечание. Пользователи могут настраивать параметры системы для презентаций в центре мобильности Windows.

Если этот параметр политики не задан, настройки презентации Windows можно использовать.

Значок подготовки к презентации не будет отображаться в области уведомления при подключении второго монитора, если параметру REG_DWORD типа NoPresentationSettings присвоить значение 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


RunLogonScriptSync
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять сценарии входа в систему синхронно
Путь групповой политики: Система;Сценарии

Указывает, что системе следует дождаться завершения работы сценариев входа перед тем, как будет запущен проводник Windows и создан рабочий стол.

Если этот параметр включен, проводник Windows не запускается до тех пор, пока не завершится выполнение сценариев входа. Параметр обеспечивает завершение обработки сценариев входа до того, как пользователь начнет работу, однако при этом возможна задержка появления рабочего стола.

Если параметр отключен или не задан, сценарии входа и проводник Windows не синхронизируются и могут выполняться одновременно.

Этот параметр доступен в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет преимущество перед параметром в папке "Конфигурация пользователя".

Если значение данного параметра равно 1, тогда все пользовательские сценарии входа в систему будут выполняться синхронно с самим процессом входа. То есть, пока сценарии не будут выполнены, оболочка пользователя отображена не будет. По умолчанию сценарии выполняются асинхронно.

********************Определение взято у Microsoft

Determines whether the system waits for the logon script to finish running before it starts Windows Explorer

and creates the desktop.

Value Meaning

- 0 - The logon script and Windows Explorer can run simultaneously.

- 1 - Windows Explorer does not start until the logon script has finished running.

To change the value of this entry, use Group Policy. This entry corresponds to the Run logon scripts

synchronously Group Policy (User Configuration\Administrative Templates\System\Logon/Logoff).

This entry also appears in the Winlogon subkey in HKEY_LOCAL_MACHINE (see RunLogonScriptSync (HKLM) ). The

value in HKEY_LOCAL_MACHINE applies to all users. The value in HKEY_CURRENT_USER is configured separately

for each user.

This entry can be superceded by Group Policy settings included in Windows 2000. While the Run logon scripts synchronously Group Policy is enabled (in the Computer Configuration or User Configuration policy folders), the system ignores this entry. The Run logon scripts synchronously setting is stored in the values of

RunLogonScriptSync in HKEY_LOCAL_MACHINE and of RunLogonScriptSync in HKEY_CURRENT_USER.

Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a

program that edits the registry.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ReportControllerMissing
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Сообщать, когда сервер входа недоступен при входе пользователя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Параметры входа Windows

Этот параметр определяет, уведомляется ли вошедший пользователь о том, что сервер входа недоступен во время входа пользователя, и вход выполнен с ранее сохраненными учетными данными.

Если этот параметр включен, выводится всплывающее уведомление о том, что вход пользователя выполнен с кэшированными учетными данными.

Если этот параметр отключен или не задан, всплывающее уведомление не выводится.

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система будет уведомлять входящего пользователя о том, что сервер входа в данный момент недоступен, и вход выполняется на основе сохраненных ранее учетных данных.

Теги: Конфигурация Vista GPO


NoVirtMemPage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещена вкладка "Быстродействие" диалога "Свойства:Система".

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoThemesTab
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение параметра REG_DWORD типа NoThemesTab равно 1, тогда данная ссылка диалога отображаться не будет.

Теги: Оболочка ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NoSecCPL
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещен диалог "Свойства:Пароли".

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoPwdPage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещена вкладка "Смена паролей" диалога "Свойства:Пароли".

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoProfilePage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещена вкладка "Профили пользователя" диалога "Свойства:Пароли".

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoFileSysPage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещена кнопка "Файловая система" вкладки "Безопасность" диалога "Свойства:Система".

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoDispSettingsPage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть вкладку "Настройка"
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана

Удаляет вкладку "Настройка" из окна свойств экрана.

Этот параметр политика запрещает использовать панель управления для добавления, настройки или изменения параметров экрана.

Если значение параметра REG_DWORD типа NoDispSettingsPage равно 1, тогда диалог Параметры дисплея отображаться не будет.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoDispScrSavPage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть вкладку "Заставка"
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана

Удаляет вкладку "Заставка" из окна свойств экрана панели управления.

Этот параметр запрещает использовать панель управления для добавления, настройки или изменения заставки на компьютере.

Если значение параметра REG_DWORD типа NoDispScrSavPage равно 1, тогда диалог Параметры экранной заставки отображаться не будет.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoDispCPL
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить окно свойств экрана из панели управления
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана

Отключает окно свойств экрана панели управления.

Если этот параметр включен, нельзя использовать окно свойств экрана панели управления. При попытке открыть окно свойств экрана будет выдано сообщение о том, что один из параметров запрещает выполнение этого действия.

См. также параметры "Запретить доступ к панели управления" (Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель управления) и "Отключить папки программ в меню "Настройка"" (Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Меню "Пуск" & панель задач).

Если значение параметра NoDispCPL равно 1, тогда мастер Персонализация отображаться не будет.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoDispBackgroundPage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть вкладку "Рабочий стол"
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана

Удаляет вкладку "Рабочий стол" из окна свойств экрана панели управления.

Этот параметр запрещает использовать панель управления для изменения фона рабочего стола.

Включение параметра также запрещает настраивать вид рабочего стола, изменяя используемые значки или добавляя новые элементы веб-содержимого с помощью панели управления.

Если значение параметра REG_DWORD типа NoDispBackgroundPage равно 1, тогда данная ссылка диалога отображаться не будет.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoDispAppearancePage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть вкладки "Оформление" и "Темы"
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана

Удаляет вкладки "Оформление" и "Темы" из окна свойств экрана панели управления.

Если этот параметр включен, он удаляет возможность выбора цвета на вкладке "Рабочий стол".

Этот параметр запрещает использовать панель управления для изменения цветов или цветовых схем для рабочего стола и окон.

Если этот параметр отключен или не задан, вкладки "Оформление" и "Темы" присутствуют в окне свойств экрана панели управления.

Если значение параметра REG_DWORD типа NoDispAppearancePage равно 1, тогда данная ссылка диалога отображаться не будет.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoDevMgrPage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещена вкладка "Устройства" диалога "Свойства:Система".

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoConfigPage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещена вкладка "Профили оборудования" диалога "Свойства:Система".

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoAdminPage
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещена вкладка "Удаленное администрирование" диалога "Свойства:Пароли".

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


HideStartupScripts
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять сценарии загрузки с отображением команд
Путь групповой политики: Система;Сценарии

Отображает команды сценариев загрузки во время их выполнения.

Сценарии загрузки - это пакетные файлы, состоящие из команд, выполняемых при загрузке системы до выдачи приглашения пользователю на вход в систему. По умолчанию система не отображает выполняемые команды сценариев загрузки.

Если этот параметр включен, система отображает команды сценариев загрузки во время их выполнения. Команды отображаются в окне командной строки. Этот параметр предназначается для опытных пользователей.

Если параметр отключен или не задан, команды не отображаются.

Примечание. Начиная с операционной системы Windows Vista, команды сценариев, настроенных на асинхронное выполнение, не отображаются при загрузке, независимо от того, включен или нет данный параметр.

Если значение данного параметра равно 0, тогда сценарии, которые выполняются при входе в систему синхронно, будут отображаться в окне командной строки. По умолчанию сведения об их выполнении не отображаются.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


HideShutdownScripts
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять сценарии завершения работы с отображением команд
Путь групповой политики: Система;Сценарии

Отображает команды сценариев завершения работы во время их выполнения.

Сценарии завершения работы - это пакетные файлы, состоящие из команд, выполняемых при перезагрузке или завершении работы системы. По умолчанию система не отображает выполняемые команды сценариев завершения работы.

Если этот параметр включен, система отображает команды сценариев завершения работы во время их выполнения. Команды отображаются в окне командной строки.

Если параметр отключен или не задан, команды не отображаются.

Если значение данного параметра равно 0, тогда сценарии, которые выполняются при завершении работы операционной системы, будут отображаться на экране. По умолчанию сведения об их выполнении не отображаются.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


HideFastUserSwitching
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть точки входа для быстрого переключения пользователей
Путь групповой политики: Система;Вход в систему

С помощью включения данной политики администраторы могут скрыть кнопку "Смена пользователя" в пользовательском интерфейсе входа в систему, меню кнопки "Пуск" и диспетчере задач.

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка перехода между пользователями не будет отображаться в меню Пуск и диалоге входа в систему.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ExcludedCredentialProviders
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Исключить поставщиков учетных данных
Путь групповой политики: Система;Вход в систему

Данный параметр позволяет администратору запретить использование указанных поставщиков учетных данных во время проверки подлинности.

Примечание. Поставщики учетных данных используются для обработки и проверки учетных данных пользователей в процессе входа или в случае, если требуется проверка подлинности. В Windows Vista существует два типа поставщиков учетных данных по умолчанию: пароль и смарт-карта. Администратор может установить дополнительных поставщиков учетных данных для поддержки различных способов проверки учетных данных (например, для поддержки биометрической проверки подлинности).

Если включить данную политику, администратор сможет указать CLSID поставщиков учетных данных, чтобы исключить их из списка установленных поставщиков учетных данных, доступных для проверки подлинности.

Если этот параметр отключен или не задан, все установленные поставщики учетных данных будут доступны для использования в целях проверки подлинности.

с его помощью можно указать CLSID-номера провайдеров аутентификации, использование которых при аутентификации пользователей будет запрещено. По умолчанию Windows поддерживает провайдеры аутентификации при помощи пароля и при помощи смарт-карты.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DisableStartupSound
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить звук запуска Windows
Путь групповой политики: Система;Вход в систему

Отключить звук запуска Windows и запретить его настройку в компоненте "Звук" панели управления.

Звук запуска Microsoft Windows воспроизводится при запуске системы, а также при холодном запуске системы; он может быть включен и отключен в компоненте "Звук" панели управления.

Включение или отключение этого параметра автоматически запрещает пользователям настройку поведения звука запуска Windows, установленного по умолчанию.

Если этот параметр политики включен, звук запуска Windows будет отключен для всех пользователей.

Если этот параметр политики отключен, звук запуска Windows будет включен для всех пользователей.

Если этот параметр политики не настроен, звук запуска Windows будет по умолчанию включен для всех пользователей и может быть настроен в компоненте "Звук" панели управления.

Этот параметр политики не запрещает пользователям изменять настройки других звуков системы.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при входе пользователя в систему звук запуска операционной системы воспроизводиться не будет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DisableInHelp
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить запуск из cправки перечисленных программ
Путь групповой политики: Система

Позволяет ограничить запуск программ из электронной справки.

Если этот параметр включен, можно запретить выполнять указанные программы из cправки. При включении этого параметра нужно ввести список программ, запуск которых следует ограничить. Введите разделенные запятыми имена исполняемых файлов для всех приложений.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователи смогут запускать приложения из электронной справки.

Примечание. Кроме того, пользователям можно запретить запускать приложения с помощью параметров ограниченного использования программ в папке "Конфигурация компьютера\Параметры безопасности".

Примечание. Этот параметр задается в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если этот параметр задан в обеих папках, то будет ограничен запуск программ, указанных в каждой из них.

Данный параметр определяет список программ (через запятую), которые нельзя будет вызываться из справочных файлов.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Настройка ограничений доступа к системе, экрану, учетным записям.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: Панель управления;Установка и удаление программ

[нет]

Определяет настройки ограничений для диалога "Установка / Удаление программ".

Теги: Безопасность 2003 XP ~HKLM GPO


TurnOffUserInstalledGadgets
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Windows\Sidebar

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить установленные пользователем мини-приложения на боковой панели Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Боковая панель Windows

Боковая панель Windows будет выполнять мини-приложения, расположенные в пространстве профиля пользователя. Мини-приложения – это небольшие приложения, выполняемые боковой панелью Windows на боковой панели или рабочем столе.

Если этот параметр включен, боковая панель Windows не будет выполнять любые мини-приложения, установленные пользователем.

Если этот параметр отключен или не задан, боковая панель Windows будет выполнять мини-приложения, установленные пользователем.

По умолчанию боковая панель Windows выполняет мини-приложения, установленные пользователем.

Если значение данного параметра равно 1, тогда боковой панели будет запрещено запускать гаджеты, установленные пользователем.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


TurnOffUnsignedGadgets
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Windows\Sidebar

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить распаковку и установку мини-приложений, не подписанных цифровой подписью.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Боковая панель Windows

Мини-приложения боковой панели могут быть развернуты в виде сжатых файлов с цифровой подписью или без нее.

Если этот параметр включен, то ни одно мини-приложение, не имеющее цифровой подписи, не будет распаковано боковой панелью Windows.

Если параметр отключен или не задан, боковая панель Windows будет распаковывать как подписанные, так и неподписанные мини-приложения.

По умолчанию боковая панель Windows распаковывает как подписанные, так и неподписанные мини-приложения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда боковой панели будет запрещено выполнять установку и запуск неподписанных гаджетов.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


TurnOffSidebar
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Windows\Sidebar

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить боковую панель Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Боковая панель Windows

Боковая панель Windows – это функция, позволяющая использовать мини-приложения, или небольшие приложения, которые могут показывать пользователю сведения или служебные программы.

Если этот параметр включен, то боковая панель Windows будет отключена.

Если этот параметр отключен или не задан, то боковая панель Windows будет включена.

По умолчанию боковая панель Windows включена.

Если значение данного параметра равно 1, тогда запуск боковой панели будет запрещен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


OverrideMoreGadgetsLink
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Windows\Sidebar

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Переопределить ссылку на дополнительные мини-приложения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Боковая панель Windows

Боковая панель Windows содержит ссылку, позволяющую пользователям загрузить с веб-узла дополнительные мини-приложения. Корпорации Майкрософт принадлежит веб-узел по умолчанию, куда многие авторы могут отправить свои мини-приложения. Эта ссылка может быть перенаправлена на веб-узел, где доступны другие мини-приложения.

Если данный параметр включен, коллекция мини-приложений боковой панели Windows будет направлять пользователей на альтернативный веб-узел.

Если этот параметр отключен или не настроен, боковая панель Windows будет направлять пользователей на веб-узел по умолчанию.

По умолчанию боковая панель Windows направляет пользователей на веб-узел по умолчанию.

Значение этого параметра определяет сайт, на котором программа будет искать дополнительные гаджеты. По умолчанию поиск ведется на сайте Microsoft.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


TurnOffWinCal
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Windows

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выключить календарь Windows.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Календарь Windows

Календарь Windows — это функция, позволяющая управлять встречами и задачами с помощью создания персональных календарей, их публикации и подписки на календари других пользователей.

Если этот параметр включен, календарь Windows будет отключен.

Если этот параметр отключен или не задан, календарь Windows будет включен.

По умолчанию календарь Windows включен.

Работа программы WinCal.exe запрещена, если параметру REG_DWORD типа TurnOffWinCal присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


WinOldApp
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, тор будет запрещена работа в реальном режиме (сеансы MS_DOS)

Теги: Безопасность Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

Тип параметра: подраздел

Настройки ограничений для данного пользователя.

Теги: Безопасность Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе набор параметров строкового типа, значения которых определяют программы, автоматически запускаемые при входе пользователей в систему.
Программы, определяемые в данном подразделе, игнорируются при запуске операционной системы в безопасном режиме.

Теги: Вход/выход Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе набор программ, которые будут автоматически запущены (программы будут запускаться последовательно) только при следующем входе пользователя в операционную систему. После того, как они будут запущены, сведения о них будут удалены из реестра.
Каждая автоматически запускаемая программа определяется в отдельном дочернем подразделе данной ветви реестра.
Название дочернего подраздела не имеет значения. Параметр по умолчанию каждого дочернего подраздела определяет название, которое будет отображаться в специальном диалоге автоматического запуска программ, который будет отображаться перед пользователем. Сами же автоматически запускаемые программы содержатся в значениях параметров строкового типа дочернего подраздела ветви реестра.

Теги: Вход/выход Windows


NewUserDefaultConsent
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\Consent

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр находится в ветви реестра корневого раздела HKLM и определяет значение параметра DefaultConsent, присваиваемое для новых учетных записей пользователей.

Теги: Мониторинг Windows


DefaultConsent
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\Consent

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет настроить разрешения на отправку отчетов по умолчанию.

Если значение данного параметра равно 1, тогда перед отправкой любых данных операционная система будет запрашивать у пользователя подтверждение. Если значение данного параметра равно 2, тогда отправка основных сведений об ошибке будет выполняться автоматически, а вот если сайт Microsoft запросит дополнительные данные об ошибке, перед их отправкой операционная система запросит подтверждение у пользователя. Если же значение данного параметра равно 3, тогда автоматически будут передаваться как основные, так и дополнительные данные, не содержащие личной информации о пользователе. Ну а если значение данного параметра равно 4, тогда без запроса будут передаваться любые данные.

При помощи мастера Отчеты о проблемах и их решениях данному параметру можно присвоить только значения 1 и 2.

Теги: Мониторинг Windows


APPCRASH
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\Consent

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда диалог, отображаемый при возникновении проблем в работе программ, не будет содержать в себе описание ошибки и кнопку поиска исправлений возникшей ошибки.

Теги: Мониторинг Windows


WaitOnStart
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\Debug

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда диалог с сообщением о возникшей в работе программы ошибке не будет отображаться до тех пор, пока значение данного параметра не станет равным 0.

Теги: Мониторинг Windows


WaitonExceptionRecord
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\Debug

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда диалог с сообщением о возникшей в работе программы ошибке не будет отображаться до тех пор, пока значение данного параметра не станет равным 0.

Теги: Мониторинг Windows


StoreLocation
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\Debug

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к каталогу, в котором будет храниться содержимое очереди (в сжатом виде).

По умолчанию используется каталог %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue.

Теги: Мониторинг Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\ExcludedApplications

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе набор параметров REG_DWORD тип, названия которых соответствуют названиям программ.

Если значение параметра равно 1, тогда сведения об ошибках в соответствующей программе не будут обрабатываться и передаваться на сайт Microsoft.

Теги: Мониторинг Windows


SendEFSFiles
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизму отчетов об ошибках будет разрешено пересылать файлы, зашифрованные при помощи EFS.

Теги: Мониторинг Windows


MaxQueueCount
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет максимальный размер очереди.

Теги: Мониторинг Windows


MaxArchiveCount
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет максимальное возможное количество архивируемых сведений об ошибках.

Теги: Мониторинг Windows


DontShowUI
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда при возникновении ошибки диалог, содержащий в себе описание ошибки и кнопки для завершения программы, либо поиска исправлений возникшей ошибки, отображаться не будет.

Теги: Мониторинг Windows


DisableQueue
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет запретить использование очередей отправки сведений об ошибках.

Теги: Мониторинг Windows


Disabled
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизм отчетов об ошибках будет запрещен.

При помощи мастера Отчеты о проблемах и их решениях значение данного параметра можно изменить как в корневом разделе HKCU, так и в корневом разделе HKLM.

Теги: Мониторинг Windows


DisableArchive
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет запретить хранение сведений об возникших в работе программ ошибках.

Теги: Мониторинг Windows


CorporateWerUseAuthentication
all\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет способ аутентификации при передаче на сервер Microsoft данных о проблеме.

Теги: Мониторинг Windows


[путь к программе и ее название]
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет параметры совместимости, применяемые при запуске соответсвующей программы.

Значение параметров данной ветви реестра состоит из слов, разделенных между собой пробелами.

Первое слово определяет операционную систему, которую нужно эмулировать (соответственно, WIN95, WIN98, NT4SP5, WIN2000, WINXPSP2 или WINSRV03SP1).

Остальные же слова значения параметра определяют дополнительные параметры запуска в совместимом режиме. Возможные следующие слова.
— 256COLOR. Устанавливается флажком Использовать 256 цветов.
— 640X480. Устанавливается флажком Использовать разрешение экрана 640 х 480.
— DISABLETHEMES. Устанавливается флажком Отключить визуальное оформление.
— DISABLEDWM. Устанавливается флажком Отключить композицию рабочего стола.
— HIGHDPIAWARE. Устанавливается флажком Отключить масштабирование изображения при высоком разрешении.

Если же значение данного параметра равно DisableNXShowUI, тогда за работой данной программы механизм DEP следить не будет.

Теги: Конфигурация Windows


sRGB
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\RegisteredProfiles

Тип параметра: reg_string

Определяет цветовой профиль устройства.

Теги: Конфигурация Windows


Ris
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\RegisteredProfiles

Тип параметра: reg_string

Определяет цветовой профиль для прорисовки деловой графики (диаграммы и графики).

Этот параметр может принимать следующие значения.
— MediaSim.gmmp. Профиль для получения пробного изображения с имитацией цвета бумаги или носителя.
— Photo.gmmp. Профиль для прорисовки фотографий.
— Proofing.gmmp. Профиль для получения пробного изображения и штрихового рисунка.
— Graphics.gmmp. Профиль для прорисовки диаграмм и графики.

Теги: Конфигурация Windows


Rirc
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\RegisteredProfiles

Тип параметра: reg_string

Определяет цветовой профиль для относительной цветометрической (живопись) прорисовки.

Этот параметр может принимать следующие значения.
— MediaSim.gmmp. Профиль для получения пробного изображения с имитацией цвета бумаги или носителя.
— Photo.gmmp. Профиль для прорисовки фотографий.
— Proofing.gmmp. Профиль для получения пробного изображения и штрихового рисунка.
— Graphics.gmmp. Профиль для прорисовки диаграмм и графики.

Теги: Конфигурация Windows


Rip
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\RegisteredProfiles

Тип параметра: reg_string

Определяет цветовой профиль для прорисовки восприятия образа.

Этот параметр может принимать следующие значения.
— MediaSim.gmmp. Профиль для получения пробного изображения с имитацией цвета бумаги или носителя.
— Photo.gmmp. Профиль для прорисовки фотографий.
— Proofing.gmmp. Профиль для получения пробного изображения и штрихового рисунка.
— Graphics.gmmp. Профиль для прорисовки диаграмм и графики.

Теги: Конфигурация Windows


Riac
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\RegisteredProfiles

Тип параметра: reg_string

Определяет цветовой профиль для абсолютной цветометрической (имитация бумаги) прорисовки.

Этот параметр может принимать следующие значения.
— MediaSim.gmmp. Профиль для получения пробного изображения с имитацией цвета бумаги или носителя.
— Photo.gmmp. Профиль для прорисовки фотографий.
— Proofing.gmmp. Профиль для получения пробного изображения и штрихового рисунка.
— Graphics.gmmp. Профиль для прорисовки диаграмм и графики.

Теги: Конфигурация Windows


Ri
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\RegisteredProfiles

Тип параметра: reg_dword

Он определяет цветовой профиль для прорисовки по умолчанию.

Данный параметр может принимать следующие значения:
0 (порцепционный)
1 (относительный цветометрический)
2 (деловая графика)
3 (абсолютный цветометрический).

Теги: Конфигурация Windows


Camp
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\RegisteredProfiles

Тип параметра: reg_string

Определяет цветовой профиль для устройств просмотра.

Данный параметр может принимать значения D65.camp (профиль для условий отображения sRGB) и D50.camp (профиль для условий отображения ICS).

Теги: Конфигурация Windows


run
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе программы, которые будут выполняться при входе пользователей в систему.

Теги: Вход/выход Windows


Load
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе программы, которые будут выполняться при входе пользователей в систему.

Теги: Вход/выход Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: подраздел

Определяет различные дополнительные настройки

Теги: Конфигурация Windows


shell
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет название программы, которая будет использоваться в качестве оболочки при входе пользователя в операционную систему — именно эту программу будет запускать процесс winlogon.exe. По умолчанию значение данного параметра равно explorer.exe.

Обратите внимание, что если значение параметра REG_DWORD типа UseAlternateShell, расположенного в ветви реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\option, равно 1, тогда вместо оболочки системы из параметра shell будет запущена оболочка, определенная в параметре строкового типа AlternateShell ветви реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot.

Теги: Вход/выход Windows


passwordexpirywarning
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется при помощи элемента Интерактивный вход в систему: напоминать пользователям об истечении срока действия пароля заранее.
Данный параметр содержит в себе количество дней до обязательной смены пароля пользователя, при котором при каждом входе пользователя в систему начнется вывод сообщения с просьбой сменить пароль.
По умолчанию значение данного параметра равно 0хE.

Теги: Вход/выход Windows


KeepRasConnection
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Если равно "1", то установленные Интернет-соединения будут сохраняться при переходе на другую учетную запись.

*********Описание взято у Microsoft
Determines whether Windows 2000 closes all open dial-up (Routing and Remote Access) connections when a user logs off.

Value Meaning
— 0 — RAS connections are closed.
— 1 — RAS connections remain open.

Теги: Вход/выход Windows


AutoRestartShell
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизм автоматической перезагрузки оболочки активирован.

Теги: Конфигурация Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: подраздел

Настройка входа в Windows.

Теги: Вход/выход Windows


UseWINSAFER
all\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings

Тип параметра: reg_dword

помните, когда мы рассматривали работу программы cmd.exe, нам попалась ветвь реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodeIdentifiers? В этой ветвь находился параметр строкового типа LogFileName, определяющий путь к текстовому файлу, в который будут заноситься сведения обо всех программах, запускаемых пользователями на компьютере. Так вот, если значение параметра UseWINSAFER будет равно 0, тогда сведения о запуске серверов сценариев заноситься в этот файл не будут.

Теги: Безопасность Windows


TrustPolicy
all\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр имеет строковый тип и в Windows XP не существует. Данный параметр применялся в Windows 2000 для реализации возможности проверки существования и подлинности сертификата на выполняемый сценарий. Несмотря на то, что в Windows XP теперь применяется технология WinSafer, технологию TrustPolicy все еще можно использовать с помощью данного параметра (при этом технология WinSafer должна быть отключена). Параметр TrustPolicy может содержать следующие значения.
0 — отключить проверку подлинности сертификата.
1 — предупреждать пользователя о просроченном сертификате выполняемого сценария (или отсутствии сертификата).
2 — запретить выполнение сценария, если он не имеет сертификата или его сертификат отозван или просрочен.

Теги: Безопасность Windows


Timeout
all\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра dword-типа определяет количество секунд, после истечения которого, работа файла сценария будет автоматически завершена.

Теги: Конфигурация Windows


Remote
all\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings

Тип параметра: reg_string

Данный параметр имеет строковый тип и по умолчанию его значение равно 0 (в Windows XP данный параметр по умолчанию отсутствует). Если значение данного параметра будет равно 1, тогда выполнение сценариев, расположенных на данном компьютере, будет возможно удаленно. Данная возможно реализуется при помощи объекта WshController, пример использования которого мы рассмотрим позже.

Теги: Безопасность Windows


LogSecuritySuccesses
all\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 1, то в журнал системы (оснастка eventvwr.msc) будут заноситься сведения аудита всех успешных запусков сервера сценариев Windows.

Теги: Безопасность Windows


LogSecurityFailures
all\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр имеет тип DWORD и по умолчанию равен 0. Если его значение будет равно 1, тогда в журнал системы (оснастка eventvwr.msc) будут заноситься сведения аудита всех неудачных попыток запуска сценариев Windows.

Теги: Безопасность Windows


Enabled
all\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings

Тип параметра: reg_dword

Чтобы отключить работу сервера сценариев Windows, нужно присвоить этому параметру DWORD-типа значение, равное 0. При попытке выполнения любого сценария будет выдаваться сообщение о невозможности данной операции с просьбой обратиться к системному администратору для решения возникшей проблемы.

Теги: Конфигурация Windows


ActiveDebugging
all\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 1, то файлы сервера скриптов будут запускаться в режиме отладчика.

Теги: Конфигурация Windows


нет
all\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки сервера сценариев Windows.

Теги: Конфигурация Windows


NoOnlineAssist
all\Software\Policies\Microsoft\Assistance\Client\1.0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение "Windows в Интернете"
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет

Задает, могут ли пользователи просматривать содержимое "Windows в Интернете" в центре справки и поддержки. "Windows в Интернете" предоствавляет самый последний вариант справочной системы Windows.

Если этот параметр включен, пользователи не имеют доступа к встроенной справке из "Windows в Интернете".

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи могут получить доступ к встроенной справке, при условии, что они подключены к Интернету и не отключили "Windows в Интернете" на странице "Справка и поддержка".

Данный параметр расположен в ветви реестра корневого раздела HKCU. Если значение данного параметра равно 1, тогда содержимое Windows в Интернете справочной системы Windows отображаться не будет.

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


NoImplicitFeedback
all\Software\Policies\Microsoft\Assistance\Client\1.0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение программы улучшения справки
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет

Задает, могут ли пользователи участвовать в программе улучшения справки. Программа улучшения справки собирает сведения о том, как пользователи используют справочную систему Windows, чтобы корпорация Майкрософт могла ее улучшить.

Если этот параметр включен, политика не позволяет пользователям участвовать в программе улучшения справки.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи могут включить режим участия в программе улучшения справки на странице "Справка и поддержка".

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность участия в программе по улучшению справки будет запрещена (сбор сведений о том, как именно пользователи используют справочные материалы Windows).

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


NoExplicitFeedback
all\Software\Policies\Microsoft\Assistance\Client\1.0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение рейтинга справки
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет

Определяет, могут ли пользователи выставлять рейтинги для справочной системы.

Если этот параметр политики включен, он не позволяет добавлять к справке элементы управления рейтингом.

Если этот параметр отключен или не задан, к разделам справки будут добавлены элементы управления рейтингом.

Пользователи могут использовать элементы управления рейтингом в качестве обратной связи для оценки качества и пользы справки и поддержки.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено выставлять рейтинги для справочной системы.

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


VidCap
all\Software\Policies\Microsoft\CaptureWizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет запуска компонента "Импорт видео"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Компонент "Импорт видео"

Определяет, возможен ли запуск компонента "Импорт видео".

"Импорт видео" — это компонент ОС Windows Vista, позволяющий переносить видео с цифрового видеоустройства на компьютер путем кодирования и сохранения в видеофайл.

Если этот параметр включен, компонент "Импорт видео" не будет запущен.

Если этот параметр отключен или не задан, компонент "Импорт видео" можно запустить.

Импорт видео будет запрещен, если параметру REG_DWORD типа VidCap присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


RestrictUserLocales
all\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить пользовательские языковые стандарты
Путь групповой политики: Система;Службы языковых стандартов

Этот параметр ограничивает выбор пользователей компьютера указанным списком языковых стандартов. Если список пуст, то пользовательские языковые стандарты зафиксированы на текущих значениях. Этот параметр не изменяет существующих значений языковых стандартов пользователей. Однако, когда пользователь в следующий раз попытается изменить языковой стандарт, его выбор будет ограничен языковыми стандартами из указанного списка.

Чтобы задать этот параметр на уровне пользователя, убедитесь, что на уровне компьютера он не задан.

Список языковых стандартов задается названиями языков, разделенными точкой с запятой (;). Например, en-US означает Английский (США). Задав "en-US;fr-CA", можно ограничить системные языковые стандарты английским (Канада) и французским (Канада).\n\n\nЕсли этот параметр включен, то пользователи могут выбирать языковые стандарты только из списка разрешенных.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователи могут выбирать любой языковой стандарт, установленный в системе, при отсутствии ограничений параметром "Запретить выбор пользовательских языковых стандартов".

Если этот параметр включен на уровне компьютера, то он не может быть отключен параметром на уровне пользователя. Если этот параметр отключен на уровне компьютера, то параметр на уровне пользователя не оказывает влияния на систему. Если этот параметр не задан на уровне компьютера, то ограничения основываются на параметрах, заданных на уровне пользователя.

Следует иметь в виду, что если администратор включил параметр "Запретить выбор пользовательских языковых стандартов", то пользователи не смогут выбирать пользовательские языковые стандарты даже в том случае, когда они присутствуют в списке допустимых для данного параметра.

Если значение данного параметра равно 1, тогда изменение языка, определенного в списке системных пользовательских стандартов, будет запрещено. При этом, можно указать набор исключений при помощи параметра строкового типа AllowableSystemLocaleTagList.

На вкладке Форматы кроме кнопки Изменить этот формат также присутствует выпадающий список Текущий формат. Вы можете запретить доступ к данному списку, если присвоите параметру DWORD-типа RestrictUserLocales значение 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


RestrictSystemLocales
all\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить системные языковые стандарты
Путь групповой политики: Система;Службы языковых стандартов

Этот параметр ограничивает допустимые системные языковые стандарты указанным списком. Если список пуст, то системный языковой стандарт зафиксирован на текущем значении. Этот параметр не изменяет текущий системный языковой стандарт. Однако, когда администратор в следующий раз попытается изменить системный языковой стандарт на компьютере, его выбор будет ограничен указанным списком.

Список языковых стандартов задается названиями языков, разделенными точкой с запятой (;). Например, en-US означает Английский (США). Список "en-US;en-CA" ограничивает системные языковые стандарты Английским (США) и Английским (Канада).

Если этот параметр включен, администраторы могут выбирать системные языковые стандарты только из указанного списка.

Если этот параметр отключен или не задан, администраторы могут выбирать любой языковой стандарт, поставляемый вместе с операционной системой.

Если значение данного параметра равно 1, тогда изменение языка, определенного в списке системных языковых стандартов, будет запрещено. При этом, можно указать набор исключений при помощи параметра строкового типа AllowableSystemLocaleTagList.

На вкладке Дополнительно присутствует кнопка Изменить язык системы, после нажатия на которую отобразится выпадающий список Текущий язык системы. Вы можете запретить доступ к данному списку, если присвоите параметру DWORD-типа RestrictSystemLocales значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


PreventUserOverrides
all\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не позволять пользователю переопределять параметры языкового стандарта
Путь групповой политики: Система;Службы языковых стандартов

Этот параметр не позволяет пользователю переопределять свой языковой стандарт, изменяя отдельные параметры.

Все изменения параметров, произведенные пользователем на момент включения этого параметра, будут зафиксированы. Чтобы удалить произведенные пользователем изменения параметров, необходимо сначала восстановить параметры по умолчанию и затем применить этот параметр.

Когда этот параметр включен, пользователи могут выбирать альтернативные языковые стандарты, установленные в системе, если это не запрещено другими параметрами, но не смогут их настраивать.

Если этот параметр включен, то пользователь не может настроить языковой стандарт пользовательскими переопределениями.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователь может настраивать языковой стандарт, задавая переопределения.

Если этот параметр включен на уровне компьютера, то он не может быть отключен параметром уровня пользователя. Если этот параметр отключен на уровне компьютера, то параметр на уровне пользователя не оказывает влияния на систему. Если этот параметр не задан на уровне компьютера, то ограничения основываются на параметрах, заданных на уровне пользователя.

Чтобы задать этот параметр на уровне пользователя, убедитесь, что на уровне компьютера он не задан.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено переопределять настройки языкового стандарта.

Существует возможность запрета доступа к кнопке Изменить вкладки Форматы. Для этого достаточно параметру DWORD-типа PreventUserOverrides присвоить значение 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


PreventGeoIdChange
all\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить изменение географического положения
Путь групповой политики: Система;Службы языковых стандартов

Этот параметр запрещает пользователям изменять свое географическое положение.

Если этот параметр включен, то пользователь не может изменять свое географическое положение.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователь может изменять свое географическое положение.

Если этот параметр включен на уровне компьютера, то он не может быть отключен параметром уровня пользователя. Если этот параметр отключен на уровне компьютера, то параметр на уровне пользователя не оказывает влияния на систему. Если этот параметр не задан на уровне компьютера, то ограничения основываются на параметрах, заданных на уровне пользователя.

Чтобы задать этот параметр на уровне пользователя, убедитесь, что на уровне компьютера он не задан.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено изменять свое географическое положение.

Существует возможность запрета доступа к выпадающему списку Текущее местоположение вкладки Местоположение. Для этого достаточно параметру DWORD-типа PreventGeoIdChange присвоить значение 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


PreferredUILanguages
all\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Ограничить системные языковые стандарты
Путь групповой политики: Система;Службы языковых стандартов

Этот параметр ограничивает допустимые системные языковые стандарты указанным списком. Если список пуст, то системный языковой стандарт зафиксирован на текущем значении. Этот параметр не изменяет текущий системный языковой стандарт. Однако, когда администратор в следующий раз попытается изменить системный языковой стандарт на компьютере, его выбор будет ограничен указанным списком.

Список языковых стандартов задается названиями языков, разделенными точкой с запятой (;). Например, en-US означает Английский (США). Список "en-US;en-CA" ограничивает системные языковые стандарты Английским (США) и Английским (Канада).

Если этот параметр включен, администраторы могут выбирать системные языковые стандарты только из указанного списка.

Если этот параметр отключен или не задан, администраторы могут выбирать любой языковой стандарт, поставляемый вместе с операционной системой.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


CustomLocalesNoSelect
all\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить выбор пользовательских языковых стандартов
Путь групповой политики: Система;Службы языковых стандартов

Этот параметр не позволяет пользователю выбрать дополнительный языковой стандарт в качестве регионального параметра пользователя. Пользователь ограничен набором языковых стандартов, поставляемым вместе с операционной системой.

Имейте в виду, что это не влияет на выбор замещающего языкового стандарта. Чтобы запретить выбор замещающего языкового стандарта, необходимо настроить права в каталоге %windir%\Globalization так, чтобы не обладающие соответствующими правами пользователи не могли устанавливать языковые стандарты.

Имейте в виду, что параметр "Ограничить пользовательские языковые стандарты" также можно включить, чтобы запретить выбор пользовательского языкового стандарта, даже если данный параметр не задан.

Если этот параметр включен, то пользователь не может выбрать пользовательский языковой стандарт, но может выбрать один из замещающих языковых стандартов, если такие установлены.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователь может выбрать пользовательский языковой стандарт.

Если этот параметр включен на уровне компьютера, то он не может быть отключен параметром на уровне пользователя. Если этот параметр отключен на уровне компьютера, то параметр на уровне пользователя не оказывает влияния на систему. Если этот параметр не задан на уровне компьютера, то ограничения основываются на параметрах, заданных на уровне пользователя.

Чтобы задать этот параметр на уровне пользователя, убедитесь, что на уровне компьютера он не задан.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено выбирать дополнительный языковой стандарт в качестве регионального параметра пользователя.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowableUserLocaleTagList
all\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Ограничить пользовательские языковые стандарты
Путь групповой политики: Система;Службы языковых стандартов

Этот параметр ограничивает выбор пользователей компьютера указанным списком языковых стандартов. Если список пуст, то пользовательские языковые стандарты зафиксированы на текущих значениях. Этот параметр не изменяет существующих значений языковых стандартов пользователей. Однако, когда пользователь в следующий раз попытается изменить языковой стандарт, его выбор будет ограничен языковыми стандартами из указанного списка.

Чтобы задать этот параметр на уровне пользователя, убедитесь, что на уровне компьютера он не задан.

Список языковых стандартов задается названиями языков, разделенными точкой с запятой (;). Например, en-US означает Английский (США). Задав "en-US;fr-CA", можно ограничить системные языковые стандарты английским (Канада) и французским (Канада).\n\n\nЕсли этот параметр включен, то пользователи могут выбирать языковые стандарты только из списка разрешенных.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователи могут выбирать любой языковой стандарт, установленный в системе, при отсутствии ограничений параметром "Запретить выбор пользовательских языковых стандартов".

Если этот параметр включен на уровне компьютера, то он не может быть отключен параметром на уровне пользователя. Если этот параметр отключен на уровне компьютера, то параметр на уровне пользователя не оказывает влияния на систему. Если этот параметр не задан на уровне компьютера, то ограничения основываются на параметрах, заданных на уровне пользователя.

Следует иметь в виду, что если администратор включил параметр "Запретить выбор пользовательских языковых стандартов", то пользователи не смогут выбирать пользовательские языковые стандарты даже в том случае, когда они присутствуют в списке допустимых для данного параметра.

Он содержит в себе список языков, разделенных точкой с запятой, которые можно выбирать даже в том случае, если значение параметра RestrictUserLocales равно 1. Примером значения данного параметра может служить следующая строка: ru-RU;en-US.

Можно воспользоваться параметром строкового типа AllowableUserLocaleTagList данной ветви реестра, чтобы указать список языков (перечисленных через точку с запятой, например ru-RU;en-US), которые будут отображаться в выпадающем списке Текущий формат даже в том, если значение параметра RestrictUserLocales равно 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


AllowableSystemLocaleTagList
all\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Ограничить системные языковые стандарты
Путь групповой политики: Система;Службы языковых стандартов

Этот параметр ограничивает допустимые системные языковые стандарты указанным списком. Если список пуст, то системный языковой стандарт зафиксирован на текущем значении. Этот параметр не изменяет текущий системный языковой стандарт. Однако, когда администратор в следующий раз попытается изменить системный языковой стандарт на компьютере, его выбор будет ограничен указанным списком.

Список языковых стандартов задается названиями языков, разделенными точкой с запятой (;). Например, en-US означает Английский (США). Список "en-US;en-CA" ограничивает системные языковые стандарты Английским (США) и Английским (Канада).

Если этот параметр включен, администраторы могут выбирать системные языковые стандарты только из указанного списка.

Если этот параметр отключен или не задан, администраторы могут выбирать любой языковой стандарт, поставляемый вместе с операционной системой.

Данный параметр имеет строковый тип. Он содержит в себе список языков, разделенных точкой с запятой, которые можно выбирать даже в том случае, если значение параметра RestrictSystemLocales равно 1. Примером значения данного параметра может служить следующая строка: ru-RU;en-US.

Можно воспользоваться параметром строкового типа AllowableSystemLocaleTagList данной ветви реестра, чтобы указать список языков (перечисленных через точку с запятой, например ru-RU;en-US), которые будут отображаться в выпадающем списке Текущий формат даже в том, если значение параметра RestrictSystemLocales равно 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


RestrictImplicitTextCollection
all\Software\Policies\Microsoft\InputPersonalization

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить автоматическое обучение
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Персонализация рукописного ввода

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


RestrictImplicitInkCollection
all\Software\Policies\Microsoft\InputPersonalization

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить автоматическое обучение
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Персонализация рукописного ввода

Отключает компонент автоматического обучения распознавания рукописного текста.

Автоматическое обучение включает сбор и хранение текста или рукописных данных пользователя для пополнения словаря и улучшения распознавания стиля и текста пользователя.

Собранный текст содержит все исходящие сообщения Почты Windows и почтовых клиентов MAPI, а также URL-адреса из журнала обозревателя Internet Explorer. Сохраненные данные содержат частоту повторения слов и новые слова, незнакомые для модулей распознавания рукописного текста (например, имена и сокращения). Удаление содержимого почтового ящика или истории посещения обозревателя не удалит сохраненные личные данные. Рукописные данные, введенные через панель ввода, собираются и сохраняются.

Примечание. Автоматическое обучение распознавания текста и рукописного ввода может быть доступно не для всех языков, даже если для них есть персонализация рукописного ввода. Дополнительные сведения см. в справке по планшетному ПК.

При включении этого параметра автоматическое обучение прекращается и все сохраненные сведения удаляются. Пользователи не смогут выполнить настройку этого параметра в панели инструментов.

При отключении этого параметра автоматическое обучение будет включено. Пользователи не смогут выполнить настройку этого параметра в панели инструментов. Собранные сведения будут использованы только для распознавания рукописного текста, если оно включено.

Если этот параметр не задан, пользователи смогут включать и отключать автоматическое обучение на вкладке "Рукописный ввод" в "Параметрах планшета" в панели управления или в соответствующем диалоговом окне.

Связанное с параметром "Отключить персонализацию рукописного ввода".

Примечание. Максимальный размер архива сохраненных образов рукописного ввода равен 50 МБ, текстовой информации — 5 МБ. При достижении этих пределов старые данные будут автоматически удаляться, чтобы освободить место для новых данных.

Примечание. Персонализация рукописного ввода в Microsoft Windows Vista™ работает только для средств распознавания корпорации Майкрософт, разработки сторонних производителей не поддерживаются.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


DisablePersonalization
all\Software\Policies\Microsoft\InputPersonalization

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить персонализацию рукописного ввода
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Персонализация рукописного ввода

Отключает персонализацию рукописного ввода, что приводит к использованию модуля распознавания из поставки Windows Vista™ вместо используемого.

Персонализация рукописного ввода позволяет модулю распознавания рукописного текста приспособиться к стилю письма и словарю пользователя, используя автоматическое обучение и средство персонализации рукописного ввода. Персонализация рукописного ввода не доступна для всех языков, для которых имеются средства распознавания рукописного ввода. Дополнительные сведения см. в справке по Tablet PC.

При включении этого параметра персонализация рукописного ввода будет отключена. Будет использован модуль из поставки Windows Vista™. Данные, собранные для персонализации, не будут удалены, но и не будут использованы при распознавании рукописного текста. Пользователи не смогут выполнить настройку этого параметра в панели инструментов.

При отключении этого параметра персонализация рукописного ввода будет включена. Пользователи не смогут выполнить настройку этого параметра в панели инструментов.

Если этот параметр не задан, персонализация рукописного ввода будет включена. Пользователи смогут настроить этот параметр на вкладке "Рукописный ввод" в "Параметрах планшета" в панели управления.

Связанное с параметром "Отключить автоматическое обучение".

Примечание. Персонализация рукописного ввода в Microsoft Windows Vista™ работает только для средств распознавания корпорации Майкрософт, разработки сторонних производителей не поддерживаются.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


Settings
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить удаление временных файлов Интернета и файлов cookies
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики используется для управления временными файлами Интернета и файлами cookie, связанными с историей просмотра Интернета и доступными при выборе в Internet Explorer 7 команд "Средства", "Параметры Интернета", "Удалить историю просмотра".

Если этот параметр политики включен, пользователи не смогут удалять временные файлы Интернета и файлы cookie.

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователи смогут удалять временные файлы Интернета и файлы cookie.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено удалять временные файлы Интернет и файлы cookie.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


SecurityTab
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить вкладку "Безопасность"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем

Удаление вкладки "Безопасность" из интерфейса диалогового окна свойств обозревателя.

Если включить эту политику, пользователи не смогут ни просматривать, ни изменять параметры безопасности для зон Интернета: использование сценариев, загрузку и проверку подлинности пользователей.

Если отключить или не настраивать эту политику, пользователи смогут просматривать и изменять эти параметры.

После установки этой политики не требуется устанавливать следующие политики Internet Explorer (потому что эта политика удаляет из интерфейса вкладку "Безопасность"):

"Зоны безопасности: Не разрешать пользователям изменять политики"

"Зоны безопасности: Не разрешать пользователям добавлять или удалять узлы"

Если равно "1", то будет скрыта вкладка "Безопасность" диалога "Свойства обозревателя".

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


SecChangeSettings
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещено изменять уровни безопасности на вкладке "Безопасность" диалога "Свойства обозревателя" меню "Сервис".

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


SecAddSites
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещено изменение узлов зонах, отображаемых при нажатии на кнопку "Узлы…" на вкладке "Безопасность" диалога "Свойства обозревателя" меню "Сервис".

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


ResetWebSettings
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить сброс веб-параметров
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям восстановление параметров по умолчанию для домашней страницы и страниц поиска.

Если эта политика включена, кнопка "Восстановить параметры Интернета" на вкладке "Программы" диалогового окна свойств недоступна.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут восстанавливать параметры по умолчанию для домашней страницы и страниц поиска.

Политика "Отключить вкладку "Программы"" (которая находится в папке Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернета), удаляющая вкладку "Программы" из Internet Explorer на панели управления, имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, данная политика игнорируется.

Если равно "1", то будет запрещена кнопка "Сброс параметров" на вкладке "Программы" диалога "Свойства обозревателя" меню "Сервис".

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


Proxy
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр задает подключение к Интернету с указанными параметрами прокси-сервера. Прокси-сервер действует как посредник между внутренней сетью (интрасетью) и Интернетом, получая файлы с удаленных веб-серверов. Этот параметр указывает, хочет ли пользователь подключаться к адресам локальной интрасети с помощью прокси-сервера или в обход него для адресов интрасети.

Если этот параметр политики включен, пользователь не сможет настраивать прокси. Можно импортировать текущие настройки прокси со своего компьютера из настроек Internet Explorer в административных шаблонах с помощью редактора групповой политики.

Если эта политика отключена или на задана, пользователь сможет настраивать прокси.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено изменять настройки прокси-сервера.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


ProgramsTab
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить вкладку "Программы"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем

Удаление вкладки "Программы" из интерфейса диалогового окна свойств обозревателя.

Если включить эту политику, пользователи не смогут ни просматривать, ни изменять параметры программ Интернета по умолчанию.

Если отключить или не настраивать эту политику, пользователи смогут просматривать и изменять эти параметры.

После установки этой политики не требуется устанавливать следующие политики на вкладке "Программы" (потому что эта политика удаляет из интерфейса вкладку "Программы"):

"Отключить изменение параметров сообщений"

"Отключить изменение параметров календаря и контактов"

"Отключить сброс веб-параметров"

"Отключить изменение параметра проверки обозревателя, используемого по умолчанию"

Если равно "1", то будет скрыта вкладка "Программы" диалога "Свойства обозревателя".

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


Profiles
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров редактора профилей
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять параметры редактора профилей.

Если эта политика включена, кнопка "Мой профиль" в поле личной информации на вкладке "Содержание" диалогового окна свойств обозревателя недоступна.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут изменять сведения профиля, например обычный почтовый адрес или адрес электронной почты.

Политика "Отключить вкладку "Содержание"" (которая находится в папке Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернета), удаляющая вкладку "Содержание" из диалогового окна свойств обозревателя, имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, данная политика игнорируется.

Если равно "1", то будет запрещена кнопка "Профиль…" на вкладке "Содержание" диалога "Свойства обозревателя" меню "Сервис".

Теги: Безопасность 2003 XP GPO


PrivacyTab
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить вкладку "Конфиденциальность"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем

Удаление вкладки "Конфиденциальность" из интерфейса диалогового окна свойств обозревателя.

Если включить эту политику, пользователи не смогут ни просматривать, ни изменять параметры конфиденциальности по умолчанию.

Если отключить или не настраивать эту политику, пользователи смогут просматривать и изменять эти параметры.

Если равно "1", то будет скрыта вкладка "Конфиденциальность" диалога "Свойства обозревателя".

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


Privacy Settings
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещено изменять настройки параметров на вкладке "Конфиденциальность" диалога "Свойства обозревателя" меню "Сервис".

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


Messaging
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров сообщений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять используемые по умолчанию программы обмена сообщениями.

Если политика включена, параметры электронной почты, групп новостей, вызовов по Интернету в группе программ Интернета не доступны для изменения. Чтобы увидеть эти поля, в диалоговом окне свойств обозревателя раскройте вкладку "Программы".

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут указать, какие установленные программы следует использовать для отправки почты, просмотра групп новостей и звонков по Интернету.

Политика "Отключить вкладку Программы" (которая находится в папке Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернета), удаляющая вкладку "Программы" из Internet Explorer на панели управления, имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, данная политика игнорируется.

Чтобы заблокировать поле Программа обзора по умолчанию на вкладке "Программы" диалога "Свойства обозревателя", необходимо создать DWORD-параметр Messaging и присвоить ему значение 1.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


Links
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров цвета ссылок
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять цвета ссылок на веб-страницах.

Если эта политика включена, параметры цвета ссылок не доступны для изменения. Эти параметры находятся в группе "Цвета" диалогового окна, появляющегося при нажатии кнопки "Цвета" вкладки "Общие" диалогового окна свойств.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут изменять используемый по умолчанию цвет ссылок на веб-страницах.

Если включена политика "Отключить вкладку "Общие"" (которая находится в папке \Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернетом), задавать эту политику не нужно, поскольку политика "Отключить вкладку "Общие"" удаляет вкладку "Общие" из интерфейса.

Примечание. Используемые по умолчанию цвета ссылок на веб-страницах игнорируются веб-страницами, для которых авторы явно задали цвета ссылок.

Если значение данного параметра равно 1, тогда изменение стандартных цветов ссылок будет запрещено.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Languages
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров языка
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять настройки языка.

Если эта политика включена, пользователи не смогут задавать настройки языка для чтения веб-узлов. Настройки языка, появляющиеся после нажатия кнопки "Языки" на вкладке "Общие" диалогового окна свойств, будут недоступны.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут заменять настройки языка просмотра веб-узлов языками с установленным набором символов.

Если включена политика "Отключить вкладку "Общие"" (которая находится в папке \Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернетом), задавать эту политику не нужно, поскольку политика "Отключить вкладку "Общие"" удаляет вкладку "Общие" из интерфейса.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможности кнопки Языки будут заблокированы.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


HomePage
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров домашней страницы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Домашняя страница в параметрах свойств обозревателя - это веб-страница, загружаемая по умолчанию при запуске Internet Explorer.

Если этот параметр политики включен, пользователь не может задать свою домашнюю страницу по умолчанию. Следует указать, какая домашняя страница должна загружаться по умолчанию на компьютере пользователя.

Если этот параметр политики отключен или не задан, поле "Домашняя страница" доступно, и пользователи могут выбирать собственную домашнюю страницу.

Если значение данного параметра равно 1, тогда изменение домашней страницы будет запрещено.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


History
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить настройку журнала
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр задает, сколько дней Internet Explorer отслеживает просмотренные страницы в списке журнала. Получить доступ к параметру "Удалить журнал обозревателя" можно, выбрав "Служебные программы", "Параметры обозревателя" и вкладку "Общие". В Internet Explorer 7 он доступен также как параметр "Удалить историю" прямо в "Служебных программах", "Удалить историю просмотра".

При включенном параметре политики пользователь не может задать, сколько дней Internet Explorer отслеживает просмотренные страницы в списке журнала. Следует задать, сколько дней Internet Explorer отслеживает просмотренные страницы в списке журнала. Пользователи не смогут удалить список просмотра.

Если параметр политики отключен или не задан, пользователь может задать, сколько дней Internet Explorer отслеживает просмотренные страницы в списке журнала.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено настраивать параметры ведения журнала.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


GeneralTab
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить вкладку "Общие"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем

Удаление вкладки "Общие" из интерфейса диалогового окна свойств обозревателя.

Если включить эту политику, пользователи не cмогут просматривать и изменять параметры домашней страницы, кэша, журнала, оформления веб-страниц и специальных возможностей.

Если отключить или не настраивать эту политику, пользователи смогут просматривать и изменять эти параметры.

Если включить эту политику, не будет необходимости устанавливать следующие политики Internet Explorer (размещенные в \Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows \Internet Explorer\), потому что эта политика удаляет вкладку "Общие" из интерфейса:

"Отключить изменение параметров домашней страницы"

"Отключить изменение параметров временных файлов Интернета"

"Отключить изменение параметров журнала"

"Отключить изменение параметров цвета"

"Отключить изменение параметров цвета ссылок"

"Отключить изменение параметров шрифта"

"Отключить изменение параметров языка"

"Отключить изменение параметров специальных возможностей"

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка Общие диалога Свойства: Интернет, будет скрыта.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


Fonts
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров шрифтов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять параметры шрифтов.

Если эта политика включена, пользователи не смогут изменять параметры шрифтов для просмотра веб-страниц. Все параметры шрифтов, появляющиеся после нажатия кнопки "Шрифты" на вкладке "Общие" в диалоговом окне свойств, будут недоступны.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут изменять шрифты, используемые по умолчанию для просмотра веб-страниц.

Если включена политика "Отключить вкладку "Общие"" (которая находится в папке \Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернетом), задавать эту политику не нужно, поскольку политика "Отключить вкладку "Общие"" удаляет вкладку "Общие" из интерфейса.

Примечание. Параметры шрифтов по умолчанию игнорируются, если автор веб-страницы явно задал атрибуты шрифтов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможности кнопки Шрифты будут заблокированы.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


DisableRIED
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить сброс параметров Internet Explorer
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Этот параметр запрещает пользователям использовать функцию сброса параметров в Internet Explorer. Сброс параметров Internet Explorer позволяет пользователям сбросить все изменения параметров, сделанные после установки, удалить историю просмотра Интернета и отключить надстройки, которые не были предварительно утверждены.

Если данный параметр политики включен, пользователи не смогут сбросить настройки Internet Explorer.

Если данный параметр политики отключен или не задан, пользователи смогут сбросить настройки Internet Explorer.

Если значение данного параметра равно 1, тогда функция сброса параметров браузера, расположенная на вкладке Дополнительно, использоваться не будет.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP GPO


DisableDeletePasswords
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить возможность "Удаление паролей"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики запрещает пользователям очищать пароли. Эта возможность доступна через параметр "Удалить пароли" в диалоговом окне "Удалить журнал обозревателя" в Internet Explorer 7, кроме того, можно щелкнуть кнопку "Очистить пароли" в группе "Очистка журнала автозаполнения" диалогового окна "Настройка автозаполнения", вызываемого на вкладке "Содержание" в свойствах обозревателя.

При включенном параметре политики пользователи не могут удалять пароли.

Если отключить или не настроить этот параметр политики, пользователи смогут удалять пароли.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено удалять запомненные пароли обозревателя.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP GPO


DisableDeleteForms
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить возможность "Удаление форм"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики запрещает пользователям очищать формы. Это возможно через параметр "Удалить формы" в диалоговом окне "Удалить журнал обозревателя" в Internet Explorer 7, кроме того, можно щелкнуть кнопку "Очистить формы" в группе "Очистка журнала автозаполнения" диалогового окна "Настройка автозаполнения", вызываемого на вкладке "Содержание" в свойствах обозревателя Internet Explorer 6.

При включенном параметре политики пользователи не могут удалять формы.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, пользователи имеют право удалять формы.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено очищать содержимое форм обозревателя.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP GPO


DisableDeleteBrowsingHistory
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить возможность "Удаление записей в журнале обозревателя"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики запрещает пользователям выполнять операцию "Удалить журнал обозревателя" в Internet Explorer.

Если включить этот параметр политики, пользователи не смогут выполнять операцию "Удалить журнал обозревателя" в свойствах обозревателя для Internet Explorer 7.

Если отключить или не настроить этот параметр политики, пользователи смогут выполнять операцию "Удалить журнал обозревателя" в свойствах обозревателя для Internet Explorer 7.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено удалять содержимое журнала обозревателя.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP GPO


ContentTab
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить вкладку "Содержание"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем

Если включить этот параметр политики, пользователи не смогут просматривать и изменять параметры ограничения доступа (оценки), сертификатов, автозавершения, бумажника, редактирования профилей.

Если отключить или не настраивать эту политику, пользователи смогут просматривать и изменять эти параметры.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка Содержание диалога Свойства: Интернет, будет скрыта.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


Connwiz Admin Lock
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить мастер подключения к Интернету
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям запускать мастер подключения к Интернету.

Если эта политика включена, кнопка "Установка" на вкладке "Подключение" диалогового окна свойств недоступна.

Пользователям будет также запрещен запуск этого мастера щелчком значка "Подключение к Интернету" на рабочем столе или выбором "Пуск", "Программы", "Стандартные", "Связь", "Мастер подключения к Интернету".

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут изменять параметры подключения, запуская мастер подключения к Интернету.

Примечание. Эта политика перекрывается с политикой "Отключить вкладку "Подключение"" (которая находится в папке \Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернетом), удаляющей вкладку "Подключение" из интерфейса. Однако удаление вкладки "Подключение" не запрещает пользователям запускать мастер подключения к Интернету с помощью ярлыка на рабочем столе или из меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено настраивать параметры подключения.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


ConnectionsTab
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить вкладку "Подключения"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем

Удаление вкладки "Подключения" из интерфейса диалогового окна свойств обозревателя.

Если включить эту политику, пользователи не смогут ни просматривать, ни изменять параметры подключения и прокси.

Если отключить или не настраивать эту политику, пользователи смогут просматривать и изменять эти параметры.

Если эта политика установлена, не требуется устанавливать следующие политики на вкладке "Содержание" (потому что эта политика удаляет из интерфейса вкладку "Подключения"):

"Отключить мастер подключения к Интернету"

"Отключить изменение параметров подключений"

"Отключить изменение параметров прокси"

"Отключить изменение параметров автонастройки"

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка Подключения диалога Свойства: Интернет, будет скрыта.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


Connection Settings
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров подключений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять параметры удаленного доступа.

Если эта политика включена, кнопка "Настройка" на вкладке "Подключение" диалогового окна свойств недоступна.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут изменять параметры подключений удаленного доступа.

Если включить политику "Отключить вкладку "Подключение"" (которая находится в папке \Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернетом), устанавливать эту политику не требуется, поскольку политика "Отключить вкладку "Подключение"" удаляет вкладку "Подключение" из интерфейса.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено настраивать параметры подключения при помощи данной вкладки диалога Свойства: Интернет.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


Colors
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение настроек цвета
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять используемые по умолчанию цвета веб-страниц.

Если эта политика включена, параметры цветов веб-страниц недоступны для изменения. Эти параметры находятся в группе "Цвета" диалогового окна, появляющегося при переходе в диалоговом окне "Параметры" на вкладку "Общие" и щелчке кнопки "Цвета".

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут изменять используемые по умолчанию цвета фона и текста на веб-страницах.

Если включена политика "Отключить вкладку "Общие"" (которая находится в папке \Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернетом), задавать эту политику не нужно, поскольку политика "Отключить вкладку "Общие"" удаляет вкладку "Общие" из интерфейса.

Примечание. Цвета веб-страниц по умолчанию игнорируются веб-страницами, авторы которых явно задали цвета фона и текста.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможности кнопки Цвета будут заблокированы.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


CertifSite
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещена кнопка "Сертификаты" на вкладке "Содержание" диалога "Свойства обозревателя" меню "Сервис".

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


CertifPub
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещена кнопка "Издатели" на вкладке "Содержание" диалога "Свойства обозревателя" меню "Сервис".

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


CertifPers
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет запрещена кнопка "Сертификаты" на вкладке "Содержание" диалога "Свойства обозревателя" меню "Сервис".

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


Cache
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров временных файлов Интернета
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять параметры кэширования обозревателя, например расположение и место на диске, используемые для папки временных файлов Интернета.

Если эта политика включена, параметры кэширования недоступны для изменения. Эти параметры можно увидеть, щелкнув кнопку "Настройка" в диалоговом окне свойств обозревателя на вкладке "Общие".

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут изменять параметры кэширования.

Если включена политика "Отключить вкладку "Общие"" (которая находится в папке \Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернетом), задавать эту политику не нужно, поскольку политика "Отключить вкладку "Общие"" удаляет вкладку "Общие" из интерфейса.

Если равно "1", то будет запрещено изменение параметров временных файлов Internet, отображаемых при нажатии кнопки "Параметры" на вкладке "Общие" диалога "Свойства обозревателя" меню "Сервис".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AutoConfig
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров автоматической настройки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр указывает, что обнаружение параметров прокси-сервера, используемых для подключения к Интернету, и настройка Internet Explorer происходят автоматически. Этот параметр указывает, что Internet Explorer использует параметры конфигурации, задаваемые в файле администратором системы.

Если этот параметр политики включен, пользователь не сможет выполнять автоматическую настройку. Можно импортировать текущие настройки подключения со своего компьютера через настройки Internet Explorer в административных шаблонах с помощью редактора групповой политики.

Если эта политика отключена или на задана, пользователь сможет автоматически настраивать эти параметры.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено изменять параметры автоматической настройки и обнаружения прокси-сервера, который должен использовать браузер при подключении к Интернет.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


AdvancedTab
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить вкладку "Дополнительно"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем

Удаление вкладки "Дополнительно" из интерфейса диалогового окна свойств обозревателя.

Если включить эту политику, пользователи не смогут ни просматривать, ни изменять дополнительные параметры Интернета, такие как параметры безопасности, мультимедиа и печати.

Если отключить или не настраивать эту политику, пользователи смогут просматривать и изменять эти параметры.

Если включить эту политику, не будет необходимости задавать политику "Отключить изменение параметров вкладки "Дополнительно"" (в разделе Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\), потому что эта политика удаляет вкладку "Дополнительно" из интерфейса.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка Дополнительно диалога Свойства: Интернет, будет скрыта.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


Advanced
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров вкладки "Дополнительно"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять параметры на вкладке "Дополнительно" в диалоговом окне свойств обозревателя.

Если включить эту политику, пользователи не смогут изменять дополнительные параметры Интернета, такие как параметры безопасности, мультимедиа и печати. Пользователи не могут устанавливать или снимать флажки на вкладке "Дополнительно".

Если отключить или не настраивать эту политику, пользователи смогут снимать и устанавливать флажки на вкладке "Дополнительно".

Если включить политику "Отключить вкладку "Дополнительно"" ( в разделе Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернета), устанавливать эту политику не требуется, потому что политика "Отключить вкладку "Дополнительно"" удаляет вкладку "Дополнительно" из интерфейса.

Если равно "1", то будет запрещена кнопка "Сброс" на вкладке "Дополнительно" диалога "Свойства обозревателя" меню "Сервис" (а также редактирование параметров на этой вкладке).

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Accessibility
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение настроек специальных возможностей
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Если эта политика включена, пользователь не может изменить параметры специальных возможностей. Все параметры в окне "Специальные возможности" на вкладке "Общие" диалогового окна свойств обозревателя недоступны.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут изменять параметры специальных возможностей, например, переопределяя параметры шрифтов и цветов на веб-страницах.

Если включена политика "Отключить вкладку "Общие"" (которая находится в папке \Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернетом), задавать эту политику не нужно, поскольку политика "Отключить вкладку "Общие"" удаляет вкладку "Общие" из интерфейса.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможности кнопки Оформление будут заблокированы.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет настройки, устанавливаемые GroupPolicy (GPO) и относящиеся к Internet Explorer.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


RunInvalidSignatures
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Download

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать выполнение или установку программ с недействительной подписью
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Данный параметр политики позволяет управлять разрешением установки и запуска программ, например элементов управления ActiveX и загружаемых файлов, даже если подпись недействительна. Недействительная подпись служит индикатором возможной подделки файла.

Если данная политика включена, пользователи будут получать запрос установки и запуска файлов с недопустимой подписью.

Если данная политика отключена, пользователи не смогут запускать и устанавливать файлы с недопустимой подписью.

Если данная политика не настроена, пользователи смогут выбрать, запускать и устанавливать ли файлы с недопустимой подписью.

Если значение данного параметра типа REG_DWORD равно 0, тогда пользователям будет запрещено запускать или устанавливать программы, имеющие недопустимую цифровую подпись.

По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


CheckExeSignatures
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Download

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Проверка подписи для загруженных программ
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Данный параметр политики позволяет управлять проверкой Internet Explorer цифровые подписей (которые определяют автора подписанной программы и проверяют, была ли она изменена или подделана) на компьютерах пользователей перед загрузкой исполняемых программ.

Если данный параметр политики включен, Internet Explorer будет проверять цифровые подписи исполняемых программ и показывать их авторство перед загрузкой на компьютеры пользователей.

Если данный параметр политики отключен, Internet Explorer не будет проверять цифровые подписи исполняемых программ и показывать их авторство перед загрузкой на компьютеры пользователей.

Если данный параметр политики не настроен, Internet Explorer не будет проверять цифровые подписи исполняемых программ и показывать их авторство перед загрузкой на компьютеры пользователей.

Если значение данного параметра строкового типа равно yes, тогда браузер будет выполнять проверку цифровой подписи перед загрузкой программы, а также отображение сведений о ней на экране.

По умолчанию значение параметра равно yes.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


Enabled
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Feed Discovery

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить обнаружение каналов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Каналы RSS

Данный параметр политики запрещает пользователям включать автоматическое обнаружение доступных на соответствующей веб-странице каналов обозревателем Internet Explorer.

Если этот параметр включен, пользователи не будут получать уведомление о доступном канале на панели инструментов.

При отключенном или ненастроенном параметре политики пользователи будут оповещаться о доступных каналах и смогут использовать кнопку обнаружения каналов.

Если значение данного параметра равно 0, тогда браузер Internet Explorer не будет оповещать пользователя об RSS-каналах, обнаруженных на сайте.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DisableFeedPane
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Feeds

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить список каналов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Каналы RSS

Этот параметр запрещает пользователям использовать Internet Explorer в качестве средства чтения каналов. Этот параметр не влияет на платформу RSS.

Если данный параметр политики отключен, пользователи не могут получить доступ к списку каналов, расположенному в центре управления избранным.

При отключенном или ненастроенном параметре политики пользователи будут иметь доступ к списку каналов, расположенному в центре управления избранным.

Если значение данного параметра равно 1, тогда встроенная в Internet Explorer поддержка RSS-каналов будет отключена.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DisableEnclosureDownload
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Feeds

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить загрузку вложений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Каналы RSS

Данный параметр политики запрещает загрузку вложений (вложенных файлов) из канала на компьютер.

Если данный параметр политики включен, загрузка вложений отключена. Разработчик не сможет изменить расписание с помощью API каналов (Feed APIs).

Если данный параметр политики отключен, пользователь может задать в модуле синхронизации каналов загрузку вложений на странице свойств канала. Разработчик может изменять настройки загрузки через API каналов.

Если данный параметр политики не настроен, пользователь может задать в модуле синхронизации каналов загрузку вложений на странице свойств канала. Разработчик может изменять настройки загрузки через API каналов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда загрузка вложенных в RSS-канал файлов запрещена.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DisableAddRemove
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Feeds

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить добавление и удаление каналов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Каналы RSS

Данный параметр политики запрещает пользователям подписываться на канал и удалять каналы, на которые они уже подписаны.

Если данный параметр политики включен, пункты меню для подписки на канал и для удаления канала неактивны. Разработчик не может добавить или удалить канал с помощью интерфейсов программирования каналов (Feed APIs). Они также не могут создавать и удалять папки.

Если данный параметр политики не настроен, пользователь может добавить канал с помощью кнопки "Подписаться" Internet Explorer и удалить канал с помощью элемента управления списка каналов. Разработчик может добавить или удалить канал с помощью интерфейсов программирования каналов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено подписываться на новые каналы, а также удалять подписку на уже существующие каналы.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


BackgroundSyncStatus
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Feeds

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить синхронизацию каналов в фоновом режиме
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Каналы RSS

Данный параметр политики определяет, включена ли синхронизация каналов в фоновом режиме.

Если данный параметр политики включен, возможность синхронизации каналов в фоновом режиме отключена.

При отключенном или ненастроенном параметре политики пользователям будет позволено синхронизировать их каналы в фоновом режиме.

Если значение данного параметра равно 1, тогда синхронизация RSS-каналов в фоновом режиме запрещена.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


NoSubscriptionContent
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить загрузку содержимого подписки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Запрещает загрузку содержимого с веб-узлов, на которые подписан пользователь.

При просмотре в автономном режиме веб-содержимое доступно, когда компьютер не подключен к Интернету.

Если эта политика включена, содержимое не будет загружаться с веб-узлов, на которые подписан пользователь. Однако синхронизация этих страниц будет выполняться для проверки обновления содержимого со времени последней синхронизации или со времени последнего посещения страницы пользователем.

Если эта политика отключена или не задана, загрузка содержимого веб-страниц не запрещена.

Политики "Отключить загрузку содержимого подписки" и "Скрыть меню "Избранное"" (находящиеся в папке Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer) имеют приоритет над этой политикой. Если любая из них включена, эта политика игнорируется.

Запрещает загрузку содержимого веб-страниц для автономного просмотра, на которые подписаны пользователи.\n\nПри просмотре в автономном режиме веб-содержимое доступно в то время, когда компьютер не подключен к Интернету.\n\nЕсли эта политика включена, то содержимое с веб-узлов, на которые подписаны пользователи, не будет загружаться. Однако, синхронизация для этих страниц будет выполняться, чтобы определить, было ли какое-либо обновление содержимого со времени последней синхронизации или со времени последнего посещения страницы пользователем.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, то загрузка содержимого веб-страниц не запрещена.\n\nПолитики "Отключить загрузку содержимого подписки" и "Скрыть меню 'Избранное'" (\Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows \Internet Explorer) имеют приоритет над этой политикой. Если любая из них включена, эта политика игнорируется.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoSearchCustomization
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Поиск: Отключить настройку поиска
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Отключение кнопки "Настройка" Помощника по поиску.

Помощник по поиску - это инструмент поиска в Интернете, отображаемый на панели поиска.

Если включить эту политику, пользователи не смогут изменять параметры Помощника по поиску, например, используемые по умолчанию модули поиска для конкретных задач.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут изменять параметры Помощника по поиску.

Эта политика предназначена для администраторов, которые хотят поддерживать единообразные параметры поиска в рамках своей организации.

Если равно "1", то кнопка "Настроить" у поиска будет заблокирована.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


NoScheduledUpdates
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить все расписания для автономных страниц
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Отключение существующих расписаний загрузки веб-страниц для автономного просмотра.

При просмотре в автономном режиме веб-содержимое доступно, когда компьютер не подключен к Интернету.

Если включить эту политику, флажки расписаний на вкладке "Расписание" диалогового окна свойств автономных веб-страниц будут сняты и пользователи не смогут их устанавливать. Чтобы отобразить эту вкладку, в меню "Сервис" щелкните "Синхронизировать", выделите автономную веб-страницу, нажмите кнопку "Свойства" и щелкните вкладку "Расписание".

Если отключить эту политику, веб-страницы смогут обновляться в соответствии с расписанием на вкладке "Расписание".

Эта политика предназначается для организаций, которые беспокоит нагрузка на сервер загрузки веб-содержимого.

Политика "Скрыть меню 'Избранное"" (в разделе Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\) имеет преимущество перед этой политикой. Если она включена, эта политика игнорируется.

Отключает существующие расписания загрузки веб-страниц для автономного просмотра.\n\nПри просмотре в автономном режиме веб-содержимое доступно в то время, когда компьютер не подключен к Интернету.\n\nЕсли эта политика включена, флажки для расписаний на вкладке "Расписание" в диалоговом окне свойств автономных веб-страниц будут сняты и пользователи не смогут устанавливать их. Чтобы увидеть эту вкладку, в меню "Сервис" выберите команду "Синхронизовать", затем выделите автономную веб-страницу, нажмите кнопку "Свойства" и раскройте вкладку "Расписание".\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, то веб-страницы могут обновляться в соответствии с установленным на этой вкладке расписанием.\n\nЭта политика предназначается для администраторов, которые хотят ограничить нагрузку на сервер, выполняющий загрузку веб-содержимого.\n\nПолитика "Скрыть меню 'Избранное'" (\Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows \Internet Explorer) имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, эта политика игнорируется.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoRemovingSubscriptions
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить удаление расписаний для автономных страниц
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Запрет пользователям очищать предварительно установленные параметры загрузки веб-страниц для автономного просмотра.

При просмотре в автономном режиме веб-содержимое доступно, когда компьютер не подключен к Интернету.

Если включить эту политику, флажок "Сделать доступным автономно" в диалоговом окне "Упорядочить избранное" и флажок "Сделать эту страницу доступной автономно" в свойствах автономной веб-страницы будут недоступны, хотя и будут установлены. Чтобы увидеть флажок "Сделать эту страницу доступной автономно", в меню "Сервис" щелкните "Синхронизировать" и щелкните кнопку "Свойства".

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут удалять предварительно заданные параметры загрузки веб-страниц для автономного просмотра.

Эта политика предназначается для организаций, которые беспокоит нагрузка на сервер загрузки веб-содержимого.

Политика "Скрыть меню 'Избранное"" (в разделе Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\) имеет преимущество перед этой политикой. Если она включена, эта политика игнорируется.

Запрещает пользователям очищать предварительно установленные параметры загрузки веб-страниц для автономного просмотра.\n\nПри просмотре в автономном режиме веб-содержимое доступно в то время, когда компьютер не подключен к Интернету.\n\nЕсли эта политика включена, флажки "Сделать доступным автономно" в диалоговых окнах "Упорядочить избранное" и "Сделать эту страницу доступной автономно" в диалоге свойств автономной веб-страницы будут недоступны, хотя и будут установлены. Чтобы увидеть этот флажок, в меню "Сервис" выберите команду "Синхронизовать", затем выделите автономную веб-страницу и нажмите кнопку "Свойства".\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, то пользователи могут изменять предварительно установленные параметры загрузки веб-страниц для автономного просмотра.\n\nЭта политика предназначается для администраторов, которые хотят ограничить нагрузку на сервер, выполняющий загрузку веб-содержимого.\n\nПолитика "Скрыть меню 'Избранное'" (\Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows \Internet Explorer) имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, эта политика игнорируется.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoEditingSubscriptions
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение расписаний для автономных страниц
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Запрет пользователям изменять существующее расписание загрузки веб-страниц для автономного просмотра.

При просмотре в автономном режиме веб-содержимое доступно, когда компьютер не подключен к Интернету.

Если включить эту политику, пользователи не смогут отображать свойства расписания загрузки веб-страниц, назначенных для автономного просмотра. Если пользователь в меню "Сервис" щелкнет "Синхронизировать", выберет веб-страницу и нажмет кнопку "Свойства", свойства отображаться не будут. Пользователи не получат предупреждения о недоступности этой команды.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут изменять существующее расписание загрузки веб-содержимого для автономного просмотра.

Эта политика предназначается для организаций, которые беспокоит нагрузка на сервер загрузки веб-содержимого.

Политика "Скрыть меню 'Избранное"" (в разделе Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\) имеет преимущество перед этой политикой. Если она включена, эта политика игнорируется.

Запрещает пользователям изменять существующее расписание загрузки веб-страниц для автономного просмотра.\n\nПри просмотре в автономном режиме веб-содержимое доступно в то время, когда компьютер не подключен к Интернету.\n\nЕсли эта политика включена, то пользователи не могут отображать расписание загрузки веб-страниц, которые доступны для автономного просмотра. Если пользователь выберет в меню "Сервис" команду "Синхронизовать", затем выберет веб-страницу и раскроет ее свойства, то свойства не отображаются. Пользователи не получают предупреждения о том, что эта команда недоступна.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, то пользователи могут изменять существующее расписание загрузки веб-содержимого для автономного просмотра.\n\nЭта политика предназначается для администраторов, которые хотят ограничить нагрузку на сервер, выполняющий загрузку веб-содержимого.\n\nПолитика "Скрыть меню 'Избранное'" (\Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows \Internet Explorer) имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, эта политика игнорируется.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoEditingScheduleGroups
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение и создание групп расписаний
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Запрет пользователям добавлять, изменять или удалять расписания загрузки содержимого отдельных веб-страниц или их групп, на которые подписаны пользователи, для автономного просмотра.

Группа подписки веб-страниц - это веб-страница избранного плюс те страницы, на которые она ссылается.

Если включить эту политику, кнопки "Добавить", "Удалить" и "Изменить" на вкладке "Расписание" диалогового окна свойств веб-страниц, на которые подписаны пользователи, не будут доступны. Чтобы отобразить эту вкладку, в меню "Сервис" щелкните "Синхронизировать", выделите автономную веб-страницу, нажмите кнопку "Свойства" и щелкните вкладку "Расписание".

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут добавлять, удалять и изменять расписания загрузки веб-узлов и их групп.

Политики "Отключение изменения расписаний для автономных страниц" и "Скрытие меню 'Избранное"" (в разделе Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\) имеют преимущество перед этой политикой. Если любая из политик включена, эта политика игнорируется.

Запрещает пользователям добавление, изменение или удаление расписаний загрузки содержимого отдельных веб-страниц или их групп для автономного просмотра, на которые подписаны пользователи.\n\nГруппа подписки веб-страниц - это веб-страница избранного плюс те страницы, на которые она ссылается. При просмотре в автономном режиме веб-содержимое доступно в то время, когда компьютер не подключен к Интернету.\n\nЕсли эта политика включена, то кнопки "Добавить", "Удалить" и "Изменить" на вкладке "Расписание" диалогового окна свойств веб-страниц, на которые подписаны пользователи, не будут доступны. Чтобы увидеть эту вкладку, в меню "Сервис" выберите команду "Синхронизовать", затем выделите автономную веб-страницу, нажмите кнопку "Свойства" и раскройте вкладку "Расписание".\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, то пользователи могут добавлять, удалять и изменять расписания загрузки содержимого веб-страниц и их групп.\n\nПолитики "Отключить изменение расписаний для автономных страниц" и "Скрыть меню 'Избранное'" (\Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows \Internet Explorer) имеют приоритет над этой политикой. Если любая из них включена, эта политика игнорируется.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoBrowserSaveWebComplete
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Меню Файл: Отключить пункт Сохранить как веб-страницу, полностью
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрещает пользователям сохранять все содержимое, отображаемое и выполняемое на веб-страницах, включая графику, сценарии, связанные файлы и другие элементы, но не запрещает сохранять текст веб-страницы.

Если включить эту политику, параметр типа файла "Веб-страница, полностью" не будет отображаться в раскрывающемся списке типов файлов диалогового окна "Сохранение веб-страницы". Пользователи все же могут сохранять веб-страницы как гипертекст в формате HTML или как текстовые файлы, но графика, сценарии и некоторые другие элементы при этом не сохраняются. Для отображения диалогового окна "Сохранение веб-страницы" в меню "Файл" следует выбрать команду "Сохранить как".

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи могут сохранять все элементы веб-страниц.

Политика "Меню "Файл": отключить команду "Сохранить как..."", которая удаляет команду "Сохранить как", имеет преимущество перед этой политикой. Если она включена, эта политика игнорируется.

Если значение параметра NoBrowserSaveWebComplete равно 1, тогда пользователю будет разрешено сохранять веб-страницу только как текстовый документ или как веб-страницу без рисунков.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет ограничения для Internet Explorer.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет ограничения для Internet Explorer.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ADDON_MANAGEMENT

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Данный подраздел реестра позволяет определить, разрешено ли приложениям использовать пользовательские настройки управления надстройками. По умолчанию использование пользовательских настроек запрещено.

Кроме того, вы можете запретить запуск всех надстроек, кроме определенных строковыми параметрами ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID.

Для этого нужно параметрам REG_DWORD типа RestrictToList и ListBox_Support_CLSID, расположенным в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext, присвоить значение 1.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORS

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Ограничение безопасности для обработки двоичного кода
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Ограничение безопасности для обработки двоичного кода

Internet Explorer включает динамическую обработку двоичного кода: компоненты, инкапсулирующие специфические возможности для элементов HTML, к которым они присоединены. Эта политика разрешает или запрещает политику "Ограничение безопасности для обработки двоичного кода".

Если этот параметр политики включен, обработка двоичного кода запрещена для всех процессов. Любое использование обработки двоичного кода для отображения HTML будет блокировано.

Если эта политика отключена или не задана, обработка двоичного кода разрешена для всех процессов.

Данный подраздел реестра позволяет запретить обработку двоичного кода определенными программами. По умолчанию обработка двоичного кода разрешена.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Ограничение безопасности для MK-протокола
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Ограничение безопасности для MK-протокола

Параметр политики "Ограничение безопасности для MK-протокола" уменьшает возможности атаки, запрещая MK-протокол. Ресурсы на основе MK-протокола дадут сбой.

При включении этого параметра политики MK-протокол отключается для всех процессов. Любое использование MK-протокола блокируется.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, MK-протокол включен.

Данный подраздел реестра позволяет запретить использование MK-протокола определенными программами. По умолчанию MK-протокол разрешен.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


iexplore.exe
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Compat_logging

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить ведение журнала совместимости
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Данный параметр политики ведет журнал блокирования информации новыми функциями Internet Explorer. Записанные данные отображаются при просмотре событий.

Если данный параметр политики включен, пользователь сможет вести журнал блокирования информации новыми функциями Internet Explorer. Пользователь не может отключить ведение журнала.

Если данный параметр политики отключен, пользователь не сможет вести журнал блокирования информации новыми функциями Internet Explorer. Пользователь не может включить ведение журнала.

Если данный параметр политики не настроен, пользователь может изменять параметры ведения журнала.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Разрешить операции вырезания, копирования и вставки из буфера обмена, если значение URLACTION_SCRIPT_PASTE установлено на Prompt
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Совместимость приложений;Разрешить операции вырезания, копирования и вставки из буфера обмена, если значение URLACTION_SCRIPT_PASTE установлено на Prompt

Данный параметр позволяет запретить или разрешить эту функцию для всех процессов, запущенных на компьютере.

Если включить этот параметр политики, сценарий любого процесса компьютера сможет выполнять операции с буфером обмена без запроса на разрешение. Т.е. если поведение зоны настроено на запрос разрешения, эта настройка не будет учитываться, а операция будет разрешена.

Если отключить этот параметр политики, сценарий любого процесса компьютера не сможет выполнять операции вырезания, копирования или вставки из буфера обмена без запроса на разрешение.

Если параметр не настроен, будут применяться текущие значения действия для URL-адреса для приложения или процесса на компьютере.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


LOCALMACHINE_CD_UNLOCK
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN\Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать запуск активного содержимого компакт-дисков на компьютере пользователя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Этот параметр политики позволяет управлять получением пользователями запроса запуска активного содержимого компакт-диска.

Если данный параметр политики включен, активное содержимое компакт-диска будет запускаться автоматически.

Если данный параметр политики отключен, будет появляться запрос запуска активного содержимого компакт-диска.

Если данный параметр политики не настроен, пользователь сможет выбрать, будет ли появляться запрос запуска активного содержимого компакт-диска.

Если значение данного параметра равно 0, тогда запрос на удаление файлов и папок отображаться не будет.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Безопасность заблокированной зоны локального компьютера
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Безопасность заблокированной зоны локального компьютера

Internet Explorer накладывает ограничения зоны на каждую открываемую веб-страницу, зависящие от ее размещения (Интернет, интрасеть, зона локального компьютера и т.д.). Веб-страницы на локальном компьютере имеют минимальные ограничения безопасности и находятся в зоне локального компьютера.

Безопасность зоны локального компьютера применяется ко всем локальным файлам и содержимому. Это средство помогает уменьшить влияние атак, когда зона локального компьютера используется как основное направление атаки для загрузки вредоносного HTML-кода.

Если включить этот параметр политики, безопасность зоны локального компьютера применяется ко всем локальным файлам и содержимому, обрабатываемым любым процессом, кроме Internet Explorer и процессов, заданных в списке процессов.

Если отключить или не настраивать этот параметр политики, безопасность зоны локального компьютера не применяется к локальным файлам и содержимому, обрабатываемым любым процессом, кроме Internet Explorer и процессов, заданных в списке процессов.

Данный подраздел реестра позволяет определить, будут ли программы запускать html-файлы, расположенные на локальном компьютере, с использованием зоны локального компьютера (то есть, с наибольшими возможными привилегиями). По умолчанию безопасность зоны локального компьютера не применяется для локальных html-файлов.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLING

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Соответствие при обработке MIME
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Соответствие при обработке MIME

Internet Explorer использует информацию MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), чтобы определить процедуру обработки файлов, полученных через веб-сервер.

Этот параметр политики определяет, будет ли Internet Explorer требовать, чтобы все сведения о файлах всех типов, полученные от веб-сервера, соответствовали друг другу. Например, если MIME-тип файла указан как "text/plain", но пробная проверка MIME указывает, что в действительности это исполняемый файл, Internet Explorer переименовывает файл путем сохранения в кэше Internet Explorer и изменения расширения имени файла.

Если этот параметр политики включен, соответствие при обработке MIME включено для всех процессов.

Если этот параметр политики отключен или не задан, соответствие при обработке MIME отключено для всех процессов.

Данный подраздел реестра позволяет определить, будет ли операционная система выполнять сопоставление информации о файле MIME с реальным расширением файла (если в процессе сопоставления оказывается, что реальное расширение скачиваемого файла отлично от указанного в MIME, расширение файла изменяется).

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFING

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Возможность пробной проверки MIME
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Возможность пробной проверки MIME

Этот параметр политики определяет, будет ли выполняемая Internet Explorer пробная проверка MIME предотвращать перевод файла какого-то типа в более опасный тип.

Если включить этот параметр политики, возможность проверки MIME включается для всех процессов.

Если отключить или не настроить этот параметр политики, возможность проверки MIME отключается для всех процессов.

Данный подраздел реестра позволяет определить, будет ли выполняемая пробная проверка MIME предотвращать перевод файла любого типа в более опасный тип. По умолчанию возможность проверки MIME отключена для всех процессов.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHING

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Защита кэшируемых объектов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Защита кэшируемых объектов

Этот параметр политики определяет, будет ли доступна ссылка на объект при переходах пользователя внутри того же домена или к новому домену.

Если включить этот параметр политики, ссылка на объект будет недоступна для всех процессов при переходах внутри домена или к другим доменам.

Если отключить или не настроить этот параметр политики, ссылка на объект сохраняется при переходах внутри домена или к другим доменам на узлах ограниченной зоны.

Данный подраздел реестра позволяет определить, будет ли доступна ссылка на объект при переходе пользователя внутри того же домена или к новому домену (при присвоении параметрам значения 1 будет недоступна). По умолчанию ссылка доступна.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Блокирование сетевого протокола
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Блокирование сетевого протокола

Можно настроить Internet Explorer для предотвращения небезопасного запуска активного содержимого, полученного через ограниченные протоколы. Этот параметр политики разрешает или запрещает ограниченное содержимое, полученное через запрещенные протоколы.

При включенном параметре политики ограниченное содержимое, полученное через ограниченные протоколы, разрешено для всех процессов, кроме процессов проводника Windows и Internet Explorer.

При отключенном параметре политики ограниченное содержимое, полученное через ограниченные протоколы, запрещено для всех процессов, кроме процессов проводника Windows и Internet Explorer.

При ненастроенном параметре политика для процессов не применяется, кроме процессов проводника Windows и Internet Explorer.

Данный подраздел реестра позволяет определить, будет ли предотвращаться небезопасный запуск программами активного содержимого, полученного через запрещенные протоколы. По умолчанию возможность этого подраздела применяется для проводника и браузера Internet Explorer. При этом список запрещенных протоколов содержится в параметрах строкового типа, расположенных в подразделах 3 (запрещенные протоколы для зоны Интернет), 1 (запрещенные протоколы для зоны интрасети), 0 (запрещенные протоколы для зоны локального компьютера), 2 (запрещенные протоколы для зоны надежных узлов), 4 (запрещенные протоколы для зоны ограниченных узлов) ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols. Кроме того, также в данной ветви реестра должны находиться параметры вида ListBox_Support_"номер подраздела ветви реестра". Если значение параметра равно 1, тогда соответствующий список запрещенных протоколов будет использоваться операционной системой.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Ограничение установки элементов ActiveX
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Ограничение установки элементов ActiveX

Этот параметр политики позволяет приложениям, использующим элемент управления обозревателя (Web Browser Control), блокировать автоматические запросы установки элементов управления ActiveX.

Если установить этот параметр политики, Web Browser Control заблокирует автоматический запрос установки элементов управления ActiveX для всех процессов.

Если отключить или не настроить этот параметр политики, Web Browser Control не заблокирует автоматический запрос установки элементов управления ActiveX для всех процессов.

Данный подраздел реестра позволяет указать приложения, которым будет разрешено блокировать автоматический процесс установки ActiveX-объектов. По умолчанию автоматический процесс установки не блокируется.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Ограничение загрузки файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Ограничение загрузки файлов

Этот параметр политики разрешает приложениям, использующим элемент управления обозревателя (Web Browser Control), блокировать автоматические запросы загрузки файлов, не инициированной пользователем.

Если включить этот параметр политики, элемент управления обозревателя (Web Browser Control) заблокирует автоматические запросы загрузки файлов, не инициированной пользователем, для всех процессов.

Если отключить этот параметр политики, элемент управления обозревателя (Web Browser Control) не будет блокировать автоматические запросы загрузки файлов, не инициированной пользователем, для всех процессов.

Данный подраздел реестра позволяет указать приложения, которым будет разрешено блокировать процесс загрузки пользователя, не инициированный самим пользователем.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_SECURITYBAND

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Панель информации
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Панель информации

Этот параметр политики позволяет управлять отображением панели информации для процессов, отличных от процессов Internet Explorer, когда установка файлов или кодов ограничена. По умолчанию панель информации не отображается ни для каких процессов (кроме процессов Internet Explorer, для которых панель информации отображается по умолчанию), если установка файлов или кодов ограничена.

Если включить этот параметр политики, панель информации будет отображаться для всех процессов.

Если отключить или не настроить этот параметр политики, панель информации не будет отображаться ни для каких процессов, кроме процессов Internet Explorer и перечисленных в списке.

Данный подраздел реестра позволяет указать приложения, для которых будет разрешено отображение панели информации. По умолчанию панель информации отображается только для браузера Internet Explorer.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Ограничения безопасности для обрабатываемых сценариями окон
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Ограничения безопасности для обрабатываемых сценариями окон

Internet Explorer разрешает сценариям программно открывать окна разных типов и изменять их размеры и положение. Средство ограничения безопасности для окон накладывает ограничения на всплывающие окна и запрещает сценариям отображать окна, в которых строка заголовка и строка состояния не видны пользователю или закрывают строки заголовка и состояния других окон.

При включенном параметре политики инициированные сценариями окна ограничены для всех процессов.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, инициированные сценариями окна не ограничены.

Данный подраздел реестра позволяет указать приложения, выполняемым сценариям которых будет запрещено отображать окна разных типов, а также изменять их размеры и отображение. По умолчанию сценариям разрешено отображать окна.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATION

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Защита от повышения уровня зоны
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности;Защита от повышения уровня зоны

Internet Explorer накладывает ограничения на каждую открываемую им веб-страницу. Эти ограничения зависят от размещения веб-страницы (Интернет, интрасеть, зона локального компьютера и т.д.). Например, веб-страницы на локальном компьютере имеют минимальные ограничения безопасности и находятся в зоне безопасности локального компьютера, что делает зону безопасности локального компьютера главной мишенью для злонамеренных пользователей.

Если включить этот параметр политики, любая зона может быть защищена от повышения уровня зоны для всех процессов.

Если отключить или не настроить этот параметр политики, процессы, кроме процессов Internet Explorer и перечисленных в списке, не получат такую защиту.

Данный подраздел реестра позволяет определить, будут ли зоны безопасности защищены от повышения уровня зоны. По умолчанию такая защита используется только для браузера Internet Explorer.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


UseClearType
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Выключить ClearType
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Если данный параметр политики включен, отключается технология ClearType, повышающая удобочитаемость текста на ЖК-мониторах.

Если данный параметр политики включен, приложения, обрабатывающие MSHTML, не будут использовать механизм ClearType для вывода текста на экран.

Если данный параметр политики отключен или не настроен, приложения, обрабатывающие MSHTML, будут использовать механизм ClearType для вывода текста на экран.

Если его значение равно no, тогда механизм ClearType, применяемый для сглаживания экранных шрифтов, использоваться не будет. По умолчанию значение параметра равно no.

Теги: Оборудование Vista 2003 XP GPO


Update_Check_Page
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Отключить изменение URL, используемого для проверки обновлений Internet Explorer и Средств Интернета
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Обновление компонентов;Периодическая проверка обновлений Internet Explorer и Средств Интернета

Этот параметр политики позволяет осуществлять проверку обновлений Internet Explorer с указанного URL, заданного по умолчанию в Internet Explorer.

Если этот параметр политики включен, пользователь не сможет изменить URL, используемый для проверки обновлений Internet Explorer и Средств Интернета. Необходимо указать URL, используемый для проверки обновлений Internet Explorer и Средств Интернета.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, пользователи смогут изменять URL, используемый для проверки обновлений Internet Explorer и Средств Интернета.

Он определяет адрес сайта, используемого для проверки новых обновлений браузера. По умолчанию используется адрес http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?Prd=ie&Pver=5.0&Ar=ie5update.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Update_Check_Interval
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить настройку интервала проверки обновлений (дней)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Обновление компонентов;Периодическая проверка обновлений Internet Explorer и Средств Интернета

Этот параметр определяет интервал проверки обновлений. По умолчанию установлено 30 дней.

Если этот параметр политики включен, пользователь не сможет настроить интервал проверки обновлений. Необходимо указать интервал проверки обновлений.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, пользователь сможет настраивать интервал проверки обновлений.

Значение данного параметра определяет интервал проверки обновлений для браузера Internet Explorer. По умолчанию интервал обновлений равен 30 дням.

Теги: Инсталляция ~HKCU 2003 XP GPO


Print_Background
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить печать фона и изображений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Печать

Этот параметр политики определяет, будет ли обозреватель Internet Explorer печатать цвета и рисунки фона при выводе веб-страницы на печать. Установка этого флажка может замедлить скорости печати веб-страницы и ухудшить качество печати в зависимости от возможностей принтера.

Если этот параметр политики включен, обозреватель Internet Explorer печатает цвета и рисунки фона при выводе веб-страницы на печать. Пользователи не могут менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики отключен, обозреватель Internet Explorer не печатает цвета и рисунки фона при выводе веб-страницы на печать. Пользователи не могут менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики не настроен, пользователь имеет возможность включать и отключать печать цвета и рисунков фона при выводе веб-страницы на печать.

Если его значение равно yes, тогда при печати веб-страницы также будут отпечатываться фон и изображения. По умолчанию значение параметра равно no.

Теги: Оборудование Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Error Dlg Displayed On Every Error
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить отображение уведомления обо всех ошибках сценария
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Обзор

Этот параметр политики определяет, будут ли отображаться ошибки сценария, когда веб-страница отображается неправильно из-за проблем с выполнением сценария. По умолчанию эта возможность отключена, но она полезна для разработчиков при тестировании веб-страниц.

Если этот параметр политики включен, пользователь увидит фактические ошибки сценария, когда веб-страница отображается неправильно из-за проблем с выполнением сценария. Пользователи не могут менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики отключен, пользователь не увидит фактические ошибки сценария, когда веб-страница отображается неправильно из-за проблем с выполнением сценария. Пользователи не могут менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики не настроен, пользователь имеет возможность включать и отключать отображение уведомления обо всех ошибках сценария.

Если его значение равно yes, тогда браузер будет отображать коды всех найденных в сценарии ошибок.

По умолчанию значение данного параметра равно No.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enable Browser Extensions
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить сторонние расширения обозревателя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Данный параметр политики позволяет управлять запуском Internet Explorer COM-надстроек, или вспомогательных объектов обозревателя, например панелей инструментов. Вспомогательные объекты обозревателя могут приводить к ошибкам, таким как переполнение буфера, влияющим на работоспособность и стабильность Internet Explorer.

Если данный параметр политики включен, Internet Explorer автоматически запускает любые вспомогательные объекты обозревателя, установленные на пользовательском компьютере.

Если данный параметр политики отключен, вспомогательные объекты обозревателя не запускаются.

Если данный параметр политики не настроен, Internet Explorer автоматически запускает любые вспомогательные объекты обозревателя, установленные на пользовательском компьютере.

Позволяет отключить обработку объектов BHO

По умолчанию значение данного параметра yes.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DisableFirstRunCustomize
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить выполнение параметров "Настроить первый запуск"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики запрещает возможность "Настройка параметров при первом запуске" и управляет тем, что увидит пользователь, запускающий Internet Explorer в первый раз после его установки.

Если включить этот параметр политики, пользователи должны выбирать что-либо одно: 1: Пропустить окно "Настройка параметров" и идти прямо на домашнюю страницу пользователя 2: Пропустить окно "Настройка параметров" и идти прямо на веб-страницу "Добро пожаловать в Internet Explorer".

Если отключить или не настроить этот параметр политики, пользователи пройдут обычный процесс первого запуска.

Значение параметра DisableFirstRunCustomize используется для определения страницы, отображаемой при первом запуске.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при первом запуске обозревателя страница настройки параметров отображаться не будет, а пользователи перейдут на домашнюю страницу. Если же значение данного параметра равно 2, тогда пользователи сразу перейдут на страницу приветствия Internet Explorer.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


AllowWindowReuse
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить настройку "Открывать в одном окне"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики позволяет задать поведение новых окон в Internet Explorer.

Если этот параметр политики включен, пользователь не сможет задать повторное использование окон. Следует задать, будут ли ссылки из других приложений: • Открыты в существующем окне Internet Explorer. Если включен просмотр с вкладками, в этом сценарии будет создаваться новая вкладка. • Открыты в новом окне Internet Explorer.

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователь сможет изменить повторное использование окон.

Если значение данного параметра равно 0, тогда ссылки из различных приложений будут открываться в разных окнах браузера. Если же значение данного параметра равно 1, тогда ссылки из различных приложений будут открываться в уже существующем окне браузера.

По умолчанию значение данного параметра 1.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\New Windows\Allow

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Список разрешенных всплывающих окон
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Данный параметр политики позволяет настроить список веб-узлов, для которых разрешены всплывающие окна, независимо от параметров блокирования всплывающих окон в Internet Explorer.

Если данный параметр политики включен, можно ввести список узлов, для которых разрешено открывать всплывающие окна независимо от пользовательских настроек. Можно вводить только доменные имена, например, допустимо использовать www.contoso.com, но не http://www.contoso.com. Разрешено использование подстановочных символов, например *.contoso.com.

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователи не смогут создать список исключений для блокировки всплывающих окон.

Примечание. Можно запретить пользователям добавление или удаление веб-узлов в список исключений, включив параметр "Отключить управление списком разрешенных всплывающих окон".

Если значение параметра ListBox_Support_Allow равно 1, тогда сайтам, названия которых определены в параметрах строкового типа дочернего данной ветви реестра будет разрешено отображать всплывающие окна.

Теги: Окна Vista 2003 XP GPO


ListBox_Support_Allow
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\New Windows

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Список разрешенных всплывающих окон
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Данный параметр политики позволяет настроить список веб-узлов, для которых разрешены всплывающие окна, независимо от параметров блокирования всплывающих окон в Internet Explorer.

Если данный параметр политики включен, можно ввести список узлов, для которых разрешено открывать всплывающие окна независимо от пользовательских настроек. Можно вводить только доменные имена, например, допустимо использовать www.contoso.com, но не http://www.contoso.com. Разрешено использование подстановочных символов, например *.contoso.com.

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователи не смогут создать список исключений для блокировки всплывающих окон.

Примечание. Можно запретить пользователям добавление или удаление веб-узлов в список исключений, включив параметр "Отключить управление списком разрешенных всплывающих окон".

Если значение данного параметра равно 1, тогда сайтам, названия которых определены в параметрах строкового типа дочернего подраздела Allow данной ветви реестра будет разрешено отображать всплывающие окна.

Теги: Окна Vista 2003 XP GPO


MyPics_Hoverbar
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\PhotoSupport

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметр для Internet Explorer 5.5. Если равен "1", то больше не будет появляться панель "Панель инструментов изображений" (появляется при наведении указателя мыши на рисунок и позволяет быстро осуществлять различные операции).

Теги: Оболочка 2003 XP GPO


RestrictPopupExceptionList
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить управление списком разрешенных всплывающих окон
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Можно разрешить всплывающие окна от некоторых веб-узлов, добавив их в список исключений.

Если эта политика включена, пользователи не смогут добавлять или удалять веб-узлы списка исключений.

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователи смогут указывать в списке исключений веб-узлы, для которых всплывающие окна разрешены.

Примечание. С помощью политики "Список разрешения всплывающих окон" можно установить список веб-узлов по умолчанию, для которых разрешены всплывающие окна, независимо от включения блокировки всплывающих окон в Internet Explorer.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено изменять список разрешенных всплывающих окон.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


NoSelectDownloadDir
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить параметр "Сохранить эту программу на диске"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрет пользователям сохранять программы или файлы, загруженные с помощью Internet Explorer, на жестком диске компьютера.

Если включить эту политику, пользователи не смогут сохранять программы на диске, щелкнув команду "Сохранить эту программу на диске" при попытке загрузить файл. Файл не будет загружен, а пользователи получат сообщение, что команда недоступна.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут загружать программы с помощью своих обозревателей.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено сохранять загруженные с Интернет файлы на жестком диске.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoPopupManagement
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить управление всплывающими окнами
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики управляет всплывающими окнами Internet Explorer.

Если этот параметр политики включен, элементы управления всплывающими окнами на панели управления недоступны (серые), а все другие элементы управления всплывающими окнами, уведомления и диалоговые окна не отображаются. Всплывающие окна будут продолжать работать, как в пакете обновления 1 для Windows XP или более ранней версии, хотя запущенные в скрытом режиме окна будут отображаться на экране.

Если эта политика отключена или не задана, управление всплывающими окнами будет работать.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено управлять настройками всплывающих окон.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


NoExtensionManagement
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать пользователям включать и отключать надстройки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Данный параметр политики позволяет управлять тем, смогут ли пользователи разрешать и запрещать надстройки через управление надстройками.

Если данный параметр политики включен, пользователи не могут разрешать или запрещать надстройки через управление надстройками. Единственное исключение — надстройка добавлена в список надстроек в политике таким образом, что позволяет пользователям продолжать управление надстройками. В этом случае пользователи могут использовать управление надстройками.

Если данный параметр политики отключен или не настроен, будут доступны соответствующие элементы управления надстройками.

Если значение параметра REG_DWORD типа NoExtensionManagement равно 1, тогда пользователям будет запрещено включать и отключать установленные в браузере надстройки.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


NoCrashDetection
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить обнаружение аварийных сбоев
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Данный параметр политики позволяет управлять средством обнаружения аварийных сбоев управления надстройками.

Если данный параметр политики включен, аварийный сбой в Internet Explorer вызовет те же последствия, что и в Windows XP Professional Service Pack 1 или более ранней версии, а именно: вызовет создание отчета об ошибке Windows. При этом далее будут применяться все параметры политики отчета об ошибках Windows.

Если данный параметр политики отключен или не настроен, средство обнаружения аварийных сбоев для управления надстройками будет работать.

Если значение данного параметра равно 1, тогда браузер не будет отсылать в Microsoft отчеты об ошибках в работе надстроек Internet Explorer.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


No_LaunchMediaBar
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить панель медиаобозревателя Internet Explorer
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Разрешение администраторам включать и отключать "Панель медиаобозревателя" и задавать автозапуск по умолчанию.

Панель медиаобозревателя воспроизводит музыку и видео из Интернета.

Если отключить панель медиаобозревателя, пользователи не смогут ее отобразить. Автозапуск также отключен. Если пользователь щелкнет ссылку в Internet Explorer, содержимое будет воспроизведено на его системе медиаклиентом по умолчанию.

Если включить или не настроить "Панель медиаобозревателя", пользователи смогут отображать и скрывать медиапанель.

Администраторы также могут включать и выключать автозапуск. Этот параметр применяется только при включенной панели медиаобозревателя.

Если медиапанель установлена, медиасодержимое будет автоматически воспроизводиться при щелчке медиассылки.

Если флажок снят, содержимое будет воспроизводиться медиаклиентом по умолчанию.

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


DisablePopupFilterLevel
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить управление уровнем фильтрации всплывающих окон
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Можно заблокировать или разрешить всплывающие окна, исходя из трех уровней фильтрации. Высокий – Заблокировать все всплывающие окна. Средний – Заблокировать большую часть всплывающих окон. Низкий – Разрешить всплывающие окна с безопасных веб-узлов.

Если эта политика включена, пользователи не смогут изменять уровни фильтрации. Можно задать уровень фильтрации всплывающих окон, импортировав со своего компьютера параметры конфиденциальности Internet Explorer.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи смогут управлять всплывающими окнами по уровням фильтрации.

Можно включить политики "Отключить управление списком разрешения всплывающих окон" и "Отключить управление всплывающими окнами", чтобы пользователи не могли настраивать поведение всплывающих окон.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено изменять уровень фильтрации отображения всплывающих окон.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет настройки ограничений для Internet Explorer.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DisableCustomerImprovementProgram
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SQM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить участие в программе улучшения качества программного обеспечения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики не позволяет пользователям участвовать в программе улучшения качества программного обеспечения CEIP (Customer Experience Improvement Program).

Включенный параметр политики не позволяет пользователям участвовать в CEIP и удаляет из меню "Справка" пункт "Параметры отзыва пользователя".

Если этот параметр политики отключен, пользователи должны участвовать в CEIP. Он также удаляет из меню "Справка" пункт "Параметры отзыва пользователя".

Если этот параметр политики не задан, пользователи могут решать, участвовать ли им в CEIP.

<описания нет>

Теги: Оболочка ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DisableImportExportFavorites
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить импорт и экспорт избранного и каналов.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрет пользователям экспортировать и импортировать избранные ссылки и каналы с помощью мастера импорта и экспорта.

Если включить эту политику, мастер импорта и экспорта не может импортировать и экспортировать избранные ссылки и файлы cookie, являющиеся короткими текстовыми файлами с настройками веб-узлов.

Если отключить или не настраивать эту политику, пользователи могут импортировать и экспортировать избранные ссылки и каналы в Internet Explorer, выбрав в меню "Файл" команду "Импорт и экспорт" и запустив мастер импорта и экспорта.

Примечание. Если включить эту политику, пользователи по-прежнему смогут видеть страницы этого мастера, но при нажатии кнопки "Готово" появится сообщение, что эта возможность отключена.

Если значение параметра DisableImportExportFavorites равно 1, тогда возможности импорта и экспорта избранного будут запрещены.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет настройки, устанавливаемые GroupPolicy (GPO) и относящиеся к Internet Explorer.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


PreventRun
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить запуск Windows Messenger
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Windows Messenger

Позволяет отключить Windows Messenger.

Если этот параметр включен, Windows Messenger не будет запускаться.

Если этот параметр отключен или не задан, Windows Messenger может быть запущен.

Примечание. Если этот параметр включен, удаленный помощник также не может использовать Windows Messenger.

Примечание. Этот параметр отображается как в конфигурации компьютера, так и в конфигурации пользователя. Если установлены оба параметра, преимущество имеет значение параметра в конфигурации компьютера.

Если равно "1", то будет запрещено запускать Messenger.

Теги: Безопасность 2003 XP GPO


PreventAutoUpdate
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

При своей установке в 1, запрещает выполнять автообновление Windows Messenger.

Теги: Инсталляция 2003 XP GPO


PreventAutoRun
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не запускать Windows Messenger автоматически при входе.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Windows Messenger

Windows Messenger автоматически загружается и начинает работу при входе пользователя в систему Windows XP. Можно использовать этот параметр, чтобы отменить автоматический запуск Windows Messenger при входе в систему.

Если этот параметр включен, Windows Messenger не будет автоматически запускаться при входе пользователя в систему.

Если этот параметр отключен или не задан, Windows Messenger автоматически запускается при входе пользователя в систему.

Примечание. Этот параметр отменяет лишь автоматический запуск Windows Messenger. Если пользователь сам вызывает Windows Messenger и начинает использовать его, Windows Messenger будет загружен.

Пользователь может задать желаемое поведение на вкладке "Настройка" в меню "Сервис" пользовательского интерфейса Windows Messenger.

Примечание. Если необходимо запретить использование Windows Messenger, следует включить параметр "Запретить запуск Windows Messenger".

Примечание. Этот параметр отображается как в конфигурации компьютера, так и в конфигурации пользователя. Если установлены оба параметра, преимущество имеет значение параметра в конфигурации компьютера.

если значение данного параметра равно 1, то автоматический запуск Windows Messenger (во время входа пользователя в систему) для данного пользователя будет запрещен. Это второй и последний параметр, который можно настроить при помощи административных шаблонов.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


DisableVideo
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

если значение этого параметра равно 1, то из меню Действия исчезнет команда Начать видеобеседу

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


DisablePC2PCAudio
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

если значение этого параметра равно 1, то из меню Действия исчезнет команда Начать голосовую беседу

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


DisableNM
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

если значение этого параметра равно 1, то из меню Действия исчезнет команда Запустить программу: NetMeeting

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


DisableInkiM
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

и последний параметр, который можно использовать. К сожалению, я так и не понял, что именно он отключает. Может, вы поймете.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


DisableFileTransfer
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

если значение этого параметра равно 1, то из меню Действия исчезнет команда Отправить файл или фото, а также такая же команда исчезнет из меню Файл

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


DisableCollaborationApps
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

если значение этого параметра равно 1, то из меню Действия исчезнет сразу три команды Запустить программу: NetMeeting, Запустить программу: Доска и Запустить программу: Общий доступ к приложению

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


CorpPC2Phone
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

а этот параметр имеет противоположное предыдущим действие — если установить его равным в 1, то в меню Действия будет добавлена команда Позвонить

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


CEIP
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить участие в программе улучшения поддержки пользователей Windows Messenger
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, выполняет ли Windows Messenger сбор анонимной информации о том, как используется программное обеспечение и служба Windows Messenger.

Участвуя в программе улучшения поддержки пользователей, пользователи могут разрешить Майкрософт собирать анонимные сведения об использовании программного продукта. Эти сведения используются для усовершенствования последующих версий программного продукта.

Если этот параметр включен, Windows Messenger не будет выполнять сбор сведений об использовании и параметры, позволяющие пользователю задействовать сбор информации об использовании, не будут отображаться.

Если этот параметр отключен, Windows Messenger будет выполнять сбор анонимных сведений об использовании и параметры не будут отображаться.

Если этот параметр не настроен, пользователи могут выбирать, хотят ли они участвовать в этой программе и разрешать сбор анонимных сведений.

если значение этого параметра равно 1, то с вкладки Личные диалога Параметры (отображается при выборе из меню Сервис команды Параметры) исчезнет возможность установки флажка (да и сам флажок тоже исчезнет) "Анонимно передавать в корпорацию Microsoft сведения об использовании программ и служб корпорации на этом компьютере".

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет настройки ограничений для Messenger.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Messenger

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет настройки ограничений для Messenger.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


PreferredUILanguages
all\Software\Policies\Microsoft\MUI\Settings

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: <Ограничить язык интерфейса Windows для всех зарегистрированных пользователей> и <Ограничить язык интерфейса Windows для указанного пользователя>
Путь групповой политики: Панель управления;Язык и региональные стандарты

Этот параметр используется на тех компьютерах, где установлено более одного языка интерфейса пользователя. Если этот параметр включен, языком меню и диалогов пользовательского интерфейса Windows будет указанный язык (если в системе установлено более одного языка). Если указанный язык не установлен на конечном компьютере или этот параметр выключен, по умолчанию используется язык, указанный локальным администратором.

Значение данного параметра строкового типа определяет название языка интерфейса, который будет всегда использоваться при работе пользователей (например, ru-RU).

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


DisableNetworkProjector
all\Software\Policies\Microsoft\NetworkProjector

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отсоединить сетевой проектор
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Сетевой проектор

Отключает мастер подключения сетевого проектора, чтобы пользователи не могли к нему подключиться.

Если данная политика включена, пользователи не смогут подключить сетевой проектор с помощью мастера.

Если данная политика выключена или не определена, пользователи смогут подключить сетевой проектор с помощью мастера.

Если значение параметра REG_DWORD типа DisableNetworkProjector равно 1, тогда пользователям будет запрещено запускать мастер подключения к сетевому проектору.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DisablePenTraining
all\Software\Policies\Microsoft\PenTraining

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить обучение пользованию пером на планшетном ПК
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Обучение пользованию пером на планшетном ПК

Отключение обучения пользованию пером на планшетном ПК.

При включении этого параметра политики пользователи не смогут запустить функцию обучения пользованию пером на планшетном ПК.

Если отключить или не настраивать этот параметр политики, пользователи смогут запускать функцию обучения пользованию пером на планшетном ПК.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


HideBackupEntries
all\Software\Policies\Microsoft\PreviousVersions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть предыдущие версии файлов в архиве
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Предыдущие версии;Проводник Windows.

Этот параметр позволяет скрывать элементы списка предыдущих версий для предыдущих версий файлов, хранящихся на архивном носителе. Предыдущие версии могут быть получены из теневой копии на диске или с архивного носителя.

При включении этого параметра пользователи будут видеть только предыдущие версии файлов, хранящихся в теневых копиях на диске.

При отключении этого параметра пользователи будут видеть предыдущие версии файлов, хранящихся как на архивных носителях, так и в теневых копиях на диске.

Если не настраивать это параметр, он будет по умолчанию отключен.

Если значение данного параметра равно 1, тогда восстановление файла из копий, хранящихся на архивных носителях, будет запрещено.

По умолчанию восстанавливать файлы можно как из теневых копий, расположенных на диске, так и из копий, хранящихся на архивных носителях.

Теги: Архивация Vista GPO


DisableRemoteRestore
all\Software\Policies\Microsoft\PreviousVersions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить восстановление удаленных предыдущих версий
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Предыдущие версии;Проводник Windows.

Этот параметр позволяет скрыть кнопку "Восстановить" на странице свойств предыдущих версий, если выбрать предыдущую версию локального файла, хранящуюся в общей папке.

При включении этого параметра кнопка "Восстановить" будет скрыта, если выбрать предыдущую версию файла, хранящегося в общей папке.

При отключении этого параметра кнопка "Восстановить" будет активна для предыдущей версии файла в общей папке. Если нажать кнопку "Восстановить", Windows попытается восстановить файл из общей папки.

Если не настраивать этот параметр, он будет по умолчанию отключен — кнопка "Восстановить" будет активна для предыдущей версии файла в общей папке.

Если значение данного параметра равно 1, тогда восстановление файла при помощи копий, расположенных в общих каталогах, будет запрещено.

Теги: Архивация Vista GPO


DisableRemotePage
all\Software\Policies\Microsoft\PreviousVersions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть список предыдущих версий для удаленных файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Предыдущие версии;Проводник Windows.

Этот параметр позволяет скрывать список предыдущих версий для файлов, находящихся в общих папках. Предыдущие версии могут быть получены из теневой копии на диске или из общих папок.

Если включить этот параметр, пользователи не смогут просматривать или восстанавливать предыдущие версии файлов в общих папках.

Если отключить этот параметр, пользователи смогут просматривать или восстанавливать предыдущие версии файлов в общих папках.

Если не настраивать этот параметр, он будет по умолчанию отключен.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка Предыдущие версии не будет отображаться в диалоге Свойства для файлов и папок, расположенных в общих каталогах.

Теги: Архивация Vista GPO


DisableLocalRestore
all\Software\Policies\Microsoft\PreviousVersions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить восстановление локальных предыдущих версий
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Предыдущие версии;Проводник Windows.

Этот параметр позволяет скрыть кнопку "Восстановить" на странице свойств предыдущих версий, если выбрать предыдущую версию локального файла.

При включении этого параметра кнопка "Восстановить" будет скрыта, если выбрать предыдущую версию локального файла.

При отключении этого параметра кнопка "Восстановить" будет активна для предыдущей версии локального файла. Если нажать кнопку "Восстановить", Windows попытается восстановить файл с локального диска.

Если не настраивать этот параметр, он будет по умолчанию отключен — кнопка "Восстановить" будет активна для предыдущей версии локального файла.

Если значение данного параметра равно 1, тогда восстановление файла при помощи копий, расположенных на локальном диске компьютера, будет запрещено.

Теги: Архивация Vista GPO


DisableLocalPage
all\Software\Policies\Microsoft\PreviousVersions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть список предыдущих версий для локальных файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Предыдущие версии;Проводник Windows.

Этот параметр позволяет скрывать список предыдущих версий для файлов, находящихся на локальных дисках. Предыдущие версии могут быть получены из теневой копии на диске или с архивного носителя.

Если включить этот параметр, пользователи не смогут просматривать или восстанавливать предыдущие версии файлов на локальном диске.

Если отключить этот параметр, пользователи смогут просматривать или восстанавливать предыдущие версии файлов на локальном диске.

Если не настраивать этот параметр, он будет по умолчанию отключен.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка Предыдущие версии не будет отображаться в диалоге Свойства для файлов и папок, расположенных на локальном компьютере.

Теги: Архивация Vista GPO


DisableBackupRestore
all\Software\Policies\Microsoft\PreviousVersions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить восстановление предыдущих версий из резервных копий
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Предыдущие версии;Проводник Windows.

Этот параметр позволяет скрыть кнопку "Восстановить" на странице свойств предыдущих версий в случае, если выбрать предыдущую версию локального файла, хранящуюся в резервной копии.

При включении этого параметра кнопка "Восстановить" будет скрыта, если выбрать предыдущую версию файла, хранящуюся в резервной копии.

При отключении этого параметра кнопка "Восстановить" будет активна для предыдущей версии файла, хранящейся в резервной копии. Если нажать кнопку "Восстановить", Windows попытается восстановить файл с архивного носителя.

Если не настраивать этот параметр, он будет по умолчанию отключен — кнопка "Восстановить" будет активна, если предыдущая версия локального файла содержится в резервной копии.

Если значение данного параметра равно 1, тогда восстановление файла из резервной копии будет запрещено.

Теги: Архивация Vista GPO


Soundrec
all\Software\Policies\Microsoft\SoundRecorder

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить выполнение программы "Звукозапись"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Звукозапись

Определяет, можно ли выполнять программу "Звукозапись".

Программа "Звукозапись" является компонентом Microsoft Windows Vista и позволяет записывать звук с устройства записи звука, кодируя его и сохраняя в виде звукового файла.

Если этот параметр политики включен, то программа "Звукозапись" не будет выполняться.

Если этот параметр политики отключен или не задан, то программа "Звукозапись" может быть запущена.

Запуск программы SoundRecorder.exe запрещен, если параметру REG_DWORD типа Soundrec присвоено значение 1. Данный параметр расположен в ветви реестра SOFTWARE\Policies\Microsoft\SoundRecorder.

Программа SoundRecorder.exe является стандартной и единственной программой операционной системы Windows Vista, предназначенной для записи данных с микрофона.

Теги: Оборудование Vista GPO


NoHotStart
all\Software\Policies\Microsoft\System\HotStart

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить Windows HotStart
Путь групповой политики: Система;Windows HotStart

Этот параметр позволяет управлять возможностью запускать приложения кнопками HotStart.

Если этот параметр включен, запускать приложения при помощи кнопок HotStart нельзя.

Если этот параметр отключен или не задан, запускать приложения при помощи кнопок HotStart можно.

Работа механизма Windows HotStart будет запрещена, если параметру REG_DWORD типа NoHotStart присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


TurnOffTouchInput
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить сенсорный ввод планшетного ПК
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Сенсорный ввод

Отключить сенсорный ввод планшетного ПК

Отключает сенсорный ввод, который дает возможность пользователям взаимодействовать с компьютером с помощью пальцев.

Если этот параметр включен, то пользователи не смогут выполнять ввод касанием. Они не смогут использовать сенсорный ввод или жесты касания, такие как касание и двойное касание, указатель касания и другие средства касания.

Если этот параметр отключен, то пользователь сможет делать ввод касанием, жестами, указателем касания и другими средствами касания.

Если этот параметр не задан, то по умолчанию сенсорный ввод включен.

Примечание. Изменения этого параметра вступят в силу только после повторного входа в систему.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


TurnOffPenFeedback
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить реакцию пера
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Курсоры

Отключает видимую реакцию пера (кроме реакции режима нажатия и удерживания).

Если этот параметр включен, будет отключена реакция пера (кроме реакции режима нажатия и удерживания). Кроме того, вместо курсоров пера отображаются курсоры мыши.

Если этот параметр отключен или не задан, будет отображаться реакция пера и курсоры пера, если это не запрещено пользователем через панель управления.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


TurnOffButtons
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить аппаратные кнопки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Аппаратные кнопки

Отключает аппаратные кнопки планшетного ПК.

Если этот параметр включен, нажатия на кнопки не будут вызывать никаких действий; вкладка "Кнопки" в панели управления планшетного ПК не будет отображаться.

Если этот параметр отключен, при нажатии на кнопки будут выполняться пользовательские и OEM-действия.

Если этот параметр не задан, при нажатии на кнопки будут выполняться пользовательские и OEM-действия.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


PreventFlicksLearningMode
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить режим обучения пользованию многофункциональными перьями
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Режим обучения пользованию многофункциональным пером

Запрещает доступ к режиму обучения пользованию многофункциональными перьями.

Если этот параметр включен, режим многофункциональных перьев становится доступным при отключенном режиме обучения. Движения пером по умолчанию отключены, но могут быть включены во всей системе. При этом их использование не может быть ограничено приложениями, работающими в режиме обучения. Это означает, что обучающие триггеры в обозревателе Internet Explorer отключены, и уведомления движений пера не отображаются. При этом разрешены движения пера, значок многофункционального пера на панели задач и доступный через CPL режим обучения. Этот параметр содержательно относится к параметрам отключения режима многофункционального пера.

Если этот параметр отключен или не задан, описанные выше функции будут доступны.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


PreventFlicks
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить режим многофункционального пера
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Поведение UX пера

Делает недоступным режим многофункционального пера и все связанные с ним функции.

Если этот параметр включен, режим многофункционального пера и все связанные с ним функции становятся недоступными. Сюда относятся: сами движения пером, режим обучения пользованием многофункциональным пером, обучающие триггеры в обозревателе Internet Explorer, уведомления движений пера и значок многофункционального пера на панели задач.

Если этот параметр отключен или не задан, режим многофункционального пера и связанные с ним функции становятся доступными.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


PreventButtonPressAndHold
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить режим нажатия и удерживания
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Аппаратные кнопки

Запрещает действия нажатия и удерживания для аппаратных кнопок, чтобы каждая кнопка выполняла только одно действие.

Если этот параметр включен, действия нажатия и удерживания становятся недоступными, а диалоговое окно настройки кнопок будет отображать следующий текст: "Некоторые параметры управляются групповой политикой. Если параметр недоступен, обратитесь к системному администратору.

Если этот параметр отключен, действия нажатия и удерживания для аппаратных кнопок становятся доступными.

Если этот параметр не задан, действия нажатия и удерживания для аппаратных кнопок становятся доступными.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


PreventButtonBackEscapeMapping
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить сопоставление кнопок "Назад" и ESC
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Аппаратные кнопки

Удаляет сопоставление кнопок "Назад"->ESC, обычно возникающее при видимых меню, для всех пользующихся этой функцией приложений.

Если этот параметр включен, кнопка "Назад" не будет сопоставляться с кнопкой ESC.

Если этот параметр отключен, будет выполняться сопоставление кнопок "Назад"->ESC.

Если этот параметр не задан, будет выполняться сопоставление кнопок "Назад"->ESC.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


PreventButtonApplicationLaunch
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить запуск приложения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Аппаратные кнопки

Запрещает пользователю запускать приложения с помощью аппаратной кнопки планшетного ПК,

Если этот параметр включен, запуск приложений с помощью аппаратной кнопки становится невозможным; пункт "Запуск приложения" удаляется из раскрывающегося меню настройки действия кнопок (на вкладке "Кнопки" в панели управления планшетного ПК).

Если этот параметр отключен, запуск приложений с помощью аппаратной кнопки будет разрешен.

Если этот параметр не задан, запуск приложений с помощью аппаратной кнопки будет разрешен.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


DisableStickyNotes
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить запуск программы "Записки"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Стандартные программы

Запрещает запуск программы "Записки".

Если этот параметр включен, запуск программы "Записки" будет запрещен.

Если этот параметр отключен, запуск программы "Записки" будет разрешен.

Если этот параметр не задан, запуск программы "Записки" будет разрешен.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


DisableSnippingTool
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить запуск инструмента "Ножницы"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Стандартные программы

Запрещает запуск инструмента "Ножницы".

Если этот параметр политики включен, запуск инструмента "Ножницы" будет запрещен.

Если этот параметр политики отключен, запуск инструмента "Ножницы" будет разрешен.

Если этот параметр политики не задан, запуск инструмента "Ножницы" будет разрешен.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


DisableNoteWriterPrinting
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить печать в составитель заметок журнала
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Стандартные программы

Запрещает печать в составитель заметок журнала.

Если этот параметр включен, драйвер печати составителя заметок журнала не будет разрешать печать в составитель заметок. Он будет отображаться в списке доступных принтеров, но при попытках отправить документ на печать с его помощью будут возвращаться ошибки.

Если этот параметр отключен, печать в заметку журнала будет разрешена.

Если этот параметр не задан, печать в заметку журнала будет разрешена.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


DisableJournal
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить запуск журнала Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Стандартные программы

Запрещает запуск журнала Windows.

Если этот параметр включен, запуск журнала Windows будет запрещен.

Если этот параметр отключен, запуск журнала Windows будет разрешен.

Если этот параметр не задан, запуск журнала Windows будет разрешен.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


DisableInkball
all\Software\Policies\Microsoft\TabletPC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить запуск игры "Инкбол"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;Стандартные программы

Запрещает запуск игры "Инкбол".

Если этот параметр включен, запуск игры "Инкбол" будет запрещен.

Если этот параметр отключен, запуск игры "Инкбол" будет разрешен.

Если этот параметр не задан, запуск игры "Инкбол" будет разрешен.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


ScratchOutState
all\Software\Policies\Microsoft\TabletTip\1.7

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить удобные и Z-образные жесты вычеркивания
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;панель ввода

Отключает удобные жесты вычеркивания, добавленные в Windows Vista, и Z-образный жест вычеркивания, доступный в Microsoft Windows XP Tablet PC Edition.

Удобные жесты позволяют пользователям вычеркивать рукописный ввод при помощи перечеркивания текста и других конфигураций жеста вычеркивания.

Панель ввода Tablet PC — функция планшетного ПК, позволяющая использовать рукописный ввод или экранную клавиатуру для ввода текста, символов, чисел или сочетаний клавиш.

Если этот параметр включен и выбрано значение "Все" из раскрывающегося списка, жесты вычеркивания не будут доступны из панели ввода. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр включен и выбрано значение "Удобные" из раскрывающегося списка, пользователи не смогут использовать доступный в Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Z-образный жест вычеркивания. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр включен и выбрано значение "Нет" из раскрывающегося списка, пользователи смогут использовать как удобные, так и Z-образный жесты вычеркивания. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр отключен, пользователи смогут использовать как удобные, так и Z-образный жесты вычеркивания. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр не задан, пользователи смогут использовать как удобные, так и Z-образный жесты вычеркивания. Пользователи смогут настраивать этот параметр на вкладке "Жесты" диалогового окна "Параметры панели ввода".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


ScratchOut
all\Software\Policies\Microsoft\TabletTip\1.7

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить удобные и Z-образные жесты вычеркивания
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;панель ввода

Отключает удобные жесты вычеркивания, добавленные в Windows Vista, и Z-образный жест вычеркивания, доступный в Microsoft Windows XP Tablet PC Edition.

Удобные жесты позволяют пользователям вычеркивать рукописный ввод при помощи перечеркивания текста и других конфигураций жеста вычеркивания.

Панель ввода Tablet PC — функция планшетного ПК, позволяющая использовать рукописный ввод или экранную клавиатуру для ввода текста, символов, чисел или сочетаний клавиш.

Если этот параметр включен и выбрано значение "Все" из раскрывающегося списка, жесты вычеркивания не будут доступны из панели ввода. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр включен и выбрано значение "Удобные" из раскрывающегося списка, пользователи не смогут использовать доступный в Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Z-образный жест вычеркивания. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр включен и выбрано значение "Нет" из раскрывающегося списка, пользователи смогут использовать как удобные, так и Z-образный жесты вычеркивания. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр отключен, пользователи смогут использовать как удобные, так и Z-образный жесты вычеркивания. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр не задан, пользователи смогут использовать как удобные, так и Z-образный жесты вычеркивания. Пользователи смогут настраивать этот параметр на вкладке "Жесты" диалогового окна "Параметры панели ввода".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


PRCGesture
all\Software\Policies\Microsoft\TabletTip\1.7

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Переключить на жесты стандарта упрощенного китайского письма (КНР)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;панель ввода

Заменяет набор используемых для редактирования стандартных жестов для наладонных компьютеров жестами из стандарта упрощенного китайского письма (КНР).

Панель ввода Tablet PC — функция планшетного ПК, позволяющая использовать рукописный ввод или экранную клавиатуру для ввода текста, символов, чисел или сочетаний клавиш.

Если этот параметр включен, будут использоваться жесты редактирования из стандарта упрощенного китайского письма (КНР). Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр отключен, будут использоваться стандартные жесты редактирования для наладонных компьютеров. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр не задан, будут использоваться стандартные жесты редактирования для наладонных компьютеров. Пользователи смогут настраивать этот параметр на вкладке "Жесты" диалогового окна "Параметры панели ввода".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


PasswordSecurityState
all\Software\Policies\Microsoft\TabletTip\1.7

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить безопасность ввода паролей в панели ввода
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;панель ввода

Настраивает уровень параметров безопасности панели ввода Tablet PC. Эти параметры включают в себя использование экранной клавиатуры по умолчанию, запрет переключения пользователями панели ввода на другую обложку (панель рукописного ввода или панель ввода знаков) и скрытие нажатых при вводе пароля клавиш.

Панель ввода Tablet PC — функция планшетного ПК, позволяющая использовать рукописный ввод или экранную клавиатуру для ввода текста, символов, чисел или сочетаний клавиш.

Если этот параметр включен и выбрано значение "Низкий" из раскрывающегося списка, уровень безопасности ввода пароля принимает значение "Низкий". На этом уровне все параметры безопасности пароля отключены. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр включен и выбрано значение "Умеренно низкий" из раскрывающегося списка, уровень безопасности ввода пароля принимает значение "Умеренно низкий". На этом уровне пользователям разрешена смена обложек при вводе паролей через панель ввода с использованием экранной клавиатуры по умолчанию. Кроме того, панель ввода отображает курсор и нажатые клавиши. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр включен и выбрано значение "Средний" из раскрывающегося списка, уровень безопасности ввода пароля принимает значение "Средний". На этом уровне пользователям запрещена смена обложек при вводе паролей через панель ввода с использованием экранной клавиатуры по умолчанию. Панель ввода при этом отображает курсор и нажатые клавиши. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр включен и выбрано значение "Умеренно высокий" из раскрывающегося списка, уровень безопасности ввода пароля принимает значение "Умеренно высокий". На этом уровне пользователям разрешена смена обложек при вводе паролей через панель ввода с использованием экранной клавиатуры по умолчанию. На панели ввода при этом не отображаются курсор и нажатые клавиши. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр включен и выбрано значение "Высокий" из раскрывающегося списка, уровень безопасности ввода пароля принимает значение "Высокий". На этом уровне пользователям запрещена смена обложек при вводе паролей через панель ввода с использованием экранной клавиатуры по умолчанию. На панели ввода при этом не отображаются курсор и нажатые клавиши. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр отключен, уровень безопасности ввода пароля принимает значение "Умеренно высокий". На этом уровне пользователям разрешена смена обложек при вводе паролей через панель ввода с использованием экранной клавиатуры по умолчанию. На панели ввода при этом не отображаются курсор и нажатые клавиши. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр не задан, уровень безопасности ввода пароля по умолчанию принимает значение "Умеренно высокий". На этом уровне пользователям разрешена смена обложек при вводе паролей через панель ввода с использованием экранной клавиатуры по умолчанию. На панели ввода при этом не отображаются курсор и нажатые клавиши. Пользователи смогут настраивать этот параметр на вкладке "Дополнительно" диалогового окна "Параметры панели ввода".

Внимание! При понижении уровня безопасности видящие экран компьютера люди могут увидеть вводимые пароли.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


PasswordSecurity
all\Software\Policies\Microsoft\TabletTip\1.7

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить безопасность ввода паролей в панели ввода
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;панель ввода

Настраивает уровень параметров безопасности панели ввода Tablet PC. Эти параметры включают в себя использование экранной клавиатуры по умолчанию, запрет переключения пользователями панели ввода на другую обложку (панель рукописного ввода или панель ввода знаков) и скрытие нажатых при вводе пароля клавиш.

Панель ввода Tablet PC — функция планшетного ПК, позволяющая использовать рукописный ввод или экранную клавиатуру для ввода текста, символов, чисел или сочетаний клавиш.

Если этот параметр включен и выбрано значение "Низкий" из раскрывающегося списка, уровень безопасности ввода пароля принимает значение "Низкий". На этом уровне все параметры безопасности пароля отключены. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр включен и выбрано значение "Умеренно низкий" из раскрывающегося списка, уровень безопасности ввода пароля принимает значение "Умеренно низкий". На этом уровне пользователям разрешена смена обложек при вводе паролей через панель ввода с использованием экранной клавиатуры по умолчанию. Кроме того, панель ввода отображает курсор и нажатые клавиши. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр включен и выбрано значение "Средний" из раскрывающегося списка, уровень безопасности ввода пароля принимает значение "Средний". На этом уровне пользователям запрещена смена обложек при вводе паролей через панель ввода с использованием экранной клавиатуры по умолчанию. Панель ввода при этом отображает курсор и нажатые клавиши. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр включен и выбрано значение "Умеренно высокий" из раскрывающегося списка, уровень безопасности ввода пароля принимает значение "Умеренно высокий". На этом уровне пользователям разрешена смена обложек при вводе паролей через панель ввода с использованием экранной клавиатуры по умолчанию. На панели ввода при этом не отображаются курсор и нажатые клавиши. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр включен и выбрано значение "Высокий" из раскрывающегося списка, уровень безопасности ввода пароля принимает значение "Высокий". На этом уровне пользователям запрещена смена обложек при вводе паролей через панель ввода с использованием экранной клавиатуры по умолчанию. На панели ввода при этом не отображаются курсор и нажатые клавиши. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр отключен, уровень безопасности ввода пароля принимает значение "Умеренно высокий". На этом уровне пользователям разрешена смена обложек при вводе паролей через панель ввода с использованием экранной клавиатуры по умолчанию. На панели ввода при этом не отображаются курсор и нажатые клавиши. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр не задан, уровень безопасности ввода пароля по умолчанию принимает значение "Умеренно высокий". На этом уровне пользователям разрешена смена обложек при вводе паролей через панель ввода с использованием экранной клавиатуры по умолчанию. На панели ввода при этом не отображаются курсор и нажатые клавиши. Пользователи смогут настраивать этот параметр на вкладке "Дополнительно" диалогового окна "Параметры панели ввода".

Внимание! При понижении уровня безопасности видящие экран компьютера люди могут увидеть вводимые пароли.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


IncludeRareChar
all\Software\Policies\Microsoft\TabletTip\1.7

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить редко используемые символы китайского языка, кандзи или ханджа.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;панель ввода

Включает в процесс конвертации рукописного ввода в печатный текст редко используемые символы китайского языка, кандзи или ханджа. Этот параметр применяется только в случае использования распознавателя корпорации Майкрософт для китайского (упрощенное письмо), китайского (традиционное письмо), японского и корейского языков. Этот параметр появляется в диалоговом окне "Параметры панели ввода" только в том случае, если установлены эти языки ввода или клавиатуры.

Панель ввода Tablet PC — функция планшетного ПК, позволяющая использовать рукописный ввод или экранную клавиатуру для ввода текста, символов, чисел или сочетаний клавиш.

Если этот параметр включен, редко используемые символы китайского языка, кандзи или ханджа, будут включены в результаты распознавания при конвертации рукописного ввода в печатный текст. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр отключен, редко используемые символы китайского языка, кандзи или ханджа, не будут включены в результаты распознавания при конвертации рукописного ввода в печатный текст. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр не задан, редко используемые символы китайского языка, кандзи или ханджа, не будут включены в результаты распознавания при конвертации рукописного ввода в печатный текст. Пользователи смогут настраивать этот параметр на вкладке "Дополнительно" диалогового окна "Параметры панели ввода".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


HideIPTIPTouchTarget
all\Software\Policies\Microsoft\TabletTip\1.7

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Для сенсорного ввода не отображать значок панели ввода
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;панель ввода

Запрещает отображение панели ввода Tablet PC рядом с любой областью ввода текста в поддерживающих эту возможность приложениях. Этот параметр действует только при использовании сенсорного ввода.

Панель ввода Tablet PC — функция планшетного ПК, позволяющая использовать рукописный ввод или экранную клавиатуру для ввода текста, символов, чисел или сочетаний клавиш.

Если этот параметр включен, панель ввода никогда не будет отображаться рядом с областями ввода текста при использовании сенсорного ввода. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр отключен, панель ввода будет появляться рядом с областями ввода текста в приложениях, поддерживающих эту возможность. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр не задан, панель ввода будет появляться рядом с областями ввода текста в приложениях, поддерживающих эту возможность. Пользователи смогут настроить этот параметр на вкладке "Открытие" диалогового окна "Параметры панели ввода".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


HideIPTIPTarget
all\Software\Policies\Microsoft\TabletTip\1.7

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Для ввода планшетным пером не отображать значок панели ввода
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;панель ввода

Запрещает отображение панели ввода Tablet PC рядом с любой областью ввода текста в поддерживающих эту возможность приложениях. Этот параметр действует только при использовании пера планшета в качестве устройства ввода.

Панель ввода Tablet PC — функция планшетного ПК, позволяющая использовать рукописный ввод или экранную клавиатуру для ввода текста, символов, чисел или сочетаний клавиш.

Если этот параметр включен, панель ввода никогда не будет отображаться рядом с областями ввода текста при использовании пера планшета в качестве устройства ввода. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр отключен, панель ввода будет появляться рядом с областями ввода текста в приложениях, поддерживающих эту возможность. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр не задан, панель ввода будет появляться рядом с областями ввода текста в приложениях, поддерживающих эту возможность. Пользователи смогут настроить этот параметр на вкладке "Открытие" диалогового окна "Параметры панели ввода".

Внимание! Если одновременно включить параметры "Запретить отображение панели ввода рядом с областями ввода текста" и "Запретить отображение значка панели ввода" и отключить параметр "Отображать значок панели ввода на панели задач", панель ввода будет недоступна пользователю.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


DisableEdgeTarget
all\Software\Policies\Microsoft\TabletTip\1.7

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить отображение значка панели ввода
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;панель ввода

Запрещает отображение значка панели ввода в углу экрана планшетного ПК.

Панель ввода Tablet PC — функция планшетного ПК, позволяющая использовать рукописный ввод или экранную клавиатуру для ввода текста, символов, чисел или сочетаний клавиш.

Если этот параметр включен, значок панели ввода не будет отображаться в углу экрана планшетного ПК. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр отключен, значок панели ввода будет отображаться в углу экрана планшетного ПК. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр не задан, значок панели ввода будет отображаться в углу экрана планшетного ПК. Пользователи смогут настроить этот параметр на вкладке "Открытие" диалогового окна "Параметры панели ввода".

Внимание! Если одновременно включить параметры "Запретить отображение панели ввода рядом с областями ввода текста" и "Запретить отображение значка панели ввода" и отключить параметр "Отображать значок панели ввода на панели задач", панель ввода будет недоступна пользователю.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


DisableACIntegration
all\Software\Policies\Microsoft\TabletTip\1.7

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение интеграции автозаполнения и панели ввода
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планшетный ПК;панель ввода

Отключает интеграцию списков автозавершения приложений с панелью ввода (для приложений, поддерживающих такую возможность).

Панель ввода Tablet PC — функция планшетного ПК, позволяющая использовать рукописный ввод или экранную клавиатуру для ввода текста, символов, чисел или сочетаний клавиш.

Если этот параметр включен, списки автозавершения приложений никогда не будут отображаться рядом с панелью ввода. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр отключен, списки автозавершения приложений будут отображаться радом с панелью ввода в приложениях, поддерживающих такую возможность. Пользователям будет запрещена настройка этого параметра в диалоговом окне "Параметры панели ввода".

Если этот параметр не задан, списки автозавершения приложений будут отображаться рядом с панелью ввода в приложениях, поддерживающих такую возможность. Пользователи смогут настраивать этот параметр на вкладке "Настройка" диалогового окна "Параметры панели ввода".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista GPO


COMClassStore
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\App Management

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Загружать отсутствующие COM-компоненты
Путь групповой политики: Система

Требует, чтобы система выполнила поиск в Active Directory для компонентов COM (Component Object Model), которые требуются программе.

Многие программы Windows, такие как оснастки MMC, используют интерфейсы, предоставляемые COM. Эти программы не смогут исполнять все свои функции, если Windows не зарегистрирует у себя требуемые компоненты.

Если эта политика включена и компонент регистрации отсутствует, система выполняет его поиск в Active Directory, и если он найден, загружает его. Выполняемые таким образом поиски могут приводить к замедленному запуску некоторых программ.

Если эта политика отключена или не задана, программа продолжает выполнение без регистрации. В результате она, возможно, будет не в состоянии выполнить некоторые функции или неожиданно прекратит работу.

Данная политика появляется в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если используются обе политики, параметр, заданный в папке "Конфигурация компьютера", имеет преимущество над параметром в папке "Конфигурация пользователя".

Если значение параметра REG_DWORD типа COMClassStore равно 1, тогда операционная система будет автоматически выполнять поиск в домене Active Directory компонентов COM, которые необходимы для работы конкретной программы. По умолчанию если какой-то программе требуется компонент, не установленный на компьютере, поиск в Active Directory не выполняется.

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


VDMDisallowed
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрещение доступа к 16-разрядным приложениям.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Совместимость приложений

Определяет, следует ли запрещать выполнение подсистемы MS-DOS (процесс ntvdm.exe) на данном компьютере. Этот параметр влияет на запуск 16-разрядных приложений в операционной системе. Подсистема MS-DOS по умолчанию выполняется для всех пользователей.

Данный параметр можно применять для отключения подсистемы MS-DOS, это уменьшит использование ресурсов и не позволит выполнять 16-разрядные приложения. Для выполнения любого 16-разрядного приложения или любого приложения, содержащего 16-разрядные компоненты, необходимо разрешить выполнение процесса ntvdm.exe. Подсистема MS-DOS запускается при запуске первого 16-разрядного приложения. Когда выполняется подсистема MS-DOS, любые 16-разрядные приложения запускаются быстрее, но при этом увеличивается общее использование ресурсов.

Если задано состояние "Включен", то запуск процесса ntvdm.exe запрещен, что, в свою очередь, не позволяет выполнять любые 16-разрядные приложения. Кроме того, невозможно выполнение любых 32-разрядных приложений с 16-разрядными установщиками или другими 16-разрядными компонентами.

Если задано состояние "Отключен", то применяется параметр по умолчанию и подсистема MS-DOS выполняется для всех пользователей.

Если состояние имеет значение "Не задано", то применяется параметр по умолчанию и процесс ntvdm.exe выполняется для всех пользователей. Однако, если администратор задает значение 1 для параметра реестра типа DWORD HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WOW\DisallowedPolicyDefault, параметр по умолчанию изменяется и запрещает выполнение всех 16-разрядных приложений.

Примечание. Этот параметр отображается как в конфигурации компьютера, так и в конфигурации пользователя. Если заданы оба параметра, используется параметр конфигурации компьютера.

Если значение данного параметра равно 1, тогда запуск 16-разрядных программ подсистемы MS-DOS (файл ntvdm.exe) будет запрещен.

Теги: Конфигурация Vista 2003 GPO


DisablePCA
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение помощника по совместимости программ
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Совместимость приложений

Эта политика управляет состоянием помощника по совместимости программ в системе.

Помощник по совместимости программ (PCA) ведет наблюдение за запущенными пользователем программами для обнаружения проблем совместимости в процессе их работы. При обнаружении возможной проблемы с приложением PCA предложит пользователю ссылки на рекомендуемые решения. Для получения дополнительной информации о различных сценариях обнаружения проблем совместимости, реализованных в PCA, а также политик для их настройки, следует обратиться к политикам Система->Диагностика и устранение неполадок->Диагностика совместимости приложений.

Помощник по совместимости программ по умолчанию включен.

Если этот параметр политики включен, PCA будет выключен. Данный параметр полезен системным администраторам, которые уверены в совместимости используемых приложений и нуждаются в повышении быстродействия. Примечание. При выключенном PCA пользователю не будут предлагаться возможные варианты решений известных проблем совместимости запущенных приложений.

Если этот параметр отключен или не задан, PCA будет включен.

Примечание. Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Если значение данного параметра равно 1, тогда помощник по совместимости программ будет отключен. Данный помощник следит за запускаемыми программами и, в случае обнаружения неполадок, извещает о них пользователя.

Теги: Конфигурация Vista GPO


DisableSystemBackupUI
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить полную архивацию ПК
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Клиент;Архивация данных

Этот параметр позволяет отключить полную архивацию ПК.

Если этот параметр включен, программа полной архивации ПК отключена.

Если этот параметр отключен или не задан, программа полной архивации ПК включена, и пользователи могут создавать резервную копию всего ПК.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность Windows Complete PC будет отключена.

Теги: Архивация Vista GPO


DisableRestoreUI
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить функции восстановления
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Клиент;Архивация данных

Этот параметр позволяет отключить функции восстановления файлов.

Если этот параметр включен, программа восстановления файлов отключена.

Если этот параметр отключен или не задан, программа восстановления файлов включена и пользователи могут создавать резервные копии файлов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда восстановление данных при помощи мастера Центр архивации и восстановления будет запрещено.

Теги: Архивация Vista GPO


DisableBackupUI
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить настройку архивации
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Клиент;Архивация данных

Этот параметр позволяет отключить функции архивации файлов.

Если этот параметр включен, программа архивации файлов отключена.

Если этот параметр отключен или не задан, программа архивации файлов включена и пользователи могут создавать резервные копии файлов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда архивирование данных при помощи мастера Центр архивации и восстановления будет запрещено.

Теги: Архивация Vista GPO


DisableBackupToOptical
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить архивацию на оптические носители (CD/DVD)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Клиент;Архивация данных

Этот параметр позволяет запретить пользователям выбирать оптический носитель (CD/DVD) для хранения архива.

Если включить этот параметр, пользователи не смогут выбирать оптический носитель (CD/DVD) в качестве места хранения архива.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователи могут выбирать оптический носитель (CD/DVD) в качестве места хранения архива.

Если значение данного параметра равно 1, тогда архивирование данных на компакт-диски будет запрещено.

Теги: Архивация Vista GPO


DisableBackupToNetwork
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить архивацию в общую сетевую папку
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Клиент;Архивация данных

Этот параметр позволяет запретить пользователям выбирать общую сетевую папку для хранения архива.

Если включить этот параметр, пользователи не смогут выбирать общую сетевую папку в качестве места хранения архива.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователи могут выбирать общую сетевую папку в качестве места хранения архива.

Если значение данного параметра равно 1, тогда архивирование данных на общие папки компьютеров сети будет запрещено.

Теги: Архивация Vista GPO


DisableBackupToDisk
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить архивацию на локальные диски
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Клиент;Архивация данных

Этот параметр позволяет запретить пользователям выбирать локальный диск (внешний или внутренний) для хранения архива.

Если включить этот параметр, пользователи не смогут выбирать локальный диск в качестве места хранения архива.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователи могут выбирать локальный диск в качестве места хранения архива.

Если значение данного параметра равно 1, тогда архивирование данных на жесткий диск компьютера будет запрещено (хотя на съемные жесткие диски архивировать данные будет можно).

Теги: Архивация Vista GPO


DisableBackupLauncher
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить пользователям запускать программу состояния и настройки архивации
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Клиент;Архивация данных

Этот параметр позволяет отключить программу состояния и настройки архивации, которая связана с архивацией и восстановлением файлов, приложениями полной архивации ПК и отображает состояние архивации.

Если этот параметр включен, то пользователь не сможет запустить программу состояния и настройки архивации.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователи смогут запустить программу состояния и настройки архивации.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность использования средств архивирования и восстановления данных, реализованных в операционной системе Windows Vista, будет запрещена.

Теги: Архивация Vista GPO


UpsellEnabled
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Performance Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение доступа к разделу ПВТ и фирменной символики корпорации Майкрософт.
Путь групповой политики: Система;Панель управления производительностью

Запрещает доступ к ссылкам по ПВТ и фирменной символике корпорации Майкрософт на панели управления производительностью.

При включении этого параметра ссылки на веб-узлы по ПВТ и фирменной символике корпорации Майкрософт на странице панели управления производительностью не будут отображаться. Средства администрирования при этом затронуты не будут.

Если отключить или не настраивать этот параметр, ссылки по ПВТ и фирменной символике корпорации Майкрософт панели управления производительностью будут видны пользователям.

Если значение данного параметра равно 0, тогда доступ к ссылкам корпорации Microsoft будет запрещен.

Теги: Мониторинг Vista GPO


SolutionsEnabled
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Performance Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение доступа к разделу решения проблем производительности
Путь групповой политики: Система;Панель управления производительностью

Запрещает доступ к разделу решения проблем на панели управления производительностью

При включении этого параметра раздел решений и вопросов на странице панели управления производительностью не будет отображаться. Средства администрирования при этом затронуты не будут.

Если отключить или не настраивать этот параметр, раздел решения проблем на панели управления производительностью будет виден пользователям.

Если значение данного параметра равно 0, тогда доступ к странице решения проблем производительности будет запрещен.

Теги: Мониторинг Vista GPO


PerfCplEnabled
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Performance Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение доступа к основному разделу панели управления производительностью
Путь групповой политики: Система;Панель управления производительностью

Запрещает доступ к странице панели управления производительностью

При включении этого параметра некоторые настройки на странице панели управления производительностью не будут отображаться. Средства администрирования при этом затронуты не будут.

Если отключить или не настраивать этот параметр, основной раздел панели управления производительностью будет виден пользователям.

Если значение данного параметра равно 0, тогда доступ к странице панели управления производительностью будет запрещен.

Теги: Мониторинг Vista GPO


Locked Down
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Identities

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Диспетчер идентификации: Запретить пользователям использование удостоверений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрет пользователям настраивать уникальные удостоверения с помощью диспетчера идентификаций.

Диспетчер идентификаций позволяет пользователям создавать различные учетные записи, например учетные записи электронной почты, на одном компьютере. Каждый пользователь будет иметь уникальное удостоверение, со своим собственным паролем и собственными параметрами настройки программ.

Если включить эту политику, пользователи не смогут создавать новые удостоверения, управлять имеющимися или переключаться на другие. Команда "Смена удостоверения" будет удалена из меню "Файл" адресной книги.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут устанавливать и изменять удостоверения.

Запрещает пользователям настраивать уникальные удостоверения с помощью диспетчера удостоверений.

Диспетчер удостоверений позволяет пользователям создавать различные учетные записи электронной почты на одном компьютере. Каждый из пользователей будет иметь уникальное удостоверение, со своим собственным паролем и собственными параметрами настройки программ.

Если эта политика включена, то пользователи не смогут создавать новые удостоверения, управлять имеющимися удостоверениями, или переключаться на использование другого удостоверения. Команда "Смена удостоверения" в меню "Файл" не будет отображаться.

Если эта политика отключена или не задана, то пользователи могут создавать и использовать новые удостоверения.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


2600
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить установку компонентов среды выполнения WinFX
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Эта функция представляет установку компонентов среды выполнения WinFX. WinFX - это платформа для Windows нового поколения, использующая среду CLR (.NET v2.0) и включающая поддержку ряда средств разработчика. Платформа WinFX - это спецификация нового управляемого кода интерфейсов API для Windows. Это преемник платформы Win32 и расширенный вариант API платформы .NET Framework.

Этот параметр политики запрещает запуск установки WinFX на компьютере пользователя при просмотре содержимого WinFX в обозревателе IE7.

Если этот параметр политики включен, установка компонентов среды выполнения WinFX отключена. Пользователь не сможет изменять это поведение.

Если этот параметр политики отключен, установка компонентов среды выполнения WinFX доступна. Пользователь не сможет изменять это поведение.

Если этот параметр политики не задан, установка компонентов среды выполнения WinFX доступна по умолчанию. Пользователь сможет изменять это поведение.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2500
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить защищенный режим
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Защищенный режим позволяет снизить уязвимость обозревателя Internet Explorer, уменьшив число адресов, доступных для записи в реестре и файловой системе.

Если этот параметр политики включен, защищенный режим будет включен. Пользователи не смогут отключить защищенный режим.

Если этот параметр политики отключен, защищенный режим будет выключен. В этом случае применяется поведение обозревателя Internet Explorer 6, позволяющее обозревателю выполнять записи в реестре и файловой системе. Пользователи не смогут включить защищенный режим.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи смогут включать и отключать защищенный режим самостоятельно.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2402
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Свободные или некомпилированные файлы XAML
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Это файлы языка XAML (eXtensible Application Markup Language). Язык XAML - это декларативный язык разметки на основе XML, часто используемый для создания пользовательских интерфейсов с широкими функциональными возможностями и графики, выводящий возможности платформы Windows Presentation Foundation на принципиально новый уровень.

Если этот параметр политики включен и в раскрывающемся списке выбрано значение "Включить", файлы .XAML будут автоматически запускаться в обозревателе Internet Explorer 7.0. Пользователь не сможет изменять это поведение. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос запуска файлов .XAML.

Если этот параметр политики отключен, файлы .XAML не будут загружаться в Internet Explorer 7. Пользователь не сможет изменять это поведение.

Если этот параметр политики не задан, пользователи смогут сами управлять запуском файлов .XAML в Internet Explorer 7.0.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2401
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: XPS-файлы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Эти файлы разработаны с использованием формата документа XML Paper Specification, содержимое которого разбито на страницы и имеет фиксированное форматирование на всех платформах и устройствах и во всех приложениях.

Если этот параметр политики включен и в раскрывающемся списке выбрано значение "Включить", файлы .XPS будут автоматически запускаться в обозревателе Internet Explorer 7.0. Пользователи не смогут изменять это поведение. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос запуска файлов .XPS.

Если этот параметр политики отключен, файлы .XPS не будут загружаться в Internet Explorer 7. Пользователь не сможет изменять это поведение.

Если этот параметр политики не задан, пользователи смогут сами управлять запуском XPS-файлов в Internet Explorer 7.0.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2400
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Приложения веб-обозревателя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Это реализованные в обозревателе развертываемые приложения ClickOnce на основе WinFX. Эти приложения выполняются в безопасной "песочнице" и используют возможности платформы Windows Presentation Foundation для работы с Интернетом.

Если этот параметр политики включен и в раскрывающемся списке выбрано значение "Включить", приложения .XBAP будут автоматически запускаться в Internet Explorer 7.0. Пользователь не сможет изменять это поведение. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос запуска приложений .XBAP.

Если этот параметр политики отключен, приложения .XBAP не будут запускаться в Internet Explorer 7.0. Пользователь не сможет изменять это поведение.

Если этот параметр политики не задан, пользователи смогут сами управлять запуском приложений .XBAP в Internet Explorer 7.0.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2201
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Автоматический запрос элементов управления ActiveX
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики определяет, будут ли пользователи автоматически получать запрос при установке элементов управления ActiveX.

Если этот параметр политики включен, пользователи получат запрос, когда узел начнет установку элемента управления ActiveX, отсутствующего на компьютере.

Если этот параметр политики отключен, установка элементов управления ActiveX блокируется, и на панели информации появляется соответствующее сообщение. Пользователи могут щелкнуть панель информации и разрешить выдачу запроса установки элемента управления ActiveX.

Если этот параметр политики не задан, установка элементов управления ActiveX блокируется, и на панели информации появляется соответствующее сообщение. Пользователи могут щелкнуть панель информации и разрешить выдачу запроса установки элемента управления ActiveX.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2200
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Автоматический запрос загрузки файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики определяет, будут ли пользователи получать запрос при загрузке файлов, инициированной не ими. Независимо от состояния этого параметра, диалоговое окно загрузки файлов, инициированной пользователями, отображается всегда.

Если этот параметр включен, при попытке автоматической загрузки файла пользователи увидят диалоговое окно загрузки файлов.

Если этот параметр политики отключен или не задан, автоматически инициируемые загрузки файла блокируются, и вместо диалогового окна загрузки файла пользователи увидят сообщение на панели информации. Пользователи могут щелкнуть панель информации и разрешить выдачу запроса загрузки файла.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2103
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить сценарию обновлять строку состояния
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять возможностью сценария обновлять строку состояния в пределах зоны.

Если этот параметр политики включен, сценарию разрешено обновлять строку состояния.

Если этот параметр политики отключен, сценарию запрещено обновлять строку состояния.

Если этот параметр политики не задан, возможность сценария обновлять строку состояния отключена.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2102
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить запущенные сценарием окна без ограничений размеров и положения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять ограничениями запускаемых сценариями всплывающих окон и окон со строками заголовка и состояния.

Если этот параметр политики включен, ограничения по соображениям безопасности Windows не будут применяться в этой зоне. Зона безопасности будет запускаться без дополнительного уровня безопасности, обеспечиваемого данной функцией.

Если этот параметр политики отключен, потенциально опасные действия, содержащиеся в запускаемых сценариями всплывающих окнах и окнах со строками заголовка и состояния, выполняться не будут. Данная функция безопасности обозревателя Internet Explorer будет включена для этой зоны в соответствии с параметрами функции "Ограничения по соображениям безопасности для обрабатываемых сценариями окон", заданными элементом управления для данного процесса.

Если этот параметр политики не задан, потенциально опасные действия, содержащиеся в запускаемых сценариями всплывающих окнах и окнах со строками заголовка и состояния, выполняться не будут. Данная функция безопасности обозревателя Internet Explorer будет включена для этой зоны в соответствии с параметрами функции "Ограничения по соображениям безопасности для обрабатываемых сценариями окон", заданными элементом управления для данного процесса.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2101
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Веб-узлы зон веб-содержимого с меньшими правами могут переходить в эту зону
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять переходом в эту зону веб-узлов зон с меньшими правами (например, узлов Интернета).

Если этот параметр политики включен, веб-узлы зон с меньшими правами могут открывать новые окна в этой зоне или переходить в нее. Зона безопасности будет запускаться без дополнительного уровня безопасности, обеспечиваемого функцией безопасности "Защита от повышения уровня зоны". Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователю выдается предупреждение о потенциально опасном переходе.

Если данный параметр политики отключен, потенциально опасные переходы запрещены. Функция безопасности Internet Explorer будет действовать в этой зоне с параметрами, заданными элементом управления для функции "Защита от повышения уровня зоны".

Если этот параметр политики не задан, потенциально опасные переходы запрещены. Функция безопасности Internet Explorer будет действовать в этой зоне с параметрами, заданными элементом управления для функции "Защита от повышения уровня зоны".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2100
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Открывать файлы на основе содержимого, а не расширения имени файла.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять проверкой с помощью расширений MIME, разрешая замену одного типа файла другим по результатам проверки MIME. При MIME-проверке обозреватель Internet Explorer опознает тип файла по битовой сигнатуре.

Если этот параметр политики включен, функция проверки с помощью расширений MIME не применяется в этой зоне. Зона безопасности будет запускаться без дополнительного уровня безопасности, обеспечиваемого данной функцией.

Если этот параметр политики отключен, потенциально опасные действия не будут выполняться. Данная функция безопасности обозревателя Internet Explorer будет включена в этой зоне в соответствии с параметрами функции, установленными элементом управления для данного процесса.

Если этот параметр политики не задан, потенциально опасные действия не будут выполняться. Данная функция безопасности обозревателя Internet Explorer будет включена в этой зоне в соответствии с параметрами функции, установленными элементом управления для данного процесса.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2004
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять компоненты, относящиеся к платформе .NET Framework и не снабженные сертификатом Authenticode
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять выполнением компонентов .NET Framework, не подписанных сертификатом Authenticode, из Internet Explorer. Эти компоненты содержат управляемые элементы из тега объекта и управляемые исполняемые файлы из ссылки.

Если этот параметр политики включен, Internet Explorer будет выполнять неподписанные управляемые компоненты. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос выполнения неподписанных управляемых компонентов.

Если этот параметр политики отключен, Internet Explorer не будет выполнять неподписанные управляемые компоненты.

Если этот параметр политики не задан, Internet Explorer не будет выполнять неподписанные управляемые компоненты.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2001
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запускать компоненты, относящиеся к платформе .NET Framework и снабженные сертификатом Authenticode
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять выполнением компонентов .NET Framework, подписанных сертификатом Authenticode, из Internet Explorer. Эти компоненты содержат управляемые элементы из тега объекта и управляемые исполняемые файлы из ссылки.

Если этот параметр политики включен, Internet Explorer будет выполнять подписанные управляемые компоненты. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос выполнения подписанных управляемых компонентов.

Если этот параметр политики отключен, Internet Explorer не будет выполнять подписанные управляемые компоненты.

Если этот параметр политики не задан, Internet Explorer не будет выполнять подписанные управляемые компоненты.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2000
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать поведение двоичного кода и сценариев
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет динамическим поведением двоичного кода и сценариев: компонентами, инкапсулирующими специфические возможности элементов HTML, к которым они были присоединены.

Если включить этот параметр политики, поведение двоичного кода и сценариев доступно. При выбранном в раскрывающемся списке параметре "Одобрено администратором" доступны только поведения, перечисленные в разделе "Поведения, разрешенные администратором" политики "Ограничения безопасности поведения двоичного кода".

Если отключить этот параметр политики, поведение двоичного кода и сценариев доступно, только если у приложений имеется внедренный диспетчер безопасности.

Если не настроить этот параметр политики, доступны только поведения, перечисленные в разделе "Поведения, одобренные администратором" политики "Ограничения безопасности поведения двоичного кода".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1E05
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешения каналов программ
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешениями каналов программ.

Если этот параметр политики включен, можно выбрать значения в раскрывающемся списке.

Низкая безопасность: пользователи получают уведомления об обновлениях программного обеспечения по электронной почте, пакеты программного обеспечения автоматически загружаются и устанавливаются на пользовательские компьютеры.

Средняя безопасность: пользователи получают уведомления об обновлениях программного обеспечения по электронной почте, пакеты программного обеспечения автоматически загружаются (но не могут автоматически устанавливаться) на пользовательские компьютеры.

Высокая безопасность: пользователи не получают уведомлений об обновлениях программного обеспечения по электронной почте, пакеты программного обеспечения автоматически не загружаются и не устанавливаются на пользовательские компьютеры.

Если этот параметр политики отключен, разрешения для каналов программного обеспечения имеют значение "Высокая безопасность".

Если этот параметр политики не задан, разрешения для каналов программного обеспечения имеют значение "Низкая безопасность".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1C00
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешения Java
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешениями для приложений Java.

Если этот параметр политики включен, можно выбрать параметры в раскрывающемся списке. Особая безопасность: управлять параметрами разрешений по отдельности.

Низкая безопасность: разрешить приложениям выполнять все операции.

Средняя безопасность: запускать приложения в "песочнице" (область памяти, за пределами которой программа не выполняется), использовать рабочую зону (безопасную и защищенную область памяти на клиентском компьютере) и управляемые пользователем ввод и вывод файла.

Высокая безопасность: запускать приложения в "песочнице". Отключить Java и запретить запуск всех приложений.

Если этот параметр политики отключен, приложения Java не запускаются.

Если этот параметр политики не задан, приложения Java отключены.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1A04
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не запрашивать сертификат клиента, если он отсутствует или имеется в единственном числе.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять получением пользователями запроса выбора сертификата, если он отсутствует или имеется в единственном числе.

Если этот параметр политики включен, Internet Explorer не запрашивает проверку подлинности клиента при подключении к веб-узлу без сертификата или с одним сертификатом.

Если этот параметр политики отключен, Internet Explorer запрашивает проверку подлинности клиента при подключении к веб-узлу без сертификата или с одним сертификатом.

Если этот параметр политики не задан, Internet Explorer запрашивает проверку подлинности клиента при подключении к веб-узлу без сертификата или с одним сертификатом.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1A00
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Параметры входа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять параметрами входа.

Если этот параметр политики включен, ему можно присвоить одно из следующих значений.

Анонимный вход для отключения проверки подлинности HTTP и использования учетной записи гостя только для протокола CIFS.

Запрашивать имя пользователя и пароль. После выдачи запроса эти значения могут повторно использоваться автоматически в течение текущего сеанса.

Автоматический вход только в зону интрасети и запрос имени пользователя и пароля для всех остальных зон. После выдачи запроса эти значения могут повторно использоваться автоматически в течение текущего сеанса.

Автоматический вход с текущим именем пользователя и паролем для входа с помощью Windows NT Challenge Response (проверка подлинности NTLM). Если Windows NT Challenge Response поддерживается сервером, для входа используются сетевое имя пользователя и пароль. Если Windows NT Challenge Response не поддерживается сервером, пользователь получает запрос ввода имени пользователя и пароля.

Если этот параметр политики отключен, параметр входа имеет значение "Автоматический вход только в зону интрасети".

Если этот параметр политики не задан, параметр входа имеет значение "Автоматический вход только в зону интрасети".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1809
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Блокировать всплывающие окна
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет появлением нежелательных всплывающих окон. Всплывающие окна, открываемые, когда пользователь щелкает ссылку, не блокируются.

Если включить этот параметр политики, большинство нежелательных всплывающих окон не появится.

Если отключить этот параметр политики, всплывающим окнам не запрещено появляться.

Если не настроить этот параметр политики, большинство нежелательных всплывающих окон не появится.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1804
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запуск приложений и файлов в окне IFRAME
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением пользователям запускать приложения и загружать файлы с помощью ссылки IFRAME в HTML-коде страниц этой зоны.

Если этот параметр политики включен, пользователи могут запускать приложения и загружать файлы с помощью ссылок IFRAME на страницах в этой зоне без вмешательства пользователя. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос запуска приложений и загрузку файлов с помощью ссылок IFRAME на страницах в этой зоне.

Если этот параметр политики отключен, пользователям запрещено запускать приложения и загружать файлы с помощью ссылок IFRAME на страницах в этой зоне.

Если этот параметр политики не задан, пользователи получат запрос запуска приложений и загрузки файлов с помощью ссылок IFRAME на страницах в этой зоне.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1803
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить загрузку файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением загрузки файлов из этой зоны. Этот параметр определяется зоной, в которой находится страница со ссылкой, вызывающей загрузку, а не той, из которой доставляется загружаемый файл.

Если этот параметр политики включен, загрузка файлов из этой зоны разрешена.

Если этот параметр политики отключен, загрузка файлов из этой зоны запрещена.

Если этот параметр политики не задан, загрузка файлов из этой зоны разрешена.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1802
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать перетаскивание, копирование и вставку файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением пользователям перетаскивать или копировать и вставлять файлы из источников в данной зоне.

Если этот параметр политики включен, пользователи могут автоматически перетаскивать или копировать и вставлять файлы из этой зоны. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос перетаскивания или копирования файлов из данной зоны.

Если этот параметр политики отключен, пользователям запрещено перетаскивать или копировать и вставлять файлы из этой зоны.

Если этот параметр политики включен, пользователи могут автоматически перетаскивать или копировать и вставлять файлы из этой зоны.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1800
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить установку элементов рабочего стола
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет разрешением пользователям устанавливать элементы Active Desktop из этой зоны. Доступны следующие параметры данной политики: Если этот параметр политики включен, пользователи могут автоматически устанавливать элементы рабочего стола из этой зоны.

Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос выполнения установки элементов рабочего стола из этой зоны.

Если этот параметр политики отключен, установка элементов рабочего стола из этой зоны запрещена.

Если этот параметр политики не задан, пользователи получат запрос установки элементов рабочего стола из этой зоны.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1609
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отображение разнородного содержимого
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять тем, могут ли пользователи отображать небезопасные элементы, и тем, могут ли пользователи получать предупреждение безопасности об отображении веб-страниц, содержащих как безопасные, так и небезопасные элементы.

Если включить этот параметр политики, а в раскрывающемся списке выбрать "Включить", то пользователь не будет получать предупреждение безопасности "Эта веб-страница содержит как безопасные, так и небезопасные элементы. Отобразить небезопасные элементы?", и небезопасные элементы могут отображаться.

Если в раскрывающемся списке выбрано "Запрашивать", пользователь получит предупреждение безопасности на веб-страницах, содержащих как безопасное (https://), так и небезопасное (http://) содержимое.

Если отключить этот параметр политики, пользователи не смогут получать предупреждение безопасности, и небезопасное содержимое не сможет отображаться.

Если не настроить этот параметр политики, пользователь получит предупреждение безопасности на веб-страницах, содержащих как безопасное (https://), так и небезопасное (http://) содержимое.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1608
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать метаобновление
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет разрешением перенаправления обозревателя пользователя на другую веб-страницу, если автор этой веб-страницы использует тег метаобновления для перенаправления обозревателей на другую веб-страницу.

При включенном параметре политики обозреватель пользователя, загружающий веб-страницу с активным тегом метаобновления, может быть перенаправлен на другую веб-страницу.

Если этот параметр политики отключен, обозреватель пользователя, загружающий веб-страницу с активным тегом метаобновления, не может быть перенаправлен на другую веб-страницу.

Если не настроить этот параметр политики, обозреватель пользователя, загружающий веб-страницу с активным тегом метаобновления, не может быть перенаправлен на другую веб-страницу.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1607
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Переход между кадрами через разные домены
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять открытием вложенных кадров и доступом к приложениям разных доменов.

Если этот параметр политики включен, пользователям разрешено открывать дополнительные вложенные кадры и запускать приложения из других доменов. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос просмотра вложенных кадров и запуска приложений из других доменов.

Если этот параметр политики отключен, пользователям запрещено открывать вложенные кадры и запускать приложения из других доменов.

Если этот параметр политики не задан, пользователям разрешено открывать вложенные кадры и запускать приложения из других доменов.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1606
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Устойчивость данных пользователя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять сохранением на жестком диске информации в журнале обозревателя, в папке избранного, в хранилище XML или непосредственно с веб-страниц на диск. При возвращении пользователя на сохраненную страницу ее состояние может быть восстановлено, если этот параметр политики настроен соответствующим образом.

Если этот параметр политики включен, пользователи могут сохранять информацию в журнале обозревателя, в папке избранного, в хранилище XML или информацию, сохраненную на диск непосредственно с веб-страниц.

Если этот параметр политики включен, пользователи не смогут сохранять информацию в журнале обозревателя, в папке избранного, в хранилище XML или информацию, сохраненную на диск непосредственно с веб-страниц.

Если этот параметр политики не задан, пользователи могут сохранять информацию в журнале обозревателя, в папке избранного, в хранилище XML или информацию, сохраненную на диск непосредственно с веб-страниц.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1604
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить загрузку шрифтов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением загрузки HTML-шрифтов с веб-страниц этой зоны.

Если этот параметр политики включен, HTML-шрифты можно загружать автоматически. Если этот параметр политики включен и в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос загрузки HTML-шрифтов.

Если этот параметр политики отключен, HTML-шрифты загружать запрещено.

Если этот параметр политики не задан, HTML-шрифты можно загружать автоматически.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1601
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Передача нешифрованных данных форм
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением передачи данных HTML-форм на веб-страницах этой зоны. Отправка форм с SSL-шифрованием (Secure Sockets Layer) всегда разрешена; параметр влияет только на отправку данных форм без SSL-шифрования.

Если этот параметр политики включен, можно автоматически отправлять данные HTML-форм на веб-страницах этой зоны. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос отправки данных HTML-форм на веб-страницах этой зоны.

Если этот параметр политики отключен, автоматически отправлять данные HTML-форм на веб-страницах этой зоны будет запрещено.

Если параметр политики не задан, пользователи получат запрос отправки данных HTML-форм на веб-страницах этой зоны.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1407
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить операции вырезания, копирования и вставки из буфера обмена с помощью сценария
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением сценариям выполнять операции с буфером обмена (например, вырезание, копирование, вставку) в указанной области.

Если включить этот параметр политики, сценарий сможет выполнять операции с буфером обмена.

Если в раскрывающемся списке выбрать параметр "Запрашивать", пользователи получат запрос разрешения операций с буфером обмена.

Если отключить этот параметр политики, сценарий не сможет выполнять операции с буфером обмена.

Если не настроить этот параметр политики, сценарий сможет выполнять операции с буфером обмена.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1406
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Доступ к источникам данных за пределами домена
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет доступом Internet Explorer к данным другой зоны безопасности с помощью парсера MSXML (Microsoft XML) или ADO (ActiveX Data Objects).

Если включить этот параметр политики, пользователи смогут загружать страницы в зоне, использующей MSXML или ADO для доступа к данным из другого веб-узла в этой зоне. Если в раскрывающемся списке выбрать "Запрашивать", пользователи получат запрос разрешения загрузки страниц в зоне, использующей MSXML или ADO для доступа к данным из другого веб-узла в этой зоне.

Если отключить этот параметр политики, пользователи не смогут загружать страницы в зоне, использующей MSXML или ADO, для доступа к данным из другого веб-узла в этой зоне.

Если не настроить этот параметр политики, пользователи не смогут загружать страницы в зоне, использующей MSXML или ADO для доступа к данным из другого веб-узла в этой зоне.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1405
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченных как безопасные
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять взаимодействием сценариев и элементов управления ActiveX, помеченных как безопасные для выполнения сценариев.

Если этот параметр политики включен, взаимодействие со сценарием может происходить автоматически без вмешательства пользователя.

Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос взаимодействия со сценарием.

Если этот параметр политики отключен, взаимодействие со сценарием запрещено.

Если этот параметр политики не задан, взаимодействие со сценарием может происходить автоматически без вмешательства пользователя.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1402
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять сценарии приложений Java
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять доступом сценариев к приложениям в пределах зоны.

Если этот параметр политики включен, приложения доступны для сценариев автоматически, без вмешательства пользователя.

Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос доступа сценариев к приложениям.

Если этот параметр политики отключен, приложения недоступны для сценариев.

Если этот параметр политики не задан, приложения доступны для сценариев автоматически, без вмешательства пользователя.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1400
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать активные сценарии
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет разрешением выполнения кодов сценариев на веб-страницах этой зоны.

Если включить этот параметр политики, коды сценариев на веб-страницах этой зоны могут выполняться автоматически. Если в раскрывающемся списке выбрать "Запрашивать", пользователи получат запрос разрешения выполнения кодов сценариев на веб-страницах этой зоны.

При отключенном параметре политики выполнение кодов сценариев на веб-страницах этой зоны запрещено.

Если не настроить этот параметр политики, пользователи получат запрос разрешения выполнения кодов сценариев на веб-страницах зоны локального компьютера.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


120A
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить видео и анимацию на веб-странице, не использующей внешний проигрыватель (через атрибут dynsrc)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет проигрывать видео и анимацию через тег dynsrc/img в указанной зоне. Таким образом, эта политика отключает или включает проигрывание видео и анимации с помощью DirectShow. Обратите внимание, что воспроизведение видео и анимации через тег объекта может быть по-прежнему разрешено, поскольку оно выполняется с помощью внешних элементов управления или проигрывателей.

Если этот параметр политики включен, проигрывание видео и анимации через тег dynsrc/img в выбранной зоне разрешено.

Если этот параметр политики отключен, проигрывание видео и анимации через тег dynsrc/img запрещено.

Если этот параметр политики не задан, проигрывание видео и анимации через тег dynsrc/img в выбранной зоне разрешено.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1209
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить сценарии
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять выполнением сценариев.

Если этот параметр политики включен, пользователям разрешено выполнять сценарии.

Если этот параметр отключен, пользователи не смогут выполнять сценарии.

Если этот параметр политики не задан, пользователи могут сами включать и отключать сценарии.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1208
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить запрос при первом запуске
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Данный параметр определяет ответ при первом запуске, который отображается для каждой зоны. Когда пользователь использует новый элемент управления, который еще не использовался в Internet Explorer, он может получить запрос на утверждение элемента управления. Данный параметр определяет, будет пользователь получать запрос или нет.

Если этот параметр политики включен, запрос при первом запуске не будет отображаться в соответствующей зоне.

Если этот параметр политики отключен, запрос при первом запуске будет отображаться в соответствующей зоне.

Если данный параметр политики не настроен, запрос при первом запуске отключен по умолчанию.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1201
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Инициализировать и выполнять сценарии элементов ActiveX, не помеченных как безопасные
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять элементами управления ActiveX, не помеченными как безопасные.

Если этот параметр политики включен, элементы управления ActiveX выполняются и загружаются с параметрами и сценариями, не настроенными для безопасного использования. Этот параметр рекомендуется использовать только в безопасной и администрируемой зонах. При использовании этого параметра инициализируются и запускаются по сценарию как надежные, так и ненадежные элементы управления, несмотря на то, что сценарии элементов управления ActiveX помечены как безопасные.

Если этот параметр политики включен и в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос загрузки элементов управления с параметрами или сценариями.

Если этот параметр политики отключен, элементы управления ActiveX, которые не удается обезопасить, не будут загружаться с параметрами или сценариями.

Если этот параметр политики не задан, элементы управления ActiveX, которые не удается обезопасить, не будут загружаться с параметрами или сценариями.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1200
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запуск элементов ActiveX и модулей подключения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять запуском элементов управления ActiveX и подключаемых модулей на страницах указанной зоны.

Если этот параметр политики включен, элементы управления и подключаемые модули могут запускаться без вмешательства пользователя.

Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос запуска элементов управления и подключаемых модулей.

Если этот параметр политики отключен, запуск элементов управления и подключаемых модулей запрещен.

Если этот параметр политики не задан, запуск элементов управления и подключаемых модулей запрещен.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1004
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Загрузка неподписанных элементов ActiveX
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением пользователям загружать неподписанные элементы ActiveX из данной зоны. Такой код потенциально опасен, особенно если он поступает из ненадежной зоны.

Если этот параметр политики включен, пользователи могут запускать неподписанные элементы управления без вмешательства пользователя. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос запуска неподписанного элемента управления.

Если этот параметр политики отключен, пользователи не смогут запускать неподписанные элементы управления.

Если этот параметр политики не задан, пользователи не смогут запускать неподписанные элементы управления.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1001
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Загрузка подписанных элементов ActiveX
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет загрузкой пользователями подписанных элементов управления ActiveX с веб-страниц в данной зоне.

Если включить этот параметр политики, пользователи смогут загружать подписанные элементы управления без вмешательства пользователя. Если в раскрывающемся списке выбрать параметр "Запрашивать", пользователи получат запрос разрешения загрузки элементов управления, подписанных ненадежными издателями. Код, подписанный доверенными издателями, загружается без запроса.

При отключенном параметре политики подписанные элементы управления не могут быть загружены.

Если не настроить этот параметр политики, пользователи получат запрос разрешения загрузки элементов управления, подписанных недоверенными издателями. Код, подписанный доверенными издателями, загружается без запроса.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\0

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Шаблон заблокированной зоны локального компьютера
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Шаблон этой политики позволяет настраивать параметры политики в этой зоне в соответствии с выбранным уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если включить этот шаблон политики и выбрать уровень безопасности, все значения для отдельных параметров в этой зоне будут заменены значениями по умолчанию стандартного шаблона.

Если отключить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Если не настроить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Примечание Блокирование зоны локального компьютера и блокирование сетевых протоколов сопоставляют параметры зоны активного URL и соответствующей блокированной зоны. Если выбрать уровень безопасности какой-либо зоны (включая выбор отказа от безопасности), те же изменения нужно сделать и для эквивалентной блокированной зоны.

Примечание Рекомендуется настраивать параметры шаблона политики в одном объекте групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров для конкретных задач.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\1

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Шаблон заблокированной зоны интрасети
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Шаблон этой политики позволяет настраивать параметры политики в этой зоне в соответствии с выбранным уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если включить этот шаблон политики и выбрать уровень безопасности, все значения для отдельных параметров в этой зоне будут заменены значениями по умолчанию стандартного шаблона.

Если отключить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Если не настроить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Примечание Блокирование зоны локального компьютера и блокирование сетевых протоколов сопоставляют параметры зоны активного URL и соответствующей блокированной зоны. Если выбрать уровень безопасности какой-либо зоны (включая выбор отказа от безопасности), те же изменения нужно сделать и для эквивалентной блокированной зоны.

Примечание Рекомендуется настраивать параметры шаблона политики в одном объекте групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров для конкретных задач.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Шаблон заблокированной зоны надежных узлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Шаблон этой политики позволяет настраивать параметры политики в этой зоне в соответствии с выбранным уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если включить этот шаблон политики и выбрать уровень безопасности, все значения для отдельных параметров в этой зоне будут заменены значениями по умолчанию стандартного шаблона.

Если отключить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Если не настроить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Примечание Блокирование зоны локального компьютера и блокирование сетевых протоколов сопоставляют параметры зоны активного URL и соответствующей блокированной зоны. Если выбрать уровень безопасности какой-либо зоны (включая выбор отказа от безопасности), те же изменения нужно сделать и для эквивалентной блокированной зоны.

Примечание Рекомендуется настраивать параметры шаблона политики в одном объекте групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров для конкретных задач.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\3

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Шаблон заблокированной зоны Интернета
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Шаблон этой политики позволяет настраивать параметры политики в этой зоне в соответствии с выбранным уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если включить этот шаблон политики и выбрать уровень безопасности, все значения для отдельных параметров в этой зоне будут заменены значениями по умолчанию стандартного шаблона.

Если отключить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Если не настроить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Примечание Блокирование зоны локального компьютера и блокирование сетевых протоколов сопоставляют параметры зоны активного URL и соответствующей блокированной зоны. Если выбрать уровень безопасности какой-либо зоны (включая выбор отказа от безопасности), те же изменения нужно сделать и для эквивалентной блокированной зоны.

Примечание Рекомендуется настраивать параметры шаблона политики в одном объекте групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров для конкретных задач.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\4

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Шаблон заблокированной зоны ограниченных узлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Шаблон зоны ограниченных узлов

Шаблон этой политики позволяет настраивать параметры политики в этой зоне в соответствии с выбранным уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если включить этот шаблон политики и выбрать уровень безопасности, все значения для отдельных параметров в этой зоне будут заменены значениями по умолчанию стандартного шаблона.

Если отключить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Если не настроить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Примечание Блокирование зоны локального компьютера и блокирование сетевых протоколов сопоставляют параметры зоны активного URL и соответствующей блокированной зоны. Если выбрать уровень безопасности какой-либо зоны (включая выбор отказа от безопасности), те же изменения нужно сделать и для эквивалентной блокированной зоны.

Примечание Рекомендуется настраивать параметры шаблона политики в одном объекте групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров для конкретных задач.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


ListBox_Support_4
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограниченные протоколы в зоне ограниченных узлов
Путь групповой политики: [нет]

Для каждой зоны можно настроить ограничение безопасности "Блокирование сетевых протоколов" для предотвращения небезопасного запуска активного содержимого, полученного через ограниченные протоколы, либо через запрос пользователя при попытке запуска активного содержимого, либо просто отключением содержимого. Здесь можно настроить список протоколов, применимый ко всем процессам, использующим ограничения безопасности.

При включении для зоны этого параметра политики задается список ограниченных протоколов, если в этой зоне для параметра "Разрешить доступ активного содержимого к компьютеру через ограниченные протоколы" установлено "Запрашивать" или "Отключить".

Если отключить или не настроить этот параметр политики для зоны, никакие протоколы для этой зоны не будут ограничены, независимо от настройки параметра "Разрешить доступ активного содержимого к компьютеру через ограниченные протоколы".

Примечание Если политика для зоны задана в настройках и компьютера, и пользователя, протоколы обоих списков будут ограничены для этой зоны.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


ListBox_Support_3
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограниченные протоколы в зоне Интернета
Путь групповой политики: [нет]

Для каждой зоны можно настроить ограничение безопасности "Блокирование сетевых протоколов" для предотвращения небезопасного запуска активного содержимого, полученного через ограниченные протоколы, либо через запрос пользователя при попытке запуска активного содержимого, либо просто отключением содержимого. Здесь можно настроить список протоколов, применимый ко всем процессам, использующим ограничения безопасности.

При включении для зоны этого параметра политики задается список ограниченных протоколов, если в этой зоне для параметра "Разрешить доступ активного содержимого к компьютеру через ограниченные протоколы" установлено "Запрашивать" или "Отключить".

Если отключить или не настроить этот параметр политики для зоны, никакие протоколы для этой зоны не будут ограничены, независимо от настройки параметра "Разрешить доступ активного содержимого к компьютеру через ограниченные протоколы".

Примечание Если политика для зоны задана в настройках и компьютера, и пользователя, протоколы обоих списков будут ограничены для этой зоны.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


ListBox_Support_2
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограниченные протоколы в зоне надежных узлов
Путь групповой политики: [нет]

Для каждой зоны можно настроить ограничение безопасности "Блокирование сетевых протоколов" для предотвращения небезопасного запуска активного содержимого, полученного через ограниченные протоколы, либо через запрос пользователя при попытке запуска активного содержимого, либо просто отключением содержимого. Здесь можно настроить список протоколов, применимый ко всем процессам, использующим ограничения безопасности.

При включении для зоны этого параметра политики задается список ограниченных протоколов, если в этой зоне для параметра "Разрешить доступ активного содержимого к компьютеру через ограниченные протоколы" установлено "Запрашивать" или "Отключить".

Если отключить или не настроить этот параметр политики для зоны, никакие протоколы для этой зоны не будут ограничены, независимо от настройки параметра "Разрешить доступ активного содержимого к компьютеру через ограниченные протоколы".

Примечание Если политика для зоны задана в настройках и компьютера, и пользователя, протоколы обоих списков будут ограничены для этой зоны.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


ListBox_Support_1
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограниченные протоколы в зоне интрасети
Путь групповой политики: [нет]

Для каждой зоны можно настроить ограничение безопасности "Блокирование сетевых протоколов" для предотвращения небезопасного запуска активного содержимого, полученного через ограниченные протоколы, либо через запрос пользователя при попытке запуска активного содержимого, либо просто отключением содержимого. Здесь можно настроить список протоколов, применимый ко всем процессам, использующим ограничения безопасности.

При включении для зоны этого параметра политики задается список ограниченных протоколов, если в этой зоне для параметра "Разрешить доступ активного содержимого к компьютеру через ограниченные протоколы" установлено "Запрашивать" или "Отключить".

Если отключить или не настроить этот параметр политики для зоны, никакие протоколы для этой зоны не будут ограничены, независимо от настройки параметра "Разрешить доступ активного содержимого к компьютеру через ограниченные протоколы".

Примечание Если политика для зоны задана в настройках и компьютера, и пользователя, протоколы обоих списков будут ограничены для этой зоны.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


ListBox_Support_0
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограниченные протоколы в зоне локального компьютера
Путь групповой политики: [нет]

Для каждой зоны можно настроить ограничение безопасности "Блокирование сетевых протоколов" для предотвращения небезопасного запуска активного содержимого, полученного через ограниченные протоколы, либо через запрос пользователя при попытке запуска активного содержимого, либо просто отключением содержимого. Здесь можно настроить список протоколов, применимый ко всем процессам, использующим ограничения безопасности.

При включении для зоны этого параметра политики задается список ограниченных протоколов, если в этой зоне для параметра "Разрешить доступ активного содержимого к компьютеру через ограниченные протоколы" установлено "Запрашивать" или "Отключить".

Если отключить или не настроить этот параметр политики для зоны, никакие протоколы для этой зоны не будут ограничены, независимо от настройки параметра "Разрешить доступ активного содержимого к компьютеру через ограниченные протоколы".

Примечание Если политика для зоны задана в настройках и компьютера, и пользователя, протоколы обоих списков будут ограничены для этой зоны.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


TrustedSitesZoneTemplate
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Шаблон этой политики позволяет настроить параметры политики в зоне в соответствии с требуемым уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если шаблон политики включен и выбран уровень безопасности, все индивидуальные значения параметров в этой зоне будут заменены значениями стандартного шаблона по умолчанию.

При отключении шаблона этой политики уровень безопасности настраиваться не будет.

Если шаблон этой политики не настроен, уровень безопасности настраиваться не будет.

Примечание. Блокирование зоны локального компьютера сопоставляет параметры зоны локального компьютера и заблокированной зоны локального компьютера. Если уровень безопасности выбран или не выбран для одной из зон, то те же самые изменения должны быть сделаны для другой зоны.

Примечание. Рекомендуется настраивать шаблон политики с помощью одного из объектов групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров в случае необходимости.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


RestrictedSitesZoneTemplate
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Шаблон этой политики позволяет настроить параметры политики в зоне в соответствии с требуемым уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если шаблон политики включен и выбран уровень безопасности, все индивидуальные значения параметров в этой зоне будут заменены значениями стандартного шаблона по умолчанию.

При отключении шаблона этой политики уровень безопасности настраиваться не будет.

Если шаблон этой политики не настроен, уровень безопасности настраиваться не будет.

Примечание. Блокирование зоны локального компьютера сопоставляет параметры зоны локального компьютера и заблокированной зоны локального компьютера. Если уровень безопасности выбран или не выбран для одной из зон, то те же самые изменения должны быть сделаны для другой зоны.

Примечание. Рекомендуется настраивать шаблон политики с помощью одного из объектов групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров в случае необходимости.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


LocalMachineZoneTemplate
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Шаблон этой политики позволяет настроить параметры политики в зоне в соответствии с требуемым уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если шаблон политики включен и выбран уровень безопасности, все индивидуальные значения параметров в этой зоне будут заменены значениями стандартного шаблона по умолчанию.

При отключении шаблона этой политики уровень безопасности настраиваться не будет.

Если шаблон этой политики не настроен, уровень безопасности настраиваться не будет.

Примечание. Блокирование зоны локального компьютера сопоставляет параметры зоны локального компьютера и заблокированной зоны локального компьютера. Если уровень безопасности выбран или не выбран для одной из зон, то те же самые изменения должны быть сделаны для другой зоны.

Примечание. Рекомендуется настраивать шаблон политики с помощью одного из объектов групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров в случае необходимости.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


LocalMachineZoneLockdownTemplate
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Шаблон этой политики позволяет настроить параметры политики в зоне в соответствии с требуемым уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если шаблон политики включен и выбран уровень безопасности, все индивидуальные значения параметров в этой зоне будут заменены значениями стандартного шаблона по умолчанию.

При отключении шаблона этой политики уровень безопасности настраиваться не будет.

Если шаблон этой политики не настроен, уровень безопасности настраиваться не будет.

Примечание. Блокирование зоны локального компьютера сопоставляет параметры зоны локального компьютера и заблокированной зоны локального компьютера. Если уровень безопасности выбран или не выбран для одной из зон, то те же самые изменения должны быть сделаны для другой зоны.

Примечание. Рекомендуется настраивать шаблон политики с помощью одного из объектов групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров в случае необходимости.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


IntranetZoneTemplate
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Шаблон этой политики позволяет настроить параметры политики в зоне в соответствии с требуемым уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если шаблон политики включен и выбран уровень безопасности, все индивидуальные значения параметров в этой зоне будут заменены значениями стандартного шаблона по умолчанию.

При отключении шаблона этой политики уровень безопасности настраиваться не будет.

Если шаблон этой политики не настроен, уровень безопасности настраиваться не будет.

Примечание. Блокирование зоны локального компьютера сопоставляет параметры зоны локального компьютера и заблокированной зоны локального компьютера. Если уровень безопасности выбран или не выбран для одной из зон, то те же самые изменения должны быть сделаны для другой зоны.

Примечание. Рекомендуется настраивать шаблон политики с помощью одного из объектов групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров в случае необходимости.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


InternetZoneTemplate
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Шаблон этой политики позволяет настроить параметры политики в зоне в соответствии с требуемым уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если шаблон политики включен и выбран уровень безопасности, все индивидуальные значения параметров в этой зоне будут заменены значениями стандартного шаблона по умолчанию.

При отключении шаблона этой политики уровень безопасности настраиваться не будет.

Если шаблон этой политики не настроен, уровень безопасности настраиваться не будет.

Примечание. Блокирование зоны локального компьютера сопоставляет параметры зоны локального компьютера и заблокированной зоны локального компьютера. Если уровень безопасности выбран или не выбран для одной из зон, то те же самые изменения должны быть сделаны для другой зоны.

Примечание. Рекомендуется настраивать шаблон политики с помощью одного из объектов групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров в случае необходимости.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


[название сайта]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ZoneMapKey

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

С помощью параметров строкового типа данного подраздела можно сопоставить определенные веб-узлы зонам безопасности. Название параметра определяет название сайта. А значение определяет номер зоны безопасности: 1 (зона интрасети), 2 (зона надежных узлов), 4 (зона ограниченных веб-узлов).

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


UNCAsIntranet
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Узлы интрасети: все сетевые пути (UNC)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Этот параметр политики определяет, будут ли URL-адреса, представляющие сетевой путь, отнесены к зоне безопасности локальной интрасети.

Если включить этот параметр политики, все сетевые пути относятся к зоне безопасности локальной интрасети.

Если отключить этот параметр политики, сетевые пути не обязательно относятся к зоне безопасности локальной интрасети (могут действовать другие правила).

Если этот параметр политики не настроен, пользователи сами решают, относить ли сетевые пути к зоне интрасети.

Если значение данного параметра равно 1, тогда все адреса URL, представляющие сетевой путь, будут относиться к зоне интрасети.

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


ProxyByPass
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Узлы интрасети: все узлы, подключаемые минуя прокси-сервер
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Этот параметр политики задает, будут ли веб-узлы, подключаемые в обход прокси-сервера, относиться к зоне безопасности локальной интрасети.

Если этот параметр политики включен, веб-узлы, подключаемые в обход прокси-сервера, относятся к зоне безопасности локальной интрасети.

Если этот параметр политики отключен, веб-узлы, подключаемые в обход прокси-сервера, не обязательно относятся к зоне безопасности локальной интрасети (могут действовать другие правила).

Если не настроить этот параметр политики, пользователи сами решают, относить ли веб-узлы, подключаемые минуя прокси-сервер, к зоне интрасети.

Если значение данного параметра равно 1, тогда все веб-узлы, подключенные в обход прокси-сервера, будут относиться к зоне интрасети.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


IntranetName
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Узлы интрасети: все узлы интрасети, не перечисленные в других зонах
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Этот параметр политики определяет, будут ли локальные веб-узлы, не отнесенные явным образом ни к одной зоне безопасности, помещены в зону безопасности локальной интрасети.

Если включить этот параметр политики, локальные веб-узлы, не отнесенные явным образом к зоне безопасности, считаются находящимися в зоне интрасети.

Если отключить этот параметр политики, локальные веб-узлы, не отнесенные явным образом к зоне безопасности, не будут считаться находящимися в зоне интрасети (и обычно будут в зоне Интернета).

Если этот параметр политики не настроен, пользователи сами решают, относить ли локальные веб-узлы к зоне интрасети.

Если значение данного параметра равно 1, тогда все локальные веб-узлы (не содержащие в своем составе точки), не сопоставленные ни с одной из зон безопасности, будут отнесены к зоне интрасети.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


AutoDetect
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить автоматическое определение интрасети
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Этот параметр политики включает автоматическое применение правил сопоставления интрасети, если компьютер принадлежит какому-то домену.

Если этот параметр политики включен, автоматическое обнаружение интрасети включено и привила сопоставления интрасети автоматически применяются, если компьютер принадлежит домену.

Если этот параметр политики отключен, автоматическое обнаружение интрасети отключено и правила сопоставления интрасети применяются, как бы они ни были настроены.

Если этот параметр политики не задан, пользователь сможет выбрать автоматическое обнаружение интрасети в диалоговом окне параметров интрасети панели управления.

Если значение данного параметра равно 1, тогда все локальные веб-узлы (не содержащие в своем составе точки), не сопоставленные ни с одной из зон безопасности, будут отнесены к зоне интрасети.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2600
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить установку компонентов среды выполнения WinFX
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Эта функция представляет установку компонентов среды выполнения WinFX. WinFX - это платформа для Windows нового поколения, использующая среду CLR (.NET v2.0) и включающая поддержку ряда средств разработчика. Платформа WinFX - это спецификация нового управляемого кода интерфейсов API для Windows. Это преемник платформы Win32 и расширенный вариант API платформы .NET Framework.

Этот параметр политики запрещает запуск установки WinFX на компьютере пользователя при просмотре содержимого WinFX в обозревателе IE7.

Если этот параметр политики включен, установка компонентов среды выполнения WinFX отключена. Пользователь не сможет изменять это поведение.

Если этот параметр политики отключен, установка компонентов среды выполнения WinFX доступна. Пользователь не сможет изменять это поведение.

Если этот параметр политики не задан, установка компонентов среды выполнения WinFX доступна по умолчанию. Пользователь сможет изменять это поведение.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2500
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить защищенный режим
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Защищенный режим позволяет снизить уязвимость обозревателя Internet Explorer, уменьшив число адресов, доступных для записи в реестре и файловой системе.

Если этот параметр политики включен, защищенный режим будет включен. Пользователи не смогут отключить защищенный режим.

Если этот параметр политики отключен, защищенный режим будет выключен. В этом случае применяется поведение обозревателя Internet Explorer 6, позволяющее обозревателю выполнять записи в реестре и файловой системе. Пользователи не смогут включить защищенный режим.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи смогут включать и отключать защищенный режим самостоятельно.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2402
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Свободные или некомпилированные файлы XAML
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Это файлы языка XAML (eXtensible Application Markup Language). Язык XAML - это декларативный язык разметки на основе XML, часто используемый для создания пользовательских интерфейсов с широкими функциональными возможностями и графики, выводящий возможности платформы Windows Presentation Foundation на принципиально новый уровень.

Если этот параметр политики включен и в раскрывающемся списке выбрано значение "Включить", файлы .XAML будут автоматически запускаться в обозревателе Internet Explorer 7.0. Пользователь не сможет изменять это поведение. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос запуска файлов .XAML.

Если этот параметр политики отключен, файлы .XAML не будут загружаться в Internet Explorer 7. Пользователь не сможет изменять это поведение.

Если этот параметр политики не задан, пользователи смогут сами управлять запуском файлов .XAML в Internet Explorer 7.0.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2401
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: XPS-файлы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Эти файлы разработаны с использованием формата документа XML Paper Specification, содержимое которого разбито на страницы и имеет фиксированное форматирование на всех платформах и устройствах и во всех приложениях.

Если этот параметр политики включен и в раскрывающемся списке выбрано значение "Включить", файлы .XPS будут автоматически запускаться в обозревателе Internet Explorer 7.0. Пользователи не смогут изменять это поведение. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос запуска файлов .XPS.

Если этот параметр политики отключен, файлы .XPS не будут загружаться в Internet Explorer 7. Пользователь не сможет изменять это поведение.

Если этот параметр политики не задан, пользователи смогут сами управлять запуском XPS-файлов в Internet Explorer 7.0.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2400
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Приложения веб-обозревателя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Это реализованные в обозревателе развертываемые приложения ClickOnce на основе WinFX. Эти приложения выполняются в безопасной "песочнице" и используют возможности платформы Windows Presentation Foundation для работы с Интернетом.

Если этот параметр политики включен и в раскрывающемся списке выбрано значение "Включить", приложения .XBAP будут автоматически запускаться в Internet Explorer 7.0. Пользователь не сможет изменять это поведение. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос запуска приложений .XBAP.

Если этот параметр политики отключен, приложения .XBAP не будут запускаться в Internet Explorer 7.0. Пользователь не сможет изменять это поведение.

Если этот параметр политики не задан, пользователи смогут сами управлять запуском приложений .XBAP в Internet Explorer 7.0.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2201
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Автоматический запрос элементов управления ActiveX
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики определяет, будут ли пользователи автоматически получать запрос при установке элементов управления ActiveX.

Если этот параметр политики включен, пользователи получат запрос, когда узел начнет установку элемента управления ActiveX, отсутствующего на компьютере.

Если этот параметр политики отключен, установка элементов управления ActiveX блокируется, и на панели информации появляется соответствующее сообщение. Пользователи могут щелкнуть панель информации и разрешить выдачу запроса установки элемента управления ActiveX.

Если этот параметр политики не задан, установка элементов управления ActiveX блокируется, и на панели информации появляется соответствующее сообщение. Пользователи могут щелкнуть панель информации и разрешить выдачу запроса установки элемента управления ActiveX.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2200
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Автоматический запрос загрузки файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики определяет, будут ли пользователи получать запрос при загрузке файлов, инициированной не ими. Независимо от состояния этого параметра, диалоговое окно загрузки файлов, инициированной пользователями, отображается всегда.

Если этот параметр включен, при попытке автоматической загрузки файла пользователи увидят диалоговое окно загрузки файлов.

Если этот параметр политики отключен или не задан, автоматически инициируемые загрузки файла блокируются, и вместо диалогового окна загрузки файла пользователи увидят сообщение на панели информации. Пользователи могут щелкнуть панель информации и разрешить выдачу запроса загрузки файла.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2103
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить сценарию обновлять строку состояния
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять возможностью сценария обновлять строку состояния в пределах зоны.

Если этот параметр политики включен, сценарию разрешено обновлять строку состояния.

Если этот параметр политики отключен, сценарию запрещено обновлять строку состояния.

Если этот параметр политики не задан, возможность сценария обновлять строку состояния отключена.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2102
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить запущенные сценарием окна без ограничений размеров и положения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять ограничениями запускаемых сценариями всплывающих окон и окон со строками заголовка и состояния.

Если этот параметр политики включен, ограничения по соображениям безопасности Windows не будут применяться в этой зоне. Зона безопасности будет запускаться без дополнительного уровня безопасности, обеспечиваемого данной функцией.

Если этот параметр политики отключен, потенциально опасные действия, содержащиеся в запускаемых сценариями всплывающих окнах и окнах со строками заголовка и состояния, выполняться не будут. Данная функция безопасности обозревателя Internet Explorer будет включена для этой зоны в соответствии с параметрами функции "Ограничения по соображениям безопасности для обрабатываемых сценариями окон", заданными элементом управления для данного процесса.

Если этот параметр политики не задан, потенциально опасные действия, содержащиеся в запускаемых сценариями всплывающих окнах и окнах со строками заголовка и состояния, выполняться не будут. Данная функция безопасности обозревателя Internet Explorer будет включена для этой зоны в соответствии с параметрами функции "Ограничения по соображениям безопасности для обрабатываемых сценариями окон", заданными элементом управления для данного процесса.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2101
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Веб-узлы зон веб-содержимого с меньшими правами могут переходить в эту зону
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять переходом в эту зону веб-узлов зон с меньшими правами (например, узлов Интернета).

Если этот параметр политики включен, веб-узлы зон с меньшими правами могут открывать новые окна в этой зоне или переходить в нее. Зона безопасности будет запускаться без дополнительного уровня безопасности, обеспечиваемого функцией безопасности "Защита от повышения уровня зоны". Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователю выдается предупреждение о потенциально опасном переходе.

Если данный параметр политики отключен, потенциально опасные переходы запрещены. Функция безопасности Internet Explorer будет действовать в этой зоне с параметрами, заданными элементом управления для функции "Защита от повышения уровня зоны".

Если этот параметр политики не задан, потенциально опасные переходы запрещены. Функция безопасности Internet Explorer будет действовать в этой зоне с параметрами, заданными элементом управления для функции "Защита от повышения уровня зоны".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2100
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Открывать файлы на основе содержимого, а не расширения имени файла.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять проверкой с помощью расширений MIME, разрешая замену одного типа файла другим по результатам проверки MIME. При MIME-проверке обозреватель Internet Explorer опознает тип файла по битовой сигнатуре.

Если этот параметр политики включен, функция проверки с помощью расширений MIME не применяется в этой зоне. Зона безопасности будет запускаться без дополнительного уровня безопасности, обеспечиваемого данной функцией.

Если этот параметр политики отключен, потенциально опасные действия не будут выполняться. Данная функция безопасности обозревателя Internet Explorer будет включена в этой зоне в соответствии с параметрами функции, установленными элементом управления для данного процесса.

Если этот параметр политики не задан, потенциально опасные действия не будут выполняться. Данная функция безопасности обозревателя Internet Explorer будет включена в этой зоне в соответствии с параметрами функции, установленными элементом управления для данного процесса.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2004
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять компоненты, относящиеся к платформе .NET Framework и не снабженные сертификатом Authenticode
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять выполнением компонентов .NET Framework, не подписанных сертификатом Authenticode, из Internet Explorer. Эти компоненты содержат управляемые элементы из тега объекта и управляемые исполняемые файлы из ссылки.

Если этот параметр политики включен, Internet Explorer будет выполнять неподписанные управляемые компоненты. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос выполнения неподписанных управляемых компонентов.

Если этот параметр политики отключен, Internet Explorer не будет выполнять неподписанные управляемые компоненты.

Если этот параметр политики не задан, Internet Explorer не будет выполнять неподписанные управляемые компоненты.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2001
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запускать компоненты, относящиеся к платформе .NET Framework и снабженные сертификатом Authenticode
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять выполнением компонентов .NET Framework, подписанных сертификатом Authenticode, из Internet Explorer. Эти компоненты содержат управляемые элементы из тега объекта и управляемые исполняемые файлы из ссылки.

Если этот параметр политики включен, Internet Explorer будет выполнять подписанные управляемые компоненты. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос выполнения подписанных управляемых компонентов.

Если этот параметр политики отключен, Internet Explorer не будет выполнять подписанные управляемые компоненты.

Если этот параметр политики не задан, Internet Explorer не будет выполнять подписанные управляемые компоненты.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


2000
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать поведение двоичного кода и сценариев
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет динамическим поведением двоичного кода и сценариев: компонентами, инкапсулирующими специфические возможности элементов HTML, к которым они были присоединены.

Если включить этот параметр политики, поведение двоичного кода и сценариев доступно. При выбранном в раскрывающемся списке параметре "Одобрено администратором" доступны только поведения, перечисленные в разделе "Поведения, разрешенные администратором" политики "Ограничения безопасности поведения двоичного кода".

Если отключить этот параметр политики, поведение двоичного кода и сценариев доступно, только если у приложений имеется внедренный диспетчер безопасности.

Если не настроить этот параметр политики, доступны только поведения, перечисленные в разделе "Поведения, одобренные администратором" политики "Ограничения безопасности поведения двоичного кода".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1E05
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешения каналов программ
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешениями каналов программ.

Если этот параметр политики включен, можно выбрать значения в раскрывающемся списке.

Низкая безопасность: пользователи получают уведомления об обновлениях программного обеспечения по электронной почте, пакеты программного обеспечения автоматически загружаются и устанавливаются на пользовательские компьютеры.

Средняя безопасность: пользователи получают уведомления об обновлениях программного обеспечения по электронной почте, пакеты программного обеспечения автоматически загружаются (но не могут автоматически устанавливаться) на пользовательские компьютеры.

Высокая безопасность: пользователи не получают уведомлений об обновлениях программного обеспечения по электронной почте, пакеты программного обеспечения автоматически не загружаются и не устанавливаются на пользовательские компьютеры.

Если этот параметр политики отключен, разрешения для каналов программного обеспечения имеют значение "Высокая безопасность".

Если этот параметр политики не задан, разрешения для каналов программного обеспечения имеют значение "Низкая безопасность".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1C00
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешения Java
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешениями для приложений Java.

Если этот параметр политики включен, можно выбрать параметры в раскрывающемся списке. Особая безопасность: управлять параметрами разрешений по отдельности.

Низкая безопасность: разрешить приложениям выполнять все операции.

Средняя безопасность: запускать приложения в "песочнице" (область памяти, за пределами которой программа не выполняется), использовать рабочую зону (безопасную и защищенную область памяти на клиентском компьютере) и управляемые пользователем ввод и вывод файла.

Высокая безопасность: запускать приложения в "песочнице". Отключить Java и запретить запуск всех приложений.

Если этот параметр политики отключен, приложения Java не запускаются.

Если этот параметр политики не задан, приложения Java отключены.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1A04
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не запрашивать сертификат клиента, если он отсутствует или имеется в единственном числе.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять получением пользователями запроса выбора сертификата, если он отсутствует или имеется в единственном числе.

Если этот параметр политики включен, Internet Explorer не запрашивает проверку подлинности клиента при подключении к веб-узлу без сертификата или с одним сертификатом.

Если этот параметр политики отключен, Internet Explorer запрашивает проверку подлинности клиента при подключении к веб-узлу без сертификата или с одним сертификатом.

Если этот параметр политики не задан, Internet Explorer запрашивает проверку подлинности клиента при подключении к веб-узлу без сертификата или с одним сертификатом.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1A00
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Параметры входа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять параметрами входа.

Если этот параметр политики включен, ему можно присвоить одно из следующих значений.

Анонимный вход для отключения проверки подлинности HTTP и использования учетной записи гостя только для протокола CIFS.

Запрашивать имя пользователя и пароль. После выдачи запроса эти значения могут повторно использоваться автоматически в течение текущего сеанса.

Автоматический вход только в зону интрасети и запрос имени пользователя и пароля для всех остальных зон. После выдачи запроса эти значения могут повторно использоваться автоматически в течение текущего сеанса.

Автоматический вход с текущим именем пользователя и паролем для входа с помощью Windows NT Challenge Response (проверка подлинности NTLM). Если Windows NT Challenge Response поддерживается сервером, для входа используются сетевое имя пользователя и пароль. Если Windows NT Challenge Response не поддерживается сервером, пользователь получает запрос ввода имени пользователя и пароля.

Если этот параметр политики отключен, параметр входа имеет значение "Автоматический вход только в зону интрасети".

Если этот параметр политики не задан, параметр входа имеет значение "Автоматический вход только в зону интрасети".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1809
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Блокировать всплывающие окна
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет появлением нежелательных всплывающих окон. Всплывающие окна, открываемые, когда пользователь щелкает ссылку, не блокируются.

Если включить этот параметр политики, большинство нежелательных всплывающих окон не появится.

Если отключить этот параметр политики, всплывающим окнам не запрещено появляться.

Если не настроить этот параметр политики, большинство нежелательных всплывающих окон не появится.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1804
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Шаблон заблокированной зоны локального компьютера
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1803
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить загрузку файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением загрузки файлов из этой зоны. Этот параметр определяется зоной, в которой находится страница со ссылкой, вызывающей загрузку, а не той, из которой доставляется загружаемый файл.

Если этот параметр политики включен, загрузка файлов из этой зоны разрешена.

Если этот параметр политики отключен, загрузка файлов из этой зоны запрещена.

Если этот параметр политики не задан, загрузка файлов из этой зоны разрешена.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1802
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать перетаскивание, копирование и вставку файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением пользователям перетаскивать или копировать и вставлять файлы из источников в данной зоне.

Если этот параметр политики включен, пользователи могут автоматически перетаскивать или копировать и вставлять файлы из этой зоны. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос перетаскивания или копирования файлов из данной зоны.

Если этот параметр политики отключен, пользователям запрещено перетаскивать или копировать и вставлять файлы из этой зоны.

Если этот параметр политики включен, пользователи могут автоматически перетаскивать или копировать и вставлять файлы из этой зоны.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1800
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить установку элементов рабочего стола
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет разрешением пользователям устанавливать элементы Active Desktop из этой зоны. Доступны следующие параметры данной политики: Если этот параметр политики включен, пользователи могут автоматически устанавливать элементы рабочего стола из этой зоны.

Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос выполнения установки элементов рабочего стола из этой зоны.

Если этот параметр политики отключен, установка элементов рабочего стола из этой зоны запрещена.

Если этот параметр политики не задан, пользователи получат запрос установки элементов рабочего стола из этой зоны.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1609
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отображение разнородного содержимого
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять тем, могут ли пользователи отображать небезопасные элементы, и тем, могут ли пользователи получать предупреждение безопасности об отображении веб-страниц, содержащих как безопасные, так и небезопасные элементы.

Если включить этот параметр политики, а в раскрывающемся списке выбрать "Включить", то пользователь не будет получать предупреждение безопасности "Эта веб-страница содержит как безопасные, так и небезопасные элементы. Отобразить небезопасные элементы?", и небезопасные элементы могут отображаться.

Если в раскрывающемся списке выбрано "Запрашивать", пользователь получит предупреждение безопасности на веб-страницах, содержащих как безопасное (https://), так и небезопасное (http://) содержимое.

Если отключить этот параметр политики, пользователи не смогут получать предупреждение безопасности, и небезопасное содержимое не сможет отображаться.

Если не настроить этот параметр политики, пользователь получит предупреждение безопасности на веб-страницах, содержащих как безопасное (https://), так и небезопасное (http://) содержимое.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1608
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать метаобновление
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет разрешением перенаправления обозревателя пользователя на другую веб-страницу, если автор этой веб-страницы использует тег метаобновления для перенаправления обозревателей на другую веб-страницу.

При включенном параметре политики обозреватель пользователя, загружающий веб-страницу с активным тегом метаобновления, может быть перенаправлен на другую веб-страницу.

Если этот параметр политики отключен, обозреватель пользователя, загружающий веб-страницу с активным тегом метаобновления, не может быть перенаправлен на другую веб-страницу.

Если не настроить этот параметр политики, обозреватель пользователя, загружающий веб-страницу с активным тегом метаобновления, не может быть перенаправлен на другую веб-страницу.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1607
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Переход между кадрами через разные домены
Путь групповой политики: [нет]

Этот параметр политики позволяет управлять открытием вложенных кадров и доступом к приложениям разных доменов.

Если этот параметр политики включен, пользователям разрешено открывать дополнительные вложенные кадры и запускать приложения из других доменов. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос просмотра вложенных кадров и запуска приложений из других доменов.

Если этот параметр политики отключен, пользователям запрещено открывать вложенные кадры и запускать приложения из других доменов.

Если этот параметр политики не задан, пользователям разрешено открывать вложенные кадры и запускать приложения из других доменов.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1606
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Устойчивость данных пользователя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять сохранением на жестком диске информации в журнале обозревателя, в папке избранного, в хранилище XML или непосредственно с веб-страниц на диск. При возвращении пользователя на сохраненную страницу ее состояние может быть восстановлено, если этот параметр политики настроен соответствующим образом.

Если этот параметр политики включен, пользователи могут сохранять информацию в журнале обозревателя, в папке избранного, в хранилище XML или информацию, сохраненную на диск непосредственно с веб-страниц.

Если этот параметр политики включен, пользователи не смогут сохранять информацию в журнале обозревателя, в папке избранного, в хранилище XML или информацию, сохраненную на диск непосредственно с веб-страниц.

Если этот параметр политики не задан, пользователи могут сохранять информацию в журнале обозревателя, в папке избранного, в хранилище XML или информацию, сохраненную на диск непосредственно с веб-страниц.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1604
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить загрузку шрифтов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением загрузки HTML-шрифтов с веб-страниц этой зоны.

Если этот параметр политики включен, HTML-шрифты можно загружать автоматически. Если этот параметр политики включен и в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос загрузки HTML-шрифтов.

Если этот параметр политики отключен, HTML-шрифты загружать запрещено.

Если этот параметр политики не задан, HTML-шрифты можно загружать автоматически.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1601
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Передача нешифрованных данных форм
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением передачи данных HTML-форм на веб-страницах этой зоны. Отправка форм с SSL-шифрованием (Secure Sockets Layer) всегда разрешена; параметр влияет только на отправку данных форм без SSL-шифрования.

Если этот параметр политики включен, можно автоматически отправлять данные HTML-форм на веб-страницах этой зоны. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос отправки данных HTML-форм на веб-страницах этой зоны.

Если этот параметр политики отключен, автоматически отправлять данные HTML-форм на веб-страницах этой зоны будет запрещено.

Если параметр политики не задан, пользователи получат запрос отправки данных HTML-форм на веб-страницах этой зоны.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1407
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить операции вырезания, копирования и вставки из буфера обмена с помощью сценария
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением сценариям выполнять операции с буфером обмена (например, вырезание, копирование, вставку) в указанной области.

Если включить этот параметр политики, сценарий сможет выполнять операции с буфером обмена.

Если в раскрывающемся списке выбрать параметр "Запрашивать", пользователи получат запрос разрешения операций с буфером обмена.

Если отключить этот параметр политики, сценарий не сможет выполнять операции с буфером обмена.

Если не настроить этот параметр политики, сценарий сможет выполнять операции с буфером обмена.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1406
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Доступ к источникам данных за пределами домена
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет доступом Internet Explorer к данным другой зоны безопасности с помощью парсера MSXML (Microsoft XML) или ADO (ActiveX Data Objects).

Если включить этот параметр политики, пользователи смогут загружать страницы в зоне, использующей MSXML или ADO для доступа к данным из другого веб-узла в этой зоне. Если в раскрывающемся списке выбрать "Запрашивать", пользователи получат запрос разрешения загрузки страниц в зоне, использующей MSXML или ADO для доступа к данным из другого веб-узла в этой зоне.

Если отключить этот параметр политики, пользователи не смогут загружать страницы в зоне, использующей MSXML или ADO, для доступа к данным из другого веб-узла в этой зоне.

Если не настроить этот параметр политики, пользователи не смогут загружать страницы в зоне, использующей MSXML или ADO для доступа к данным из другого веб-узла в этой зоне.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1405
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченных как безопасные
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять взаимодействием сценариев и элементов управления ActiveX, помеченных как безопасные для выполнения сценариев.

Если этот параметр политики включен, взаимодействие со сценарием может происходить автоматически без вмешательства пользователя.

Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос взаимодействия со сценарием.

Если этот параметр политики отключен, взаимодействие со сценарием запрещено.

Если этот параметр политики не задан, взаимодействие со сценарием может происходить автоматически без вмешательства пользователя.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1402
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять сценарии приложений Java
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять доступом сценариев к приложениям в пределах зоны.

Если этот параметр политики включен, приложения доступны для сценариев автоматически, без вмешательства пользователя.

Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос доступа сценариев к приложениям.

Если этот параметр политики отключен, приложения недоступны для сценариев.

Если этот параметр политики не задан, приложения доступны для сценариев автоматически, без вмешательства пользователя.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1400
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать активные сценарии
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет разрешением выполнения кодов сценариев на веб-страницах этой зоны.

Если включить этот параметр политики, коды сценариев на веб-страницах этой зоны могут выполняться автоматически. Если в раскрывающемся списке выбрать "Запрашивать", пользователи получат запрос разрешения выполнения кодов сценариев на веб-страницах этой зоны.

При отключенном параметре политики выполнение кодов сценариев на веб-страницах этой зоны запрещено.

Если не настроить этот параметр политики, пользователи получат запрос разрешения выполнения кодов сценариев на веб-страницах зоны локального компьютера.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


120A
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить видео и анимацию на веб-странице, не использующей внешний проигрыватель (через атрибут dynsrc)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет проигрывать видео и анимацию через тег dynsrc/img в указанной зоне. Таким образом, эта политика отключает или включает проигрывание видео и анимации с помощью DirectShow. Обратите внимание, что воспроизведение видео и анимации через тег объекта может быть по-прежнему разрешено, поскольку оно выполняется с помощью внешних элементов управления или проигрывателей.

Если этот параметр политики включен, проигрывание видео и анимации через тег dynsrc/img в выбранной зоне разрешено.

Если этот параметр политики отключен, проигрывание видео и анимации через тег dynsrc/img запрещено.

Если этот параметр политики не задан, проигрывание видео и анимации через тег dynsrc/img в выбранной зоне разрешено.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1209
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить сценарии
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять выполнением сценариев.

Если этот параметр политики включен, пользователям разрешено выполнять сценарии.

Если этот параметр отключен, пользователи не смогут выполнять сценарии.

Если этот параметр политики не задан, пользователи могут сами включать и отключать сценарии.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1208
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить запрос при первом запуске
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Данный параметр определяет ответ при первом запуске, который отображается для каждой зоны. Когда пользователь использует новый элемент управления, который еще не использовался в Internet Explorer, он может получить запрос на утверждение элемента управления. Данный параметр определяет, будет пользователь получать запрос или нет.

Если этот параметр политики включен, запрос при первом запуске не будет отображаться в соответствующей зоне.

Если этот параметр политики отключен, запрос при первом запуске будет отображаться в соответствующей зоне.

Если данный параметр политики не настроен, запрос при первом запуске отключен по умолчанию.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1201
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Инициализировать и выполнять сценарии элементов ActiveX, не помеченных как безопасные
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять элементами управления ActiveX, не помеченными как безопасные.

Если этот параметр политики включен, элементы управления ActiveX выполняются и загружаются с параметрами и сценариями, не настроенными для безопасного использования. Этот параметр рекомендуется использовать только в безопасной и администрируемой зонах. При использовании этого параметра инициализируются и запускаются по сценарию как надежные, так и ненадежные элементы управления, несмотря на то, что сценарии элементов управления ActiveX помечены как безопасные.

Если этот параметр политики включен и в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос загрузки элементов управления с параметрами или сценариями.

Если этот параметр политики отключен, элементы управления ActiveX, которые не удается обезопасить, не будут загружаться с параметрами или сценариями.

Если этот параметр политики не задан, элементы управления ActiveX, которые не удается обезопасить, не будут загружаться с параметрами или сценариями.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1200
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запуск элементов ActiveX и модулей подключения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять запуском элементов управления ActiveX и подключаемых модулей на страницах указанной зоны.

Если этот параметр политики включен, элементы управления и подключаемые модули могут запускаться без вмешательства пользователя.

Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос запуска элементов управления и подключаемых модулей.

Если этот параметр политики отключен, запуск элементов управления и подключаемых модулей запрещен.

Если этот параметр политики не задан, запуск элементов управления и подключаемых модулей запрещен.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1004
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Загрузка неподписанных элементов ActiveX
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики позволяет управлять разрешением пользователям загружать неподписанные элементы ActiveX из данной зоны. Такой код потенциально опасен, особенно если он поступает из ненадежной зоны.

Если этот параметр политики включен, пользователи могут запускать неподписанные элементы управления без вмешательства пользователя. Если в раскрывающемся списке выбран параметр "Запросить", пользователи получат запрос запуска неподписанного элемента управления.

Если этот параметр политики отключен, пользователи не смогут запускать неподписанные элементы управления.

Если этот параметр политики не задан, пользователи не смогут запускать неподписанные элементы управления.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


1001
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<номер зоны>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Загрузка подписанных элементов ActiveX
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности;[Заблокированная зона Интернета|Заблокированная зона интрасети|Заблокированная зона локального компьютера|Заблокированная зона надежных узлов|Заблокированная зона ограниченных узлов|Зона Интернета|Зона интрасети|Зона локального компьютера|Зона надежных узлов|Зона ограниченных узлов]

Этот параметр политики управляет загрузкой пользователями подписанных элементов управления ActiveX с веб-страниц в данной зоне.

Если включить этот параметр политики, пользователи смогут загружать подписанные элементы управления без вмешательства пользователя. Если в раскрывающемся списке выбрать параметр "Запрашивать", пользователи получат запрос разрешения загрузки элементов управления, подписанных ненадежными издателями. Код, подписанный доверенными издателями, загружается без запроса.

При отключенном параметре политики подписанные элементы управления не могут быть загружены.

Если не настроить этот параметр политики, пользователи получат запрос разрешения загрузки элементов управления, подписанных недоверенными издателями. Код, подписанный доверенными издателями, загружается без запроса.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Шаблон зоны локального компьютера
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Шаблон этой политики позволяет настраивать параметры политики в этой зоне в соответствии с выбранным уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если включить этот шаблон политики и выбрать уровень безопасности, все значения для отдельных параметров в этой зоне будут заменены значениями по умолчанию стандартного шаблона.

Если отключить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Если не настроить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Примечание Блокирование зоны локального компьютера и блокирование сетевых протоколов сопоставляют параметры зоны активного URL и соответствующей блокированной зоны. Если выбрать уровень безопасности какой-либо зоны (включая выбор отказа от безопасности), те же изменения нужно сделать и для эквивалентной блокированной зоны.

Примечание Рекомендуется настраивать параметры шаблона политики в одном объекте групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров для конкретных задач.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Шаблон зоны интрасети
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Шаблон этой политики позволяет настраивать параметры политики в этой зоне в соответствии с выбранным уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если включить этот шаблон политики и выбрать уровень безопасности, все значения для отдельных параметров в этой зоне будут заменены значениями по умолчанию стандартного шаблона.

Если отключить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Если не настроить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Примечание Блокирование зоны локального компьютера и блокирование сетевых протоколов сопоставляют параметры зоны активного URL и соответствующей блокированной зоны. Если выбрать уровень безопасности какой-либо зоны (включая выбор отказа от безопасности), те же изменения нужно сделать и для эквивалентной блокированной зоны.

Примечание Рекомендуется настраивать параметры шаблона политики в одном объекте групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров для конкретных задач.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Шаблон зоны надежных узлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Шаблон этой политики позволяет настраивать параметры политики в этой зоне в соответствии с выбранным уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если включить этот шаблон политики и выбрать уровень безопасности, все значения для отдельных параметров в этой зоне будут заменены значениями по умолчанию стандартного шаблона.

Если отключить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Если не настроить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Примечание Блокирование зоны локального компьютера и блокирование сетевых протоколов сопоставляют параметры зоны активного URL и соответствующей блокированной зоны. Если выбрать уровень безопасности какой-либо зоны (включая выбор отказа от безопасности), те же изменения нужно сделать и для эквивалентной блокированной зоны.

Примечание Рекомендуется настраивать параметры шаблона политики в одном объекте групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров для конкретных задач.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Шаблон зоны Интернета
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Шаблон этой политики позволяет настраивать параметры политики в этой зоне в соответствии с выбранным уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если включить этот шаблон политики и выбрать уровень безопасности, все значения для отдельных параметров в этой зоне будут заменены значениями по умолчанию стандартного шаблона.

Если отключить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Если не настроить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Примечание Блокирование зоны локального компьютера и блокирование сетевых протоколов сопоставляют параметры зоны активного URL и соответствующей блокированной зоны. Если выбрать уровень безопасности какой-либо зоны (включая выбор отказа от безопасности), те же изменения нужно сделать и для эквивалентной блокированной зоны.

Примечание Рекомендуется настраивать параметры шаблона политики в одном объекте групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров для конкретных задач.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Шаблон зоны ограниченных узлов
Путь групповой политики: [нет]

Шаблон этой политики позволяет настраивать параметры политики в этой зоне в соответствии с выбранным уровнем безопасности, например, низким, ниже среднего, средним или высоким.

Если включить этот шаблон политики и выбрать уровень безопасности, все значения для отдельных параметров в этой зоне будут заменены значениями по умолчанию стандартного шаблона.

Если отключить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Если не настроить шаблон этой политики, уровень безопасности не настраивается.

Примечание Блокирование зоны локального компьютера и блокирование сетевых протоколов сопоставляют параметры зоны активного URL и соответствующей блокированной зоны. Если выбрать уровень безопасности какой-либо зоны (включая выбор отказа от безопасности), те же изменения нужно сделать и для эквивалентной блокированной зоны.

Примечание Рекомендуется настраивать параметры шаблона политики в одном объекте групповой политики (GPO), а любые связанные с ним индивидуальные параметры настраивать в отдельном GPO. Затем можно использовать средства управления групповой политикой (например, приоритет, наследование, принуждение) для применения индивидуальных параметров для конкретных задач.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


WarnonZoneCrossing
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


WarnOnPostRedirect
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


WarnonBadCertRecving
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ShowPunycode
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SecureProtocols
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ProxySettingsPerUser
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать параметры прокси для компьютера (а не для пользователя)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Применяет параметры прокси ко всем пользователям данного компьютера.

Если эта политика включена, пользователи не могут задавать параметры прокси индивидуально для каждого пользователя. Они должны использовать зоны, созданные для всех пользователей компьютера.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи компьютера могут задавать собственные параметры прокси.

Эта политика предназначена для обеспечения единообразного применения параметров прокси на одном компьютере, не меняя их для разных пользователей.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено задавать индивидуальные параметры прокси-сервера.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ProxyHttp1.1
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ListBox_Support_ZoneMapKey
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Список назначений зоны безопасности для веб-узлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Этот параметр политики дает возможность управлять списком веб-узлов, которые нужно связать с определенными зонами безопасности. Следующие номера зон связаны с параметрами безопасности, применяемыми ко всем веб-узлам зоны.

В Internet Explorer есть четыре зоны безопасности, пронумерованные от 1 до 4; эти номера используются параметром политики для связи веб-узлов с зонами. Это зоны: (1) зона интрасети, (2) зона надежных узлов, (3) зона Интернета, (4) зона ограниченных веб-узлов. Параметры безопасности могут быть заданы для каждой из этих зон с помощью других параметров политики, и их значения по умолчанию следующие: зона надежных узлов (шаблон низкого уровня), зона интрасети (шаблон ниже среднего уровня), зона Интернета (шаблон среднего уровня), зона ограниченных веб-узлов (шаблон высокого уровня). (У зоны локального компьютера и у ее заблокированного эквивалента есть особые параметры безопасности, защищающие локальный компьютер).

Если включить этот параметр политики, можно ввести список веб-узлов с соответствующими номерами зон. Связь веб-узла с зоной обеспечивает применение параметров безопасности этой зоны к этому веб-узлу. При каждом добавлении в список вводите следующие сведения.

Параметр имени – узел в интрасети или полное доменное имя для других узлов. Параметр имени может также включать определенный протокол. Например, если параметр имени ввести как http://www.contoso.com, политика не влияет на другие протоколы. Если ввести просто www.contoso.com, политика повлияет на все протоколы веб-узла, включая http, https, ftp и т.д. Кроме того, веб-узел можно задать IP-адресом (например, 127.0.0.1) или диапазоном адресов (например, 127.0.0.1-10). Во избежание создания конфликтующих политик не ставьте дополнительные знаки после имени домена, такие как замыкающая косая черта или URL-путь. Например, параметры политики для www.contoso.com и www.contoso.com/mail будут распознаваться Internet Explorer как один и тот же параметр, что приведет к конфликту между ними.

Значение – номер, указывающий зону, с которой связывается этот веб-узел для применения параметров безопасности. Зоны Internet Explorer, описанные выше, это номера 1-4.

Если отключить этот параметр политики, любой такой список удаляется и не разрешается никакое связывание веб-узла с зоной.

Если эта политика не настроена, пользователи могут сами устанавливать связи между веб-узлами и зонами.

Позволяет управлять списком веб-узлов, связанных с определенной зоной безопасности.

Существуют четыре зоны безопасности, пронумерованные от 1 до 4: (1) зона интрасети, (2) зона надежных узлов, (3) зона Интернета, (4) зона ограниченных узлов.

Если этот параметр политики включен, можно ввести список зон с соответствующими номерами. Связывание веб-узла с зоной обеспечивает применение параметров безопасности зоны к веб-узлу. При добавлении элемента в список необходимо ввести следующие сведения:

- Узел в интрасети или полное доменное имя (FQDN) для других узлов. Параметр имени может также включать определенный протокол. Кроме того, можно указать IP-адрес (например, 127.0.0.1) или диапазон адресов (например, 127.0.0.1-10).

- Номер зоны, к которой привязывается узел для применения параметров безопасности. Четыре зоны Internet Explorer описаны выше.

Теги: Безопасность 2003 XP GPO


EnableNegotiate
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EnableHttp1_1
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableIDNPrompt
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DisableCachingOfSSLPages
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не сохранять шифрованные страницы на диске
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Данный параметр политики позволяет управлять сохранением в кэше Internet Explorer шифрованных страниц, содержащих защищенную (HTTPS) информацию, например пароли или номера кредитных карт, что может быть небезопасным.

Если данный параметр политики включен, Internet Explorer не будет сохранять в кэше шифрованные страницы с защищенной (HTTPS) информацией.

Если данный параметр политики отключен, Internet Explorer будет сохранять в кэше шифрованные страницы с защищенной (HTTPS) информацией.

Если данный параметр политики не настроен, Internet Explorer будет сохранять в кэше шифрованные страницы с защищенной (HTTPS) информацией.

Если значение данного параметра равно 1, тогда браузер не будет сохранять шифрованные страницы в кэше (в папке Temporary Internet Files).

По умолчанию браузер сохраняет в кэше даже страницы HTTPS. То есть значение параметра равно 0.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


DoNotRunDigitalLocker
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Digital Locker

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать работу цифрового ящика
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Цифровой ящик

Указывает, может ли работать цифровой ящик.

Цифровой ящик — это специальный диспетчер загрузки, связанный с Windows Marketplace, средство Windows, которое можно использовать для управления и загрузки продуктов, приобретенных и помещенных в пользовательский цифровой ящик Windows Marketplace.

Если включить этот параметр, цифровой ящик не будет работать.

Если выключить или не настраивать этот параметр, цифровой ящик может работать.

Работа программы Digital Locker запрещена, если параметру REG_DWORD типа DoNotRunDigitalLocker присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


DontSearchWindowsUpdate
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: <Настроить папки для поиска драйверов> и <Отключение поиска драйверов устройств в Центре обновления Windows>
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Эта политика определяет, будет ли производиться поиск драйверов устройств в Центре обновления Windows при их отсутствии на локальном диске.

Если этот параметр включен, то при установке нового устройства будет выполняться поиск драйверов в Центре обновления Windows.

Если этот параметр отключен, то при установке нового устройства и отсутствии для него драйверов на локальном диске будет выполняться поиск драйверов в Центре обновления Windows.

Если этот параметр не настроен, то при установке нового устройства поиск драйверов в Центре обновления Windows будет задаваться пользователем.

См. также описание параметра "Отключение запроса на поиск драйверов устройств в Центре обновления Windows" в папке "Административные шаблоны/Система", который определяет, будет ли администратору выведен запрос на подтверждение поиска драйвера устройства в Центре обновления Windows, если он не найден на локальных дисках.

Если значение данного параметра равно 1, тогда поиск драйверов для устанавливаемого устройства на сайте Windows Update будет запрещен.

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DontPromptForWindowsUpdate
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить запрос на поиск драйверов устройств на веб-узле Windows Update
Путь групповой политики: Система;Установка драйвера

Указывает, будет ли выдаваться запрос администратору о выполнении поиска драйверов на веб-узле Windows Update через Интернет.

Примечание. Этот параметр действует только в том случае, когда параметр "Отключить использование Windows Update при поиске драйверов" в папке "Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет" отключен или не настроен.

Если этот параметр включен, то администраторам не предлагается выполнять поиск на веб-узле Windows Update.

Если этот параметр отключен или не настроен и параметр "Отключить использование Windows Update при поиске драйверов" отключен или не настроен, то администратору будет выдан запрос на выполнение поиска драйверов на веб-узле Windows Update.

Если значение данного параметра равно 1, тогда запрос поиска новых драйверов на веб-узле корпорации Microsoft отображаться не будет.

Теги: Инсталляция Vista GPO


DisallowFlip3D
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать вызов Flip3D
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер окна рабочего стола

Flip3D — это переключатель 3D-окон.

При включении данного параметра Flip3D будет недоступен.

Если параметр политики отключен или не определен, Flip3D будет доступен при условии, что композиция рабочего стола включена.

Позволяет запретить отображение диалога Flip3D.

Теги: Оболочка Vista GPO


DisallowComposition
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать композицию рабочего стола
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер окна рабочего стола

Этот параметр определяет способ отображения некоторых графических объектов и облегчает реализацию других свойств, в том числе Flip, Flip3D и Taskbar Thumbnails (эскизы панели задач).

При включении параметра визуальные эффекты компоновщика рабочего стола будут отключены.

Если параметр политики отключен или не определен, композиция рабочего стола будет включена при наличии соответствующего оборудования.

Позволяет запретить работу интерфейса Aero.

Теги: Оболочка Vista GPO


DisallowColorizationColorChanges
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать смену цветов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Цвет рамки окна;Диспетчер окна рабочего стола

Этот параметр определяет возможность изменения цвета рамок окна.

Включение данного параметра политики запрещает пользователям изменять для рамки окна цвет по умолчанию.

Если параметр политики отключен или не определен, пользователям разрешено изменять для рамки окна цвет по умолчанию.

Примечание. Данный параметр может быть использован совместно с параметром "Укажите для рамок окна цвет по умолчанию" для принудительного применения для рамок окон заданного цвета, который пользователи изменить не могут.

Позволяет запретить изменение цветового оформления окон при помощи ссылки Цвет и внешний вид окон диалога Персонализация.

Теги: Оболочка Vista GPO


DisallowAnimations
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать анимацию окон
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер окна рабочего стола

Этот параметр определяет анимацию окна, наблюдаемую, например, при восстановлении, сворачивании и разворачивании окон.

При включении данного параметра анимация окон будет отключена.

Если параметр отключен или не определен, анимация окон будет включена.

Позволяет запретить эффекты анимации окон.

Теги: Окна Vista GPO


DefaultColorizationColorState
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Укажите цвет по умолчанию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Цвет рамки окна;Диспетчер окна рабочего стола

Этот параметр определяет цвет рамок окна по умолчанию в случае, если пользователь не указал цвет.

Если пользователь не указал цвет, а параметр политики включен и указан цвет по умолчанию, этот цвет будет использован для прозрачных рамок окон.

Если этот параметр политики отключен или не определен, а пользователь не указал цвет, по умолчанию будет использован внутрений цвет.

Примечание. Данный параметр политики может быть использован совместно с параметром "Запретить изменения цветов рамок окон" для принудительного применения для рамок окон заданного цвета, который пользователи изменить не могут.

Если значение данного параметра равно 1, тогда стандартный цвет рамки окон будет заменен цветом, указанным в параметрах DefaultColorizationColorAlpha, DefaultColorizationColorBlue, DefaultColorizationColorGreen и DefaultColorizationColorRed.

Теги: Окна Vista GPO


DefaultColorizationColorRed
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Укажите цвет по умолчанию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Цвет рамки окна;Диспетчер окна рабочего стола

Этот параметр определяет цвет рамок окна по умолчанию в случае, если пользователь не указал цвет.

Если пользователь не указал цвет, а параметр политики включен и указан цвет по умолчанию, этот цвет будет использован для прозрачных рамок окон.

Если этот параметр политики отключен или не определен, а пользователь не указал цвет, по умолчанию будет использован внутрений цвет.

Примечание. Данный параметр политики может быть использован совместно с параметром "Запретить изменения цветов рамок окон" для принудительного применения для рамок окон заданного цвета, который пользователи изменить не могут.

Определяет компоненту компоненту цвета окна.

Теги: Окна Vista GPO


DefaultColorizationColorGreen
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Укажите цвет по умолчанию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Цвет рамки окна;Диспетчер окна рабочего стола

Этот параметр определяет цвет рамок окна по умолчанию в случае, если пользователь не указал цвет.

Если пользователь не указал цвет, а параметр политики включен и указан цвет по умолчанию, этот цвет будет использован для прозрачных рамок окон.

Если этот параметр политики отключен или не определен, а пользователь не указал цвет, по умолчанию будет использован внутрений цвет.

Примечание. Данный параметр политики может быть использован совместно с параметром "Запретить изменения цветов рамок окон" для принудительного применения для рамок окон заданного цвета, который пользователи изменить не могут.

Определяет зеленую компоненту цвета окна.

Теги: Окна Vista GPO


DefaultColorizationColorBlue
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Укажите цвет по умолчанию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Цвет рамки окна;Диспетчер окна рабочего стола

Этот параметр определяет цвет рамок окна по умолчанию в случае, если пользователь не указал цвет.

Если пользователь не указал цвет, а параметр политики включен и указан цвет по умолчанию, этот цвет будет использован для прозрачных рамок окон.

Если этот параметр политики отключен или не определен, а пользователь не указал цвет, по умолчанию будет использован внутрений цвет.

Примечание. Данный параметр политики может быть использован совместно с параметром "Запретить изменения цветов рамок окон" для принудительного применения для рамок окон заданного цвета, который пользователи изменить не могут.

Определяет синюю компоненту цвета окна.

Теги: Окна Vista GPO


DefaultColorizationColorAlpha
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Укажите цвет по умолчанию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Цвет рамки окна;Диспетчер окна рабочего стола

Этот параметр определяет цвет рамок окна по умолчанию в случае, если пользователь не указал цвет.

Если пользователь не указал цвет, а параметр политики включен и указан цвет по умолчанию, этот цвет будет использован для прозрачных рамок окон.

Если этот параметр политики отключен или не определен, а пользователь не указал цвет, по умолчанию будет использован внутрений цвет.

Примечание. Данный параметр политики может быть использован совместно с параметром "Запретить изменения цветов рамок окон" для принудительного применения для рамок окон заданного цвета, который пользователи изменить не могут.

Определяет прозрачность окна.

Теги: Окна Vista GPO


PreventHandwritingErrorReports
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\HandwritingErrorReports

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить отчеты об ошибках распознавания рукописного текста
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Отключение средства составления отчетов об ошибках распознавания рукописного текста.

Средство составления отчетов об ошибках распознавания рукописного текста позволяет пользователям создавать отчеты об ошибках, возникающих при использовании панели ввода Tablet PC. Средство создает отчеты и отправляет их в корпорацию Майкрософт через безопасное соединение. Корпорация Майкрософт использует эти отчеты для улучшения распознавания рукописного текста в следующих версиях Windows.

Если эта политика включена, пользователи не смогут запустить средство составления отчетов об ошибках распознавания рукописного текста и отправлять отчеты в корпорацию Майкрософт.

При отключении этой политики пользователи Tablet PC смогут отправлять отчеты об ошибках в корпорацию Майкрософт.

Если эта политика не настроена, пользователи Tablet PC смогут отправлять отчеты об ошибках в корпорацию Майкрософт.

Если значение параметра REG_DWORD типа PreventHandwritingErrorReports равно 1, тогда в корпорацию Microsoft не будут передаваться отчеты об ошибках распознавания рукописного ввода (при использовании панели ввода Tablet PC).

Теги: Конфигурация Vista GPO


DisableRollback
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить откат
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Запрещает установщику Windows создавать и сохранять файлы, необходимые для возвращения к исходному состоянию после прерванной или неудачной установки.

Этот параметр запрещает установщику Windows записывать исходное состояние системы и последовательность изменений, выполняемых в процессе установки. Кроме того, он запрещает установщику Windows сохранять файлы, которые он намеревается удалить впоследствии. В результате установщик Windows не сможет восстановить исходное состояние компьютера, если установка не будет завершена.

Этот параметр предназначен для уменьшения временно занимаемого на диске пространства, необходимого для установки программ. Кроме того, он не дает злонамеренным пользователям умышленно прерывать установку для сбора данных о внутреннем состоянии компьютера или поиска защищенных системных файлов. Однако, поскольку незавершенная установка может привести систему или программу в неработоспособное состояние, не рекомендуется использовать этот параметр без крайней необходимости.

Этот параметр присутствует в папках "Настройки компьютера" и "Настройки пользователя". Этот параметр включен и используется, если он включен хотя бы в одной из папок, даже если во второй папке он явно отключен.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность сохранения данных, с помощью которых можно выполнить откат установки программы, будет запрещена.

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP GPO


AlwaysInstallElevated
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Всегда устанавливать с повышенными правами
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Требует от установщика Windows использования системных разрешений при установке на систему любой программы.

Этот параметр распространяет повышенные права на все программы. Эти права обычно резервированы для программ, назначенных пользователю (предложенных на рабочем столе), компьютеру (установлены автоматически) или сделаны доступными в окне "Установка и удаление программ" панели управления. Этот параметр позволяет пользователям устанавливать программы, требующие доступа к каталогам, для просмотра и изменения которых у пользователя нет разрешений, включая каталоги на компьютерах с высоким уровнем ограничений.

Если этот параметр отключен или не задан, система применяет разрешения текущего пользователя при установке программ, не распространяемых или назначаемых системным администратором.

Примечание. Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Для вступления в действие этот параметр следует включить в обеих папках.

Внимание! Опытные пользователи могут воспользоваться разрешениями, предоставляемыми этим параметром, для изменения своих прав и получить постоянный доступ к файлам и папкам с ограниченным доступом. Учтите, что версия настроек пользователя этого параметра не гарантирует безопасность.

Если значение данного параметра равно 1, тогда служба установщика Windows будет выполнять установку программ с системными привилегиями, а не с привилегиями текущего пользователя.

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\AssignedOfflineFolders

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Административно назначенные автономные файлы
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Этот параметр политики перечисляет сетевые файлы и папки, которые должны быть всегда доступны в автономном режиме. Это гарантирует, что указанные файлы и папки доступны пользователям компьютера в автономном режиме.

Если этот параметр включен, указанные файлы всегда доступны пользователям компьютера в автономном режиме. Чтобы указать файл или папку, нажмите "Показать", а затем "Добавить". В поле "Введите имя добавляемого элемента" введите полный UNC-путь к файлу или папке. Оставьте поле "Введите значение добавляемого элемента" пустым.

Если этот параметр политики отключен, список доступных в автономном режиме файлов и папок (включая унаследованные объекты групповой политики низкой очередности) удаляется, и на компьютере не сохраняется автономно доступных файлов и папок.

Если это параметр политики не задан, на компьютере не будет файлов и папок, доступных в автономном режиме.

Примечание. Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если настроены оба параметра, настройки будут совмещены и все указанные файлы станут доступными в автономном режиме.

Чтобы назначить автономные файлы при помощи GPO, нужно создать строковой параметр, именем которого является название удаленного компьютера и путь к папке на нем, файлы из которой станут автономными. Этот параметр нужно создавать в ветви Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\AssignedOfflineFolders.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\CustomGoOfflineActions

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Нестандартные действия при отключении от сервера
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Определяет ответ компьютеров на отсоединение от определенных серверов автономных файлов. Этот параметр заменяет ответ по умолчанию, пользовательский ответ и ответ, указанный в параметре "Действие при отсоединении от сервера".

Для использования этого параметра нажмите "Показать" и щелкните "Добавить". В поле "Введите имя добавляемого объекта" наберите имя компьютера для сервера. Далее в поле "Введите значение добавляемого объекта" введите "0", если пользователям разрешено работать в автономном режиме при отключении от сервера, или "1", если автономная работа запрещена.

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если для конкретного сервера настроены оба параметра, параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет приоритет над параметром в папке "Конфигурация пользователя". Оба параметра в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя" имеют приоритет над параметрами, заданными пользователем. Этот параметр не запрещает пользователям задавать специальные действия на вкладке "Автономные файлы". Тем не менее, пользователи не могут изменять специальные действия, назначенные с помощью этого параметра.

Совет. Для настройки параметра без назначения параметра откройте в проводнике Windows меню "Сервис" и выберите пункт меню "Свойства папки". Далее перейдите к вкладке "Автономные файлы" и нажмите кнопку "Дополнительно". Этот параметр соответствует параметрам, указанным в разделе "Список исключений".

Чтобы переназначить значение параметра GoOfflineAction для определенных компьютеров, нужно создать параметр строкового типа, именем которого является название компьютера, а значением — какой переключатель для него будет выбран. Например, если предыдущий параметр описывает запрет на переход в автономный режим для всех компьютеров (т.е., равен 1), то чтобы разрешить переход в автономный режим при отключении компьютера, допустим, server, нужно создать параметр server и присвоить ему значение 0.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\NoMakeAvailableOfflineList

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Запретить применение "Сделать доступными автономно" для этих файлов и папок
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Эта параметр позволяет создавать список файлов и папок, для которых запрещена функция "Сделать доступными автономно".

Если этот параметр включен, функция "Сделать доступными автономно" не будет доступна для указанных файлов и папок. Чтобы указать файл или папку, нажмите "Показать", а затем "Добавить". В поле "Введите имя добавляемого элемента" введите полный UNC-путь к файлу или папке. Оставьте поле "Введите значение добавляемого элемента" пустым.

Если этот параметр отключен, список файлов и папок (включая унаследованные объекты групповой политики низкой очередности), для которых запрещена функция "Сделать доступными автономно", будет удален.

Если этот параметр не задан, функция "Сделать доступными автономно" будет доступна для всех файлов и папок.

Примечания

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если заданы оба параметра, они совмещаются, и функция "Сделать доступными автономно" становится недоступна для всех указанных файлов и папок.

Этот параметр не запрещает автоматическое кэширование файлов, если для сетевой папки задано автоматическое кэширование. Параметр влияет только на доступность функции "Сделать доступными автономно" в меню пользовательского интерфейса.

Если включен параметр "Отключить команду "Сделать доступным в автономном режиме"".

Если необходимо выборочное ограничение файлов, которые можно сделать автономными, то нужно создать параметр строкового типа, названный в честь удаленного компьютера и папки на нем, доступ к которой нельзя сделать автономным (значение этого параметра указывать не надо). Этот параметр должен находиться в ветви реестра Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\ NoMakeAvailableOfflineList.

Теги: Конфигурация ~HKCU XP ~HKLM GPO


SyncAtSuspend
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Синхронизировать автономные файлы перед приостановкой
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Определяет, проводится ли синхронизация файлов при приостановке системы.

Если этот параметр включен, автономные файлы синхронизируются при приостановке системы. При выборе режима синхронизации "Быстрая" проводится только проверка файлов кэша на полноту данных. При выборе режима синхронизации "Полная" проводится проверка кэшируемых файлов и папок на их соответствие последней версии.

Если этот параметр отключен или не задан, при приостановке системы файлы синхронизироваться не будут.

Примечание. Файлы не будут синхронизироваться, если компьютер приостанавливает работу после закрытия крышки переносного компьютера. Синхронизация не производится, если на момент приостановки в систему вошли несколько пользователей.

Также GPO позволяет использовать несколько дополнительных возможностей синхронизации, доступ к которым при помощи диалога Автономный файлы получить нельзя. Одной из таких возможностей является включение синхронизации автономных файлов перед приостановкой, например, при переходе в ждущий режим. За эту возможность отвечает параметр dword-типа SyncAtSuspend, расположенный в ветви Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache. Если значение этого параметра равно 0, то при приостановке будет выполняться быстрая синхронизация — т.е., синхронизация только тех файлов, которые находятся в кэше. Если же присвоить этому параметру значение 1, то будет выполняться полная синхронизация (синхронизация всех автономных файлов).

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SyncAtLogon
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Синхронизировать автономные файлы при входе в систему
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Указывает, проводится ли полная синхронизация автономных файлов при входе пользователей в систему.

Этот параметр также отключает вариант "Синхронизация всех автономных файлов при входе в систему" на вкладке "Автономные файлы". Это запрещает пользователям изменять этот вариант, пока он контролируется параметром.

Если этот параметр включен, автономные файлы полностью синхронизируются при входе в систему. Полная синхронизация позволяет убедиться в том, что на компьютере пользователя находятся последние и полные версии автономных файлов. Включение этой политики автоматически включает синхронизацию при входе в систему в диспетчере синхронизации.

Если этот параметр отключен, а диспетчер синхронизации настроен на синхронизацию при входе в систему, будет проведена только быстрая синхронизация. При быстрой синхронизации проверяется наличие полных версий файлов, но не проверяется их актуальность.

Если этот параметр не задан, а диспетчер синхронизации настроен на синхронизацию при входе в систему, по умолчанию проводится быстрая синхронизация, но пользователи могут изменить этот параметр.

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если заданы оба параметра, параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет приоритет над параметром в папке "Пользовательская конфигурация".

Совет. Для изменения способа синхронизации без задания параметра откройте в Проводнике Windows меню "Сервис", выберите пункт меню "Свойства папки", перейдите к вкладке "Автономные файлы" и выберите параметр "Синхронизация всех автономных файлов при выходе из системы".

Флажок Синхронизировать автономные файлы при входе в систему. Чтобы установить этот флажок при помощи GPO, а также запретить его изменение при помощи вкладки Автономные файлы или с помощью стандартных параметров реестра, нужно присвоить параметру dword-типа SyncAtLogon значение, равное 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SyncAtLogoff
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Синхронизировать перед выходом из системы
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Указывает, проводится ли полная синхронизация автономных файлов при выходе пользователей из системы.

Этот параметр также отключает вариант "Синхронизация всех автономных файлов при выходе из системы" на вкладке "Автономные файлы". Это запрещает пользователям изменять этот вариант, пока он контролируется параметром.

Если этот параметр включен, автономные файлы полностью синхронизируются. Полная синхронизация позволяет убедиться в том, что на компьютере пользователя находятся последние и полные версии автономных файлов.

Если этот параметр отключен, проводится только быстрая синхронизация. При быстрой синхронизации проверяется наличие полных версий файлов, но не проверяется их актуальность.

Если этот параметр не задан, по умолчанию проводится быстрая синхронизация, но пользователи могут изменить этот параметр.

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если заданы оба параметра, параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет приоритет над параметром в папке "Пользовательская конфигурация".

Совет. Для изменения способа синхронизации без задания параметра откройте в Проводнике Windows меню "Сервис", выберите пункт меню "Свойства папки", перейдите к вкладке "Автономные файлы" и выберите параметр "Синхронизация всех автономных файлов при выходе из системы".

Флажок Синхронизировать перед выходом из системы. Чтобы установить этот флажок при помощи GPO, а также запретить его изменение при помощи вкладки Автономные файлы или с помощью стандартных параметров реестра, нужно присвоить параметру dword-типа SyncAtLogoff значение, равное 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ReminderFreqMinutes
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Частота появления всплывающих напоминаний
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Определяет частоту появления всплывающих напоминаний.

Если этот параметр включен, можно выбрать частоту появления всплывающих напоминаний и запретить пользователям изменять этот параметр.

Всплывающие напоминания появляются при потере подключения или при его восстановлении и периодически обновляются. Первое напоминание о событии по умолчанию отображается в течение 30 секунд. Далее оно обновляется каждые 60 минут и отображается в течение 15 секунд. В этом параметре можно изменить интервал обновления.

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если заданы оба параметра, параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет приоритет над параметром в папке "Пользовательская конфигурация".

Совет. Для задания частоты появления всплывающих напоминаний без задания параметра откройте в Проводнике Windows меню "Сервис", выберите пункт меню "Свойства папки" и перейдите к вкладке "Автономные файлы". Этот параметр соответствует варианту "Отображать всплывающие напоминания каждые ... минут".

Поле частоты вывода напоминания. Чтобы установить значение данного поля, а также запретить его редактирование при помощи вкладки Автономные файлы или стандартных параметров реестра, отвечающих за него, нужно присвоить параметру dword-типа ReminderFreqMinutes значение, равное необходимому времени в минутах.

MIN 0 MAX 1440

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


ReminderBalloonTimeoutSeconds
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Время отображения всплывающих напоминаний
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Задает продолжительность отображения всплывающих напоминаний.

Всплывающие напоминания появляются при потере подключения или при его восстановлении и периодически обновляются. Первое напоминание о событии по умолчанию отображается в течение 30 секунд. Далее оно обновляется каждые 60 минут и отображается в течение 15 секунд. В этом параметре можно изменить продолжительность отображения всплывающих напоминаний.

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если заданы оба параметра, параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет приоритет над параметром в папке "Пользовательская конфигурация".

Если нужно определить, сколько времени будут выводиться остальные напоминания об отключении удаленного компьютера, просто создайте параметр dword-типа ReminderBalloonTimeoutSeconds и присвоить его значению необходимое время в секундах (по умолчанию — 15 секунд).

MIN 10 MAX 60

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoReminders
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить всплывающие напоминания
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Скрывает или отображает всплывающие напоминания и запрещает пользователям изменять этот параметр.

Всплывающие напоминания отображаются над значком автономных файлов в области уведомлений для информирования пользователей о том, что соединение с сетевым файлом потеряно и они работают с локальной копией файла. Пользователь может задать дальнейшие действия.

Если этот параметр включен, система скрывает всплывающие напоминания и запрещает пользователям отображать их.

Если этот параметр отключен, система отображает всплывающие напоминания и запрещает пользователям скрывать их.

Если этот параметр не задан, всплывающие напоминания отображаются по умолчанию, но пользователи могут изменить этот параметр.

Для запрещения изменения параметра, когда он действует, система отключает параметр "Включить напоминания" на вкладке "Автономные файлы".

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если заданы оба параметра, параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет приоритет над параметром в папке "Пользовательская конфигурация".

Совет. Для отображения или скрытия всплывающих напоминаний без задания параметра откройте в Проводнике Windows меню "Сервис", выберите пункт меню "Свойства папки" и перейдите к вкладке "Автономные файлы". Этот параметр соответствует флажку "Включить напоминания".

Флажок Выводить напоминания через каждые. Чтобы запретить редактирование этого флажка, а также стандартных параметров реестра, отвечающих за него, нужно присвоить параметру dword-типа NoReminders значение, равное 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoMakeAvailableOffline
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить "Сделать доступными автономно"
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Запрещает пользователям переводить сетевые файлы и папки в автономный режим.

Этот параметр убирает пункт "Сделать доступными автономно" из меню "Файл" и из всех контекстных меню Проводника Windows. В результате пользователи не смогут отмечать файлы для сохранения их на компьютере с целью дальнейшего автономного использования.

Тем не менее, этот параметр не запрещает системе сохранять локальные копии файлов, хранящихся в сетевых папках, для которых задано автоматическое кэширование.

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если заданы оба параметра, параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет приоритет над параметром в папке "Пользовательская конфигурация".

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда Сделать доступными автономно не будет отображаться в контекстном меню сетевых папок и файлов.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


NoConfigCache
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить пользовательскую настройку автономных файлов
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Запрещает пользователям включать, отключать или изменять настройки автономных файлов.

Этот параметр скрывает вкладку "Автономные файлы" в диалоговом окне "Свойства папки". Он также убирает элемент "Свойства" из контекстного меню "Автономные файлы" и отключает кнопку "Параметры" в диалоговом окне "Состояние автономных файлов". В результате пользователи не могут просматривать или изменять варианты на вкладке "Автономные файлы" и в диалоговом окне "Автономные файлы".

Это общий параметр, позволяющий зафиксировать все изменения настроек этой папки.

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если заданы оба параметра, параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет приоритет над параметром в папке "Пользовательская конфигурация".

Совет. Этот параметр представляет собой быстрый способ фиксации параметров по умолчанию для автономных файлов. Для принятия параметров по умолчанию просто включите этот параметр. Нет необходимости в отключении других параметров в этой папке.

Скрыть вкладку Автономные файлы. Чтобы скрыть эту вкладку из диалога Свойства папки, а также саму возможность редактирования параметров автономных файлов, нужно присвоить этому параметру значение, равное 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoCacheViewer
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить использование папки "Автономные файлы"
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Отключает папку "Автономные файлы".

Этот параметр отключает кнопку "Просмотреть файлы" на вкладке "Автономные файлы". В результате пользователи не могут использовать папку "Автономные файлы" для просмотра и открытия хранящихся на их компьютерах копий сетевых файлов. Также они не могут использовать папку для просмотра таких свойств автономных файлов, как состояние сервера, тип или местонахождение файла.

Этот параметр не запрещает пользователям работать в автономном режиме и сохранять локальные копии автономно доступных файлов. Этот параметр также не ограничивает пользователей в использовании других программ, таких как Проводник Windows, для просмотра автономных файлов.

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если заданы оба параметра, параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет приоритет над параметром в папке "Пользовательская конфигурация".

Совет. Для просмотра папки "Автономные файлы" откройте в Проводнике Windows меню "Сервис" и выберите пункт меню "Свойства папки". Далее перейдите к вкладке "Автономные файлы" и щелкните "Просмотреть файлы".

Флажок Создать ярлык папки автономных файлов на рабочем столе. Чтобы запретить редактирование этого флажка, а также скрыть кнопку Просмотр на вкладке Автономные файлы (т.е., запретить доступ к автономным файлам данному пользователю), нужно присвоить параметру dword-типа NoCacheViewer значение, равное 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


InitialBalloonTimeoutSeconds
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Исходное время отображения всплывающих напоминаний
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Задает продолжительность отображения первого всплывающего напоминания при изменении состояния сети.

Всплывающие напоминания появляются при потере подключения или при его восстановлении и периодически обновляются. Первое напоминание о событии по умолчанию отображается в течение 30 секунд. Далее оно обновляется каждые 60 минут и отображается в течение 15 секунд. В этом параметре можно изменить продолжительность отображения первого всплывающего напоминания.

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если заданы оба параметра, параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет приоритет над параметром в папке "Пользовательская конфигурация".

Чтобы определить, сколько времени будет выводиться первое напоминание об отключении удаленного компьютера, нужно создать параметр dword-типа InitialBalloonTimeoutSeconds и присвоить его значению необходимое время в секундах (по умолчанию — 30 секунд).

MIN 10 MAX 60

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


GoOfflineAction
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Действие при отключении от сервера
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Указывает, будут ли сетевые файлы оставаться доступными, если компьютер неожиданно отключится от сервера, на котором располагаются эти файлы

Эта политика также отключает вариант "Когда теряется сетевое подключение" на вкладке "Автономные файлы". Это запрещает пользователям изменять этот вариант, пока он контролируется параметром.

Если этот параметр включен, в поле "Действие" можно указать ответные действия компьютеров в группе.

-- "Работать автономно" разрешает использование локальных копий сетевых файлов при отсутствии доступа к серверу.

-- "Не переходить в автономный режим" показывает, что сетевые файлы будут недоступны при отсутствии доступа к серверу.

Если этот параметр отключен или выбран вариант "Работать автономно", пользователи могут работать в автономном режиме при отсоединении от сервера.

Если этот параметр не задан, пользователи по умолчанию могут переходить в автономный режим, но могут изменить этот вариант.

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если заданы оба параметра, параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет приоритет над параметром в папке "Пользовательская конфигурация".

Совет. Для настройки параметра без задания параметра откройте в Проводнике Windows меню "Сервис" и выберите пункт меню "Свойства папки". Далее перейдите к вкладке "Автономные файлы", нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите значение в разделе "При потере сетевого подключения".

См. также описание параметра "Нестандартные действия при отключении от сервера".

Переключатели диалога Автономные файлы — дополнительная настройка. Чтобы установить один из этих переключателей при помощи GPO, а также запретить его изменение при помощи диалога Автономные файлы — дополнительная настройка, отображаемого при нажатии кнопки Дополнительно на вкладке Автономные файлы, или с помощью стандартных параметров реестра, нужно отредактировать параметр dword-типа GoOfflineAction, расположенный в ветви реестра Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache. Если этот параметр равен 0, то будет выбран переключатель Уведомлять и переходить в автономный режим. Если же нужно выбрать переключатель Никогда не переходить в автономный режим, присвойте этому параметру значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EventLoggingLevel
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Уровень регистрации событий
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Указывает, какие события заносятся в журнал событий функцией использования автономных файлов.

При возникновении ошибки функция использования автономных файлов записывает события в журнал приложения средства просмотра событий. По умолчанию событие записывается только в случае повреждения кэша хранения автономных файлов. Чтобы добавить дополнительные условия записи событий, воспользуйтесь этим параметром.

Для использования этого параметра выберите в поле "Ввод" номер уровня отображения событий. Уровни являются кумулятивными, то есть каждый уровень включает в себя все указанные в предшествующих уровнях события.

Уровень "0" записывает события только в случае повреждения кэша хранения автономных файлов.

Уровень "1" также записывает события в случае потери соединения с сервером, на котором располагается автономный файл.

Уровень "2" также записывает события при подключении компьютера к сети и отключении от нее.

Уровень "3" также записывает события в случае повторного соединения с сервером, на котором располагается автономный файл.

Примечание. Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если заданы оба параметра, параметр в папке "Конфигурация компьютера" имеет приоритет над параметром в папке "Пользовательская конфигурация".

Также существует возможность определения тех ошибок при работе с автономными файлами, которые будут записываться в журнал приложений. Для этого используется параметр dword-типа EventLoggingLevel, расположенный в ветви реестра Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache. По умолчанию его значение равно 0, что соответствует занесению в журнал приложений сообщений о повреждении данных в кэше. Если этому параметру присвоить значение 1, то кроме сообщений о повреждениях также будут записываться сообщения о недоступности удаленного компьютера. Если же присвоить этому параметру значение 2, то кроме вышеописанных сообщений в журнал будут добавляться сообщения о включении и выключении сети. А если этому параметру присвоить значение 3, то кроме всех упомянутых сообщений в журнал будут заноситься сообщения о доступности удаленного компьютера (после его отключения).

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Deny_Write
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\<GUID-устройства>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда запись на определенный тип съемного носителя будет запрещена. Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Теги: Оборудование Vista 2003 XP GPO


Deny_Read
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\<GUID-устройства>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista 2003 XP GPO


Deny_Write
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Компакт-диски и DVD-диски: Запретить запись
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает запись на дисководы для компакт-дисков и DVD-дисков.

Включение параметра политики запрещает запись на съемные запоминающие устройства этого класса.

Если параметр политики отключен или не определен, запись на съемные запоминающие устройства этого класса разрешена.

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista 2003 GPO


Deny_Read
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Компакт-диски и DVD-диски: Запретить чтение
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает чтение с дисководов для компакт-дисков и DVD-дисков.

Включение параметра политики запрещает чтение со съемных запоминающих устройств этого класса.

Если параметр политики отключен или не определен, чтение со съемных запоминающих устройств этого класса разрешено.

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista GPO


Deny_Write
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\{53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ленточные накопители: Запретить запись
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает запись на ленточные накопители.

Включение параметра политики запрещает запись на съемные запоминающие устройства этого класса.

Если параметр политики отключен или не определен, запись на съемные запоминающие устройства этого класса разрешена.

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista GPO


Deny_Read
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\{53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ленточные накопители: Запретить чтение
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает чтение с ленточных накопителей.

Включение параметра политики запрещает чтение со съемных запоминающих устройств этого класса.

Если параметр политики отключен или не определен, чтение со съемных запоминающих устройств этого класса разрешено.

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista GPO


Deny_Write
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Съемные диски: Запретить запись
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает запись на съемные диски.

Включение параметра политики запрещает запись на съемные запоминающие устройства этого класса.

Если параметр политики отключен или не определен, запись на съемные запоминающие устройства этого класса разрешена.

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista GPO


Deny_Read
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Съемные диски: Запретить чтение
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает чтение со съемных дисков.

Включение параметра политики запрещает чтение со съемных запоминающих устройств этого класса.

Если параметр политики отключен или не определен, чтение со съемных запоминающих устройств этого класса разрешено.

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista GPO


Deny_Write
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\{53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Накопители на гибких дисках: Запретить запись
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает запись на дисководы для гибких дисков, в том числе и USB-дисководы.

Включение параметра политики запрещает запись на съемные запоминающие устройства этого класса.

Если параметр политики отключен или не определен, запись на съемные запоминающие устройства этого класса разрешена.

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista GPO


Deny_Read
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\{53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Накопители на гибких дисках: Запретить чтение
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает чтение с дисководов для гибких дисков, в том числе и USB-дисководов.

Включение параметра политики запрещает чтение со съемных запоминающих устройств этого класса.

Если параметр политики отключен или не определен, чтение со съемных запоминающих устройств этого класса разрешено.

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista GPO


Deny_Write
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: WPD-устройства: Запретить запись
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает запись на съемные диски, в том числе проигрывателей, сотовых телефонов, дополнительных дисплеев и CE-устройств.

Включение параметра политики запрещает запись на съемные запоминающие устройства этого класса.

Если параметр политики отключен или не определен, запись на съемные запоминающие устройства этого класса разрешена.

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista GPO


Deny_Read
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: WPD-устройства: Запретить чтение
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает чтение со съемных дисков, в том числе проигрывателей, сотовых телефонов, дополнительных дисплеев и CE-устройств.

Включение параметра политики запрещает чтение со съемных запоминающих устройств этого класса.

Если параметр политики отключен или не определен, чтение со съемных запоминающих устройств этого класса разрешено.

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista GPO


Deny_Write
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\{F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: WPD-устройства: Запретить запись
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает запись на съемные диски, в том числе проигрывателей, сотовых телефонов, дополнительных дисплеев и CE-устройств.

Включение параметра политики запрещает запись на съемные запоминающие устройства этого класса.

Если параметр политики отключен или не определен, запись на съемные запоминающие устройства этого класса разрешена.

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista GPO


Deny_Read
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\{F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: WPD-устройства: Запретить чтение
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает чтение со съемных дисков, в том числе проигрывателей, сотовых телефонов, дополнительных дисплеев и CE-устройств.

Включение параметра политики запрещает чтение со съемных запоминающих устройств этого класса.

Если параметр политики отключен или не определен, чтение со съемных запоминающих устройств этого класса разрешено.

Если значение данного параметра равно 1, тогда чтение с определенного типа съемного носителя будет запрещено.

Тип носителя, к которому относится данный параметр, определяется подразделом реестра, в котором параметр был создан.

Например, если данный параметр был создан в подразделе {53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных оптических приводов.

А если параметр находится в подразделе {53f56311-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для дисководов гибких дисков.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для съемных запоминающих устройств.

Если же параметр находится в подразделе {53f5630b-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, то он определяет ограничения для ленточных накопителей.

А если параметр находится в подразделах {6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33} и {F33FDC04-D1AC-4E8E-9A30-19BBD4B108AE}, то он определяет ограничения для любых WPD-устройств (съемных дисков сотовых телефонов, музыкальных плееров и т.д.).

Теги: Оборудование Vista GPO


[GUID-номер устройства]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\Custom\Deny_Read\List

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Специальные классы: Запретить чтение
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает чтение с нестандартных съемных запоминающих устройств.

Включение параметра политики запрещает чтение со съемных запоминающих устройств этих классов.

Если параметр политики отключен или не определен, чтение со съемных запоминающих устройств этих классов разрешено.

Также, при помощи параметров строкового типа ветвей реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\Custom\Deny_Read\List и HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\Custom\Deny_Write \List, можно указать CLSID-номер нестандартных съемных устройств, определенный тип доступа к которым нужно запретить.

Теги: Оборудование Vista GPO


[GUID-номер устройства]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\Custom\Deny_Write\List

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Специальные классы: Запретить запись
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики запрещает запись на нестандартные съемные запоминающие устройства.

Включение параметра политики запрещает запись на съемные запоминающие устройства этих классов.

Если параметр политики отключен или не определен, запись на съемные запоминающие устройства этих классов разрешена.

Также, при помощи параметров строкового типа ветвей реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\Custom\Deny_Read\List и HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices\Custom\Deny_Write \List, можно указать CLSID-номер нестандартных съемных устройств, определенный тип доступа к которым нужно запретить.

Теги: Оборудование Vista GPO


RebootTimeinSeconds_state
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Время (в секундах) до принудительной перезагрузки
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Устанавливает временной период (в секундах), после которого система выполнит перезагрузку для принудительного применения изменений в правах доступа к съемным запоминающим устройствам.

Если параметр включен, установите количество секунд, которое система будет ожидать до выполнения перезагрузки.

Если параметр отключен или не задан, система не будет выполнять принудительную перезагрузку.

Примечание. Без принудительной перезагрузки права доступа не вступят в действие до перезапуска системы.

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система будет выполнять автоматическую перезагрузку компьютера для принудительного изменения прав доступа к съемным запоминающим носителям по истечении времени, указанного в параметре RebootTimeinSeconds.

Теги: Оборудование Vista GPO


RebootTimeinSeconds
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Время (в секундах) до принудительной перезагрузки
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Устанавливает временной период (в секундах), после которого система выполнит перезагрузку для принудительного применения изменений в правах доступа к съемным запоминающим устройствам.

Если параметр включен, установите количество секунд, которое система будет ожидать до выполнения перезагрузки.

Если параметр отключен или не задан, система не будет выполнять принудительную перезагрузку.

Примечание. Без принудительной перезагрузки права доступа не вступят в действие до перезапуска системы.

Значение данного параметра определяет количество секунд, по истечении которого операционная система выполнит автоматическую перезагрузку компьютера для принудительного изменения прав доступа к съемным устройствам.

Теги: Оборудование Vista GPO


Deny_All
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Съемные запоминающие устройства всех классов: Запретить любой доступ
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Настроить доступ к съемным запоминающим устройствам всех классов.

Данный параметр политики имеет более высокий приоритет, чем любой параметр политики для отдельного съемного запоминающего устройства. Для управления отдельными классами следует использовать параметры политики, доступные для каждого из классов.

Включение данного параметра политики запрещает любой доступ к любому классу съемных запоминающих устройств.

Если параметр политики отключен или не определен, запись и чтение разрешены для всех классов съемных запоминающих устройств.

Если значение данного параметра равно 1, тогда доступ к любым съемным запоминающим устройствам будет запрещен.

Теги: Оборудование Vista GPO


AllowRemoteDASD
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Все съемные запоминающие устройства: разрешение прямого доступа в удаленных сеансах
Путь групповой политики: Система;Доступ к съемным запоминающим устройствам

Этот параметр политики предоставляет обычным пользователям прямой доступ к съемным запоминающим устройствам в удаленных сеансах.

Если параметр политики включен, удаленные пользователи смогут открывать прямые дескрипторы для съемных запоминающих устройств в удаленных сеансах.

Если параметр политики отключен или не настроен, удаленные пользователи не смогут открывать прямые дескрипторы для съемных запоминающих устройств в удаленных сеансах.

Если значение данного параметра равно 1, тогда прямой доступ к съемным запоминающим устройствам для удаленных пользователей будет разрешен.

Теги: Оборудование Vista ~HKLM GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Настройки, ограничивающие доступ к съемным носителям, можно изменить при помощи параметров REG_DWORD типа, расположенных в данной ветви реестра

Теги: Оборудование Vista 2003 XP GPO


SetPIN
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\SideShow

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Требовать ПИН-код для доступа к данным на устройствах с микропрограммами Майкрософт
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Windows SideShow

Данный параметр политики требует от пользователя ввода личного ПИН-кода (PIN), чтобы разблокировать данные устройства и получить к ним доступ по истечении указанного периода бездействия (ожидания). Этот параметр применим к Windows SideShow-совместимым устройствам, выполняющим микропрограммы Майкрософт.

Если данный параметр политики включен, пользователь должен ввести личный ПИН-код (PIN), чтобы разблокировать данные устройства и получить к ним доступ по истечении указанного периода ожидания.

Примечание. Пользователи могут изменить ПИН-код и длительность периодов ожидания на странице параметров устройства в панели управления Windows SideShow.

Если данный параметр политики отключен или не определен, пользователю не нужно будет вводить личный ПИН-код (PIN), чтобы разблокировать данные устройства и получить к ним доступ по истечении указанного периода ожидания. Однако пользователи могут предпочесть включить блокирование по ПИН-коду и изменить период ожидания в панели управления Windows SideShow.

Примечание. Действие этого параметра не распространяется на устройства без микропрограмм Майкрософт.

Примечание. Набор периодов ожидания фиксирован: через 1 минуту, через 2 минуты, через 5 минут, через 10 минут, через 30 минут, при отключении экрана, никогда.

Если значение данного параметра равно 1, то при каждой попытке доступа к данным устройства SideShow операционная система будет требовать ввод PIN-кода.

Теги: Конфигурация Vista GPO


PINTimeout
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\SideShow

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Требовать ПИН-код для доступа к данным на устройствах с микропрограммами Майкрософт
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Windows SideShow

Данный параметр политики требует от пользователя ввода личного ПИН-кода (PIN), чтобы разблокировать данные устройства и получить к ним доступ по истечении указанного периода бездействия (ожидания). Этот параметр применим к Windows SideShow-совместимым устройствам, выполняющим микропрограммы Майкрософт.

Если данный параметр политики включен, пользователь должен ввести личный ПИН-код (PIN), чтобы разблокировать данные устройства и получить к ним доступ по истечении указанного периода ожидания.

Примечание. Пользователи могут изменить ПИН-код и длительность периодов ожидания на странице параметров устройства в панели управления Windows SideShow.

Если данный параметр политики отключен или не определен, пользователю не нужно будет вводить личный ПИН-код (PIN), чтобы разблокировать данные устройства и получить к ним доступ по истечении указанного периода ожидания. Однако пользователи могут предпочесть включить блокирование по ПИН-коду и изменить период ожидания в панели управления Windows SideShow.

Примечание. Действие этого параметра не распространяется на устройства без микропрограмм Майкрософт.

Примечание. Набор периодов ожидания фиксирован: через 1 минуту, через 2 минуты, через 5 минут, через 10 минут, через 30 минут, при отключении экрана, никогда.

Данный параметр определяет интервал ожидания ввода PIN-кода для доступа к устройству, если значение параметра SideShow равно 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


PIN
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\SideShow

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Требовать ПИН-код для доступа к данным на устройствах с микропрограммами Майкрософт
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Windows SideShow

Данный параметр политики требует от пользователя ввода личного ПИН-кода (PIN), чтобы разблокировать данные устройства и получить к ним доступ по истечении указанного периода бездействия (ожидания). Этот параметр применим к Windows SideShow-совместимым устройствам, выполняющим микропрограммы Майкрософт.

Если данный параметр политики включен, пользователь должен ввести личный ПИН-код (PIN), чтобы разблокировать данные устройства и получить к ним доступ по истечении указанного периода ожидания.

Примечание. Пользователи могут изменить ПИН-код и длительность периодов ожидания на странице параметров устройства в панели управления Windows SideShow.

Если данный параметр политики отключен или не определен, пользователю не нужно будет вводить личный ПИН-код (PIN), чтобы разблокировать данные устройства и получить к ним доступ по истечении указанного периода ожидания. Однако пользователи могут предпочесть включить блокирование по ПИН-коду и изменить период ожидания в панели управления Windows SideShow.

Примечание. Действие этого параметра не распространяется на устройства без микропрограмм Майкрософт.

Примечание. Набор периодов ожидания фиксирован: через 1 минуту, через 2 минуты, через 5 минут, через 10 минут, через 30 минут, при отключении экрана, никогда.

Данный параметр хранит в себе номер PIN-кода, который нужно ввести для разблокировки устройства SideShow, если значение параметра SetPIN равно 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


Disabled
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\SideShow

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить Windows SideShow
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Windows SideShow

Этот параметр отключает Windows SideShow.

Если этот параметр включен, то панель управления Windows SideShow будет отключена, и данные Windows SideShow-совместимых мини-приложений не будут отсылаться на подключенные устройства.

Если этот параметр отключен или не настроен, Windows SideShow включена по умолчанию.

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционной системе будет запрещено использование устройств SideShow.

Теги: Конфигурация Vista GPO


DeleteDataOnLogoff
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\SideShow

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалять данные с устройств, использующих микропрограммы Майкрософт, при завершении сеанса пользователя.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Windows SideShow

При включении этого параметра при завершении сеанса пользователя будут удаляться все данные, хранящиеся на Windows SideShow-совместимых устройствах (с микропрограммами Майкрософт). Это делается из соображений безопасности, но существенно ограничивает функциональность устройств.

Если этот параметр включен, все данные, хранящиеся на устройствах с микропрограммами Майкрософт, будут удалены при завершении сеанса пользователя. Данные будут снова отправлены устройствам при входе пользователя в систему.

Если этот параметр отключен или не задан, то при завершении сеанса пользователя данные с этих устройств удаляться не будут. Пользователи могут включить данный параметр на панели управления Windows SideShow.

Примечание. Действие этого параметра не распространяется на устройства без микропрограмм Майкрософт.

Если значение данного параметра равно 1, то при каждом завершении сеанса пользователя все пользовательские данные будут удаляться из устройства SideShow (при входе пользователя в систему они опять будут помещаться на устройство).

Теги: Конфигурация Vista GPO


AutoWakeDisabled
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\SideShow

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить автоматическое пробуждение
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Windows SideShow

Этот параметр отключает функцию периодического пробуждения компьютера для обновления данных на Windows SideShow-совместимых устройствах.

Если этот параметр политики включен, то настройка функции автоматического пробуждения компьютера не будет доступна на панели управления Windows SideShow.

Если этот параметр отключен или не настроен, то настройка функции автоматического пробуждения компьютера будет доступна на панели управления Windows SideShow. Однако по умолчанию данная функция будет отключена.

Примечание. Данные на Windows SideShow-совместимых устройствах будут обновляться, только если компьютер включен и не находится в спящем режиме.

Если значение данного параметра равно 1, тогда устройству SideShow будет запрещено выполнять периодическое пробуждение компьютера, находящегося в режиме сна, с целью проверки поступления новых данных (например, проверки новых e-mail сообщений).

Теги: Конфигурация Vista GPO


LocalizeXPRelativePaths
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Fdeploy

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Использовать локализованные имена при перенаправлении папок "Пуск" и "Мои документы"
Путь групповой политики: Система;Перенаправление папки

Этот параметр политики позволяет администратору задать, в каких случаях при перенаправлении родительской папки меню "Пуск" и старой "Мои документы" должны использоваться локализованные имена вложенных папок "Все программы", "Автозагрузка", "Моя музыка", "Мои рисунки" и "Мои видеозаписи".

При включении этого параметра политики Windows Vista при перенаправлении вложенных папок папки меню "Пуск" и старой "Мои документы" будет использовать локализованные имена.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, Windows Vista при перенаправлении этих вложенных папок папки меню "Пуск" и старой "Мои документы" будет использовать стандартные английские имена.

Примечание. Эта политика действительна только в Windows Vista при обработке старой политики перенаправления, уже развернутой для этих папок в локализованной среде.

Если значение параметра REG_DWORD типа LocalizeXPRelativePaths, расположенного в ветви реестра SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\Fdeploy, равно 1, тогда операционная система при перенаправлении папок, вложенных в папку Мои документы или меню Пуск, будет использовать локализованные имена. По умолчанию используются английские имена.

Теги: Конфигурация Vista GPO


RsopLogging
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить протоколирование RSoP
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Этот параметр позволяет включать или отключать протоколирование результирующей политики на клиентском компьютере.

RSoP протоколирует информацию о параметрах групповой политики, которые были применены к этому клиенту. Эта информация включает сведения о том, какие объекты групповой политики были применены, откуда они поступили и какие расширенные настройки были включены с клиентской стороны.

Если этот параметр включен, то протоколирование RSoP выключено.

Если этот параметр отключен или не задан, то протоколирование RSoP включено. По умолчанию протоколирование RSoP всегда включено.

Примечание. Для просмотра результатов протоколирования RSoP на клиентском компьютере можно использовать оснастку RSoP консоли управления MMC.

Если значение данного параметра равно 0, тогда протоколирование результирующей политики (информации о групповых политиках, которые были применены к клиенту) на локальном компьютере будет отключено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


GroupPolicyRefreshTimeOffsetDC
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Интервал обновления групповой политики для контроллеров домена
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет частоту обновления групповой политики для контроллеров домена во время работы (в фоновом режиме). Обновления, определяемые этой политикой, происходят в добавление к обновлениям, выполняемым при загрузке системы.

По умолчанию групповая политика для контроллеров домена обновляется каждые пять минут.

Можно задать частоту обновления в диапазоне от 0 до 64 800 минут (45 дней). Если выбрать 0 минут, то контроллер домена будет пытаться обновлять групповую политику каждые 7 секунд. Однако, поскольку обновления могут влиять на работу пользователя и увеличивать сетевой трафик, очень короткий интервал обновления не подходит в большинстве случаев.

Если параметр отключен, то групповая политика для контроллеров домена будет обновляться каждые 5 минут (по умолчанию). Чтобы запретить обновление групповой политики для пользователей во время использования компьютера, выберите параметр "Отключить фоновое обновление групповой политики".

Этот параметр также позволяет задать величину вариации для интервала обновления. Чтобы избежать одновременного запроса обновлений от контроллеров доменов с одинаковым интервалом обновления, система изменяет интервал обновления для каждого контроллера на случайное количество минут. Число, введенное в поле случайного времени, задает максимум для диапазона варьирования. Например, если введено 30 минут, система формирует случайное смещение в интервале от 0 до 30 минут. Ввод большого числа задает широкий диапазон смещения и снижает вероятность перекрытия запросов на обновление. Однако обновления могут быть значительно замедлены.

Примечание. Этот параметр используется только при задании политики для домена, сайта, подразделения или особой группы. Если задана только политика для локального компьютера, то система не будет учитывать этот параметр.

Значение данного параметра определяет максимальное значение случайной величины для контроллеров домена (в минутах), которое будет добавляться к параметру GroupPolicyRefreshTimeDC, чтобы определить время следующего обновления групповой политики. По умолчанию может использоваться значение 0.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


GroupPolicyRefreshTimeOffset
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Интервал обновления групповой политики для компьютеров
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет частоту обновления групповой политики для компьютеров во время работы (в фоновом режиме). Этот параметр указывает частоту фонового обновления только для групповых политик в папке "Конфигурация компьютера".

В дополнение к фоновому обновлению, групповая политика для компьютера всегда обновляется при загрузке системы.

По умолчанию групповая политика компьютера обновляется в фоновом режиме каждые 90 минут со случайным смещением от 0 до 30 минут.

Можно задать частоту обновления в диапазоне от 0 до 64 800 минут (45 дней). Если выбрать 0 минут, то компьютер будет пытаться обновлять групповую политику каждые 7 секунд. Однако, поскольку обновления могут влиять на работу пользователя и увеличивать сетевой трафик, очень короткий интервал обновления не подходит в большинстве случаев.

Если этот параметр отключен, то групповая политика будет обновляться каждые 90 минут (по умолчанию). Чтобы запретить обновление групповой политики во время использования компьютера, выберите политику "Отключить фоновое обновление групповой политики".

Политика "Интервал обновления групповой политики для компьютеров" позволяет также указать степень варьирования интервала обновления. Чтобы избежать одновременного запроса обновлений от клиентов с одинаковым интервалом обновления, система изменяет интервал обновления для каждого клиента на случайное количество минут. Число, введенное в поле случайного времени, задает максимум для диапазона варьирования. Например, если введено 30 минут, система формирует случайное смещение в интервале от 0 до 30 минут. Ввод большого числа задает широкий диапазон смещения и снижает вероятность перекрытия запросов клиента. Однако обновления могут быть значительно замедлены.

Этот параметр задает частоту обновления для групповой политики компьютера. Чтобы установить частоту обновления для политик пользователя, воспользуйтесь политикой "Интервал обновления групповой политики для пользователей" (в разделе "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Система\Групповая политика").

Этот параметр используется только в случае, если параметр "Запретить фоновое обновление групповой политики" не отключен.

Примечание. Необходимо предусмотреть уведомление пользователей, политика которых периодически обновляется, чтобы они могли распознавать признаки обновления политики. При обновлении групповой политики обновляется с кратким морганием рабочий стол Windows и закрываются открытые меню. Наложенные групповой политикой ограничения, например, на доступные пользователям программы, могут оказать влияние на выполняющиеся задачи.

Значение данного параметра определяет максимальное значение случайной величины для обычных компьютеров (в минутах), которое будет добавляться к параметру GroupPolicyRefreshTime, чтобы определить время следующего обновления групповой политики. По умолчанию может использоваться значение случайной величины, не превышающее 30 минут.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


GroupPolicyRefreshTime
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: <Интервал обновления групповой политики для компьютеров> и <Интервал обновления групповой политики для пользователей>
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет частоту обновления групповой политики для компьютеров во время работы (в фоновом режиме). Этот параметр указывает частоту фонового обновления только для групповых политик в папке "Конфигурация компьютера".

В дополнение к фоновому обновлению, групповая политика для компьютера всегда обновляется при загрузке системы.

По умолчанию групповая политика компьютера обновляется в фоновом режиме каждые 90 минут со случайным смещением от 0 до 30 минут.

Можно задать частоту обновления в диапазоне от 0 до 64 800 минут (45 дней). Если выбрать 0 минут, то компьютер будет пытаться обновлять групповую политику каждые 7 секунд. Однако, поскольку обновления могут влиять на работу пользователя и увеличивать сетевой трафик, очень короткий интервал обновления не подходит в большинстве случаев.

Если этот параметр отключен, то групповая политика будет обновляться каждые 90 минут (по умолчанию). Чтобы запретить обновление групповой политики во время использования компьютера, выберите политику "Отключить фоновое обновление групповой политики".

Политика "Интервал обновления групповой политики для компьютеров" позволяет также указать степень варьирования интервала обновления. Чтобы избежать одновременного запроса обновлений от клиентов с одинаковым интервалом обновления, система изменяет интервал обновления для каждого клиента на случайное количество минут. Число, введенное в поле случайного времени, задает максимум для диапазона варьирования. Например, если введено 30 минут, система формирует случайное смещение в интервале от 0 до 30 минут. Ввод большого числа задает широкий диапазон смещения и снижает вероятность перекрытия запросов клиента. Однако обновления могут быть значительно замедлены.

Этот параметр задает частоту обновления для групповой политики компьютера. Чтобы установить частоту обновления для политик пользователя, воспользуйтесь политикой "Интервал обновления групповой политики для пользователей" (в разделе "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Система\Групповая политика").

Этот параметр используется только в случае, если параметр "Запретить фоновое обновление групповой политики" не отключен.

Примечание. Необходимо предусмотреть уведомление пользователей, политика которых периодически обновляется, чтобы они могли распознавать признаки обновления политики. При обновлении групповой политики обновляется с кратким морганием рабочий стол Windows и закрываются открытые меню. Наложенные групповой политикой ограничения, например, на доступные пользователям программы, могут оказать влияние на выполняющиеся задачи.

Значение данного параметра определяет интервал автоматического обновления групповых политик для обычных компьютеров (в минутах). По умолчанию используется интервал в 90 минут.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


GroupPolicyMinTransferRate
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обнаружение медленных подключений для групповой политики
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет медленное подключение для применения или обновления групповой политики.

Если скорость, с которой данные передаются с контроллера домена, предоставляющего обновление политик компьютерам в этой группе, медленнее, чем указанная в этой политике, то система считает это подключение медленным.

Реакция системы на медленное подключение меняется в зависимости от политик. Программа, реализующая политику, может указывать реакцию на медленное подключение. Также параметры обработки политики в этой папке позволяют перекрыть программно заданные отклики на медленные подключения.

Чтобы использовать этот параметр, в поле "Скорость подключения" введите десятичное число от 0 до 4 294 967 200, означающее скорость передачи (кбит/с). Любое подключение с меньшей скоростью передачи будет считаться медленным. Если ввести 0, то все подключения будут считаться быстрыми.

Если этот параметр отключен или не задан, то система будет использовать значение по умолчанию — 500 кбит/с.

Этот параметр появляется в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Этот параметр в папке "Конфигурация компьютера" определяет медленное подключение для политик в папке "Конфигурация компьютера". Этот параметр в папке "Конфигурация пользователя" определяет медленное подключение для параметров в папке "Конфигурация пользователя".

См. также параметр "Не определять медленные подключения" и связанные с ним политики в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Система\Профиль пользователя". Примечание. Если сервер профилей имеет IP-подключение, то используется параметр скорости подключения. Если сервер профилей не имеет IP-подключения, то используется определение скорости с помощью SMB.

Значение данного параметра определяет минимальную скорость подключения (в Кбит/сек), при использовании которой соединение будет считаться медленным. По умолчанию медленным считается соединение, скорость которого не превышает 500 Кбайт/сек.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DLT_AllowDomainMode
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить клиентам для отслеживания изменившихся связей использовать ресурсы домена)
Путь групповой политики: Система

Указывает, что клиенты для отслеживания изменившихся связей могут использовать сервер отслеживания изменившихся связей (DLT), который выполняется на контроллерах домена. Клиент DLT включает в программах отслеживание связанных файлов, которые перемещаются в пределах тома NTFS, в другой том NTFS на одном компьютере или в другой том NTFS на другом компьютере. Клиент DLT может более надежно отслеживать связи, когда разрешено использование сервера DLT. Эту политику следует задавать только в случае, когда сервер DLT выполняется на всех контроллерах домена в домене.

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


DenyRsopToInteractiveUser
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить интерактивным пользователям создавать данные результирующей политики (Resultant Set of Policy — RSoP)
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Этот параметр управляет способностью пользователя просматривать данные результирующей политики.

По умолчанию интерактивно зарегистрированные пользователи могут просматривать свои собственные данные результирующей политики.

Если этот параметр включен, то интерактивные пользователи не могут формировать данные RSoP.

Если этот параметр не настроен или выключен, то интерактивные пользователи могут формировать RSoP.

Примечание. Эта настройка не влияет на администраторов. Независимо от того, включен или выключен этот параметр, администраторы по умолчанию могут просматривать данные RSoP.

Примечание. Чтобы просмотреть данные RSoP на клиентском компьютере, используйте оснастку RSoP для консоли управления MMC. Можно запустить оснастку RSoP из командной строки с помощью команды RSOP.msc

Примечание. Этот параметр существует как в разделе "Конфигурация пользователя", так и в разделе "Конфигурации компьютера".

См. также параметр "Отключить протоколирование RSoP" в разделе "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Система\Групповая политика".

Если значение данного параметра равно 1, тогда интерактивным пользователям будет запрещено использование механизм RSoP для формирования сведений о применении групповых политик к собственной учетной записи.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


AllowBlockingAppsAtShutdown
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить автоматическое завершение работы приложений, которые блокируют или отменяют выключение компьютера.
Путь групповой политики: Система;Параметры завершения работы

Данный параметр политики определяет, будет ли Windows разрешать консольным приложениям и графическим приложениям, не имеющим отображаемых окон верхнего уровня, блокировать или отменять завершение работы системы. По умолчанию работа таких приложений автоматически прекращается при попытке отменить завершение работы Windows или при блокировании завершения работы в течение неограниченного периода времени.

При включенном параметре консольные приложения и графические приложения, не имеющие отображаемых окон верхнего уровня, которые блокируют или отменяют завершение работы системы, не будут автоматически прекращать работу в процессе завершения работы Windows.

Если этот параметр отключен или не задан, данные приложения будут автоматически завершены в процессе завершения работы системы для обеспечения более быстрого и плавного завершения работы Windows.

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система будет разрешать фоновым приложениям блокировать завершение работы компьютера. По умолчанию фоновые приложения не могут запретить завершение работы компьютера — если они попытаются это сделать или пошлют команду с требованием не завершать работу компьютера в течение определенного интервала времени, операционная система автоматически завершит работу этих программ.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


DisableWcnUi
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\WCN\UI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить доступ к мастерам Windows Connect Now
Путь групповой политики: Сеть;Windows Connect Now

Этот параметр политики запрещает доступ к мастерам Windows Connect Now (WCN). Если параметр включен, мастеры отключены и у пользователей нет доступа к задачам мастеров. Будут отключены все задачи, связанные с конфигурацией, в том числе задачи "Установить маршрутизатор беспроводной сети или точку доступа" и "Добавить беспроводное устройство". Если этот параметр отключен или не задан, пользователям будут доступны задачи мастера, в том числе задачи "Установить маршрутизатор беспроводной сети или точку доступа" и "Добавить беспроводное устройство". По умолчанию разрешен доступ ко всем мастерам WCN.

Если значение данного параметра равно 1, тогда запуск задач мастера будет запрещен.

Теги: Конфигурация Vista GPO


TurnOnWindowsCollaborationAuditing
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Collaboration

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить аудит конференц-зала Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Конференц-зал Windows

Конференц-зал Windows представляет собой приложение, позволяющее организовать быстрое прямое соединение для организации общего доступа к программам и материалам, а также для обмена сообщениями.

Если включить этот параметр, конференц-зал Windows будет заносить в журнал событий различные события, происходящие во время сеанса (например, когда пользователь создает сеанс, присоединяется к сеансу или запускает презентацию).

Если отключить или не настроить этот параметр, аудит конференц-зала Windows будет отключен.

По умолчанию аудит конференц-зала Windows отключен.

Если значение данного параметра равно 1, тогда сведения о происходящих во время работы программы Windows Collaboration событиях будут заноситься в журнал событий операционной системы.

Теги: Конфигурация Vista GPO


TurnOffWindowsCollaboration
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Collaboration

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выключить программу "Конференц-зал Windows"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Конференц-зал Windows

Программа "Конференц-зал Windows" обеспечивает возможность непосредственной совместной работы с программами и раздаточными материалами, а также возможность передачи сообщений.

Если этот параметр включен, программа "Конференц-зал Windows" будет отключена.

Если этот параметр отключен или не задан, программа "Конференц-зал Windows" будет включена.

По умолчанию программа "Конференц-зал Windows" включена.

Если значение данного параметра равно 1, тогда запуск программы будет запрещен.

Теги: Конфигурация Vista GPO


DefaultOverrideBehavior
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\Consent

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Игнорировать настроенные параметры разрешения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Разрешение

Этот параметр определяет поведение параметра разрешения по умолчанию по отношению к настроенным параметрам разрешения. Если данный параметр включен, параметр уровня разрешения по умолчанию всегда будет переопределять любой другой параметр разрешения. Если данный параметр отключен или не определен, каждый настроенный параметр разрешения будет определять уровень разрешения для данного типа событий, а параметр разрешения по умолчанию будет определять уровень разрешения для любых других отчетов.

<описания нет>

Теги: Мониторинг Vista GPO


DefaultConsent
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\Consent

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить разрешение по умолчанию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Разрешение

Этот параметр определяет поведение отчетов об ошибках Windows при получении разрешения. Если уровень разрешения равен "Всегда запрашивать разрешение перед отправкой данных", Windows будет запрашивать разрешение пользователя на отправку отчетов. Если уровень разрешения равен "Отправлять параметры", автоматически будет отправляться только минимум сведений, необходимых для проверки существующего решения, а для отправки дополнительных данных, запрошенных корпорацией Майкрософт, Windows будет запрашивать разрешение пользователя. Если уровень разрешения равен "Отправлять параметры и безопасные дополнительные данные", автоматически будет отправляться только минимум сведений, необходимых для проверки существующего решения, и данные, которые Windows определяет как не содержащие (с высокой степенью вероятности) персонально идентифицируемые сведения, а для отправки любых дополнительных данных, запрошенных корпорацией Майкрософт, Windows будет запрашивать разрешение пользователя. Если уровень разрешения равен "Отправлять все данные", автоматически будут отправляться все данные, запрошенные корпорацией Майкрософт. Если параметр отключен или не задан, уровень разрешения будет соответствовать уровню разрешения "Всегда запрашивать разрешение перед отправкой данных".

Данный параметр позволяет настроить разрешения на отправку отчетов по умолчанию.

Если значение данного параметра равно 1, тогда перед отправкой любых данных операционная система будет запрашивать у пользователя подтверждение. Если значение данного параметра равно 2, тогда отправка основных сведений об ошибке будет выполняться автоматически, а вот если сайт Microsoft запросит дополнительные данные об ошибке, перед их отправкой операционная система запросит подтверждение у пользователя. Если же значение данного параметра равно 3, тогда автоматически будут передаваться как основные, так и дополнительные данные, не содержащие личной информации о пользователе. Ну а если значение данного параметра равно 4, тогда без запроса будут передаваться любые данные.

Теги: Мониторинг Vista GPO


[параметр разрешения]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\Consent

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настроить параметры разрешения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Разрешение

Этот параметр определяет поведение отчетов об ошибках Windows при получении разрешения для определенных типов событий.

Если этот параметр включен и уровень разрешения равен "0" (Отключить) или данный параметр отключен, отчеты об ошибках Windows не будут отправлять какие-либо данные, касающиеся данного события, в корпорацию Майкрософт. Если уровень разрешения равен "1" (Всегда запрашивать разрешение перед отправкой данных), Windows будет запрашивать разрешение пользователя на отправку отчетов. Если уровень разрешения равен "2" (Отправлять параметры), автоматически будет отправляться только минимум сведений, необходимых для проверки существующего решения, а для отправки дополнительных данных, запрошенных корпорацией Майкрософт, Windows будет запрашивать разрешение пользователя. Если уровень разрешения равен "3" (Отправлять параметры и безопасные дополнительные данные), автоматически будет отправляться только минимум сведений, необходимых для проверки существующего решения, и данные, которые Windows определяет как не содержащие (с высокой степенью вероятности) персонально идентифицируемые сведения, а для отправки любых дополнительных данных, запрошенных корпорацией Майкрософт, Windows будет запрашивать разрешение пользователя. Если уровень разрешения равен "4" (Отправлять все данные), автоматически будут отправляться все данные, запрошенные корпорацией Майкрософт.

Если параметр отключен или не задан, уровень разрешения будет соответствовать уровню разрешения по умолчанию.

<описания нет>

Теги: Мониторинг Vista GPO


[программа-исключение]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\ExcludedApplications

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Список исключаемых приложений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет поведение списка исключений отчета об ошибках. Windows не будет отправлять отчеты для любого из процессов, перечисленных в этом списке. Нажмите кнопку "Показать" для отображения списка исключений. Нажмите кнопку "Добавить..." и введите имя процесса для добавления процесса в список. Выберите имя процесса и нажмите кнопку "Удалить" для удаления процесса из списка. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить список.

<описания нет>

Теги: Мониторинг Vista GPO


QueuePesterInterval
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить очередь отчетов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет поведение очереди отчетов об ошибках Windows. Если поведение очереди равно "По умолчанию", каждый раз при возникновении проблемы Windows будет решать, ставить ли отчет в очередь или запросить разрешение пользователя на незамедлительную его отправку. Если поведение очереди равно "Всегда ставить в очередь", все отчеты будут ставиться в очередь, пока пользователь не будет уведомлен о необходимости их отправки или пока пользователь не решит отправить их, использовав панель управления "Решения проблем". Если поведение очереди равно "Всегда ставить в очередь для администратора", отчеты будут ставиться в очередь, пока администратор не будет уведомлен о необходимости их отправки или не решит отправить их, использовав панель управления "Решения проблем". Параметр "Максимальное число отчетов в очереди" определяет, сколько отчетов будет поставлено в очередь, прежде чем старые отчеты будут автоматически удалены. Параметр "Число дней между напоминаниями о проверке наличия решения" определяет интервал времени для отображения уведомлений системы, напоминающих пользователю о необходимости проверки наличия решения проблем. Значение 0 отключает напоминания. Если параметр очереди отчетов об ошибках Windows отключен, информация отчетов об ошибках Windows не будет помещаться в очередь и пользователи смогут отправлять отчеты только в моменты возникновения проблем.

Значение данного параметра определяет интервал (в днях) автоматической проверки исправлений для ошибок, находящихся в очереди. По истечении данного интервала будет либо выполняться автоматическая проверка исправлений (если значение параметра ForceQueue равно 0), либо отображаться уведомление с предложением проверки.

Теги: Мониторинг Vista GPO


MaxQueueCount
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить очередь отчетов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет поведение очереди отчетов об ошибках Windows. Если поведение очереди равно "По умолчанию", каждый раз при возникновении проблемы Windows будет решать, ставить ли отчет в очередь или запросить разрешение пользователя на незамедлительную его отправку. Если поведение очереди равно "Всегда ставить в очередь", все отчеты будут ставиться в очередь, пока пользователь не будет уведомлен о необходимости их отправки или пока пользователь не решит отправить их, использовав панель управления "Решения проблем". Если поведение очереди равно "Всегда ставить в очередь для администратора", отчеты будут ставиться в очередь, пока администратор не будет уведомлен о необходимости их отправки или не решит отправить их, использовав панель управления "Решения проблем". Параметр "Максимальное число отчетов в очереди" определяет, сколько отчетов будет поставлено в очередь, прежде чем старые отчеты будут автоматически удалены. Параметр "Число дней между напоминаниями о проверке наличия решения" определяет интервал времени для отображения уведомлений системы, напоминающих пользователю о необходимости проверки наличия решения проблем. Значение 0 отключает напоминания. Если параметр очереди отчетов об ошибках Windows отключен, информация отчетов об ошибках Windows не будет помещаться в очередь и пользователи смогут отправлять отчеты только в моменты возникновения проблем.

Значение данного параметра определяет максимально возможное количество отчетов в очереди.

Теги: Мониторинг Vista GPO


MaxArchiveCount
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить архив отчетов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

[нет]

Значение данного параметра определяет максимальное количество отчетов об ошибках, которые могут находиться в хранилище операционной системы.

Теги: Мониторинг Vista GPO


LoggingDisabled
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить запись в журнал
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows

Если данный параметр включен, события отчетов об ошибках Windows не будут фиксироваться в системном журнале событий.

Если значение данного параметра равно 1, тогда ведение системного журнала ошибок будет запрещено.

Теги: Мониторинг Vista GPO


ForceQueue
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить очередь отчетов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет поведение очереди отчетов об ошибках Windows. Если поведение очереди равно "По умолчанию", каждый раз при возникновении проблемы Windows будет решать, ставить ли отчет в очередь или запросить разрешение пользователя на незамедлительную его отправку. Если поведение очереди равно "Всегда ставить в очередь", все отчеты будут ставиться в очередь, пока пользователь не будет уведомлен о необходимости их отправки или пока пользователь не решит отправить их, использовав панель управления "Решения проблем". Если поведение очереди равно "Всегда ставить в очередь для администратора", отчеты будут ставиться в очередь, пока администратор не будет уведомлен о необходимости их отправки или не решит отправить их, использовав панель управления "Решения проблем". Параметр "Максимальное число отчетов в очереди" определяет, сколько отчетов будет поставлено в очередь, прежде чем старые отчеты будут автоматически удалены. Параметр "Число дней между напоминаниями о проверке наличия решения" определяет интервал времени для отображения уведомлений системы, напоминающих пользователю о необходимости проверки наличия решения проблем. Значение 0 отключает напоминания. Если параметр очереди отчетов об ошибках Windows отключен, информация отчетов об ошибках Windows не будет помещаться в очередь и пользователи смогут отправлять отчеты только в моменты возникновения проблем.

Если значение данного параметра равно 2, тогда проверять исправления для отчетов об ошибках может только администратор. Если же значение данного параметра равно 1, тогда эту операцию может выполнять не только администратор, но и обычный пользователь. А если значение данного параметра равно 0, тогда проверка исправлений будет выполняться автоматически.

Теги: Мониторинг Vista GPO


DontSendAdditionalData
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не отправлять дополнительные данные
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows

Если данный параметр включен, любые запросы корпорации Майкрософт на дополнительные данные в ответ на события в отчетах об ошибках Windows будут автоматически отклоняться без уведомления пользователя.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при передаче сведений о возникшей ошибке будет запрещена передача любых дополнительных данных.

Теги: Мониторинг Vista GPO


DisableQueue
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить очередь отчетов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет поведение очереди отчетов об ошибках Windows. Если поведение очереди равно "По умолчанию", каждый раз при возникновении проблемы Windows будет решать, ставить ли отчет в очередь или запросить разрешение пользователя на незамедлительную его отправку. Если поведение очереди равно "Всегда ставить в очередь", все отчеты будут ставиться в очередь, пока пользователь не будет уведомлен о необходимости их отправки или пока пользователь не решит отправить их, использовав панель управления "Решения проблем". Если поведение очереди равно "Всегда ставить в очередь для администратора", отчеты будут ставиться в очередь, пока администратор не будет уведомлен о необходимости их отправки или не решит отправить их, использовав панель управления "Решения проблем". Параметр "Максимальное число отчетов в очереди" определяет, сколько отчетов будет поставлено в очередь, прежде чем старые отчеты будут автоматически удалены. Параметр "Число дней между напоминаниями о проверке наличия решения" определяет интервал времени для отображения уведомлений системы, напоминающих пользователю о необходимости проверки наличия решения проблем. Значение 0 отключает напоминания. Если параметр очереди отчетов об ошибках Windows отключен, информация отчетов об ошибках Windows не будет помещаться в очередь и пользователи смогут отправлять отчеты только в моменты возникновения проблем.

<описания нет>

Теги: Мониторинг Vista GPO


Disabled
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить отчеты об ошибках Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows|Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Если данный параметр включен, отчеты об ошибках Windows не будут отправлять какую-либо информацию о проблемах в корпорацию Майкрософт. Кроме того, сведения о решении не будут доступны в панели управления "Сообщения о проблемах и решения".

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизм отчетов об ошибках будет запрещен.

Теги: Мониторинг Vista GPO


DisableArchive
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить архив отчетов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

[нет]

<описания нет>

Теги: Мониторинг Vista GPO


CorporateWerUseSSL
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить корпоративные отчеты об ошибках Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет корпоративный сервер, на который будут отправляться отчеты об ошибках Windows (вместо отсылки их в корпорацию Майкрософт). Порт сервера указывает порт сервера назначения. Значение "Подключиться по протоколу SSL" определяет, будет ли Windows отправлять отчеты на сервер, используя защищенное подключение.

Если значение данного параметра равно 1, тогда сведения об ошибках будут передаваться на сервер при помощи протокола SSL.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


CorporateWerServer
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настроить корпоративные отчеты об ошибках Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет корпоративный сервер, на который будут отправляться отчеты об ошибках Windows (вместо отсылки их в корпорацию Майкрософт). Порт сервера указывает порт сервера назначения. Значение "Подключиться по протоколу SSL" определяет, будет ли Windows отправлять отчеты на сервер, используя защищенное подключение.

Его значение определяет имя сервера, на который будут передаваться отчеты об ошибках.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


CorporateWerPortNumber
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить корпоративные отчеты об ошибках Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет корпоративный сервер, на который будут отправляться отчеты об ошибках Windows (вместо отсылки их в корпорацию Майкрософт). Порт сервера указывает порт сервера назначения. Значение "Подключиться по протоколу SSL" определяет, будет ли Windows отправлять отчеты на сервер, используя защищенное подключение.

Значение данного параметра определяет номер порта, по которому будут передаваться данные на сервер обработки отчетов об ошибках.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ConfigureArchive
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить архив отчетов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет поведение архива отчетов об ошибках Windows. Если режим архива имеет значение "Сохранять все", все данные, собранные для каждого отчета, будут сохраняться в соответствующем месте. Если режим архива имеет значение "Сохранять только параметры", будет сохраняться только минимум сведений, необходимых для проверки существующего решения. Параметр "Максимальное число отчетов для хранения" определяет, сколько отчетов будет сохранено, прежде чем старые отчеты будут автоматически удалены. Если данный параметр отключен, данные отчетов об ошибках Windows сохраняться не будут.

Если значение данного параметра равно 1, тогда в хранилище будут помещаться только параметры возникшей ошибки. Если же значение данного параметра равно 2, тогда в хранилище будут помещаться все возможные данные о возникшей ошибке.

Теги: Мониторинг Vista GPO


ProhibitInstallUninstall
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsColorSystem

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить установку и удаление цветовых профилей
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Цветовая система Windows Color System

Этот параметр влияет на возможность устанавливать и удалять цветовые профили.

Если этот параметр включен, пользователи не смогут устанавливать новые и удалять существующие цветовые профили.

Если этот параметр отключен или не задан, все пользователи смогут устанавливать новые цветовые профили. Обычные пользователи смогут удалять цветовые профили, установленные ими ранее. Администраторы смогут удалять все цветовые профили.

Установка и удаление цветовых профилей запрещено, если значение параметра ProhibitInstallUninstall равно 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


NoAUShutdownOption
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не отображать параметр "Установить обновления и завершить работу" в диалоговом окне "Завершение работы Windows"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Этот параметр позволяет указать, отображается ли параметр "Установить обновления и завершить работу" в диалоговом окне "Завершение работы Windows".

Если этот параметр включен, параметр "Установить обновления и завершить работу" не появляется в диалоговом окне "Завершение работы Windows" при выборе в меню "Пуск" команды "Завершение работы", даже если имеются обновления, доступные для установки.

Если этот параметр отключен или не задан, параметр "Установить обновления и завершить работу" будет доступен в диалоговом окне "Завершение работы Windows" при выборе в меню "Пуск" команды "Завершение работы", когда имеются обновления, доступные для установки.

Если значение данного параметра равно 1, тогда в диалоге Завершение работы Windows, после загрузки нового обновления, не будет отображаться команда Установить обновления и завершить работу.

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP GPO


NoAUAsDefaultShutdownOption
all\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не задавать по умолчанию параметр "Установить обновления и завершить работу" в диалоговом окне "Завершение работы Windows"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Этот параметр позволяет указать, может ли параметр "Установить обновления и завершить работу" быть выбранным по умолчанию в диалоговом окне "Завершение работы Windows".

Если этот параметр включен, в диалоговом окне "Завершение работы Windows" выбранным по умолчанию оказывается параметр, выбранный при последнем выключении ("Гибернация", "Перезагрузка" и т. д.), вне зависимости от доступности параметра "Установить обновления и завершить работу" в списке "Выберите желаемое действие".

Если этот параметр отключен или не задан, параметр "Установить обновления и завершить работу" будет выбран по умолчанию в диалоговом окне "Завершение работы Windows" при выборе в меню "Пуск" команды "Завершение работы", когда имеются обновления, доступные для установки.

Имейте в виду, что этот параметр не действует, если включен параметр "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Центр обновления Windows\Не отображать параметр "Установить обновления и завершить работу"" в диалоговом окне завершения работы Windows.

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда Установить обновления и завершить работу, отображаемая в диалоге Завершение работы Windows после загрузки нового обновления, не будет устанавливаться как действие по умолчанию.

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP GPO


ManualLaunchAllowed
all\Software\Policies\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выключить приложение Почта Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Почта Windows

Запрещает или разрешает доступ к приложению Почта Windows.

При включении этой настройки доступ к приложению Почта Windows запрещается.

Если выключить или не изменять эту настройку, доступ к приложению Почта Windows разрешается.

Если значение данного параметра равно 0, тогда запуск почтового клиента запрещен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DisableCommunities
all\Software\Policies\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выключить функции сообществ
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Почта Windows

Почта Windows не будет проверять сервера групп новостей на наличие поддержки сообществ.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность проверки почтовым клиентом сервера групп новостей на наличие сообществ будет запрещена.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


RegisterSpoolerRemoteRpcEndPoint
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить диспетчеру печати добавление новых клиентских подключений
Путь групповой политики: Принтеры

Эта политика определяет, может ли диспетчер печати принтера добавлять клиентские подключения.

Если эта политика не настроена, диспетчер очереди печати не будет добавлять новые клиентские подключения, пока пользователь не предоставит общий доступ к локальному принтеру или не откроет очередь печати для подключения принтера. После этого диспетчер очереди печати начнет добавлять клиентские подключения автоматически.

Если эта политика включена, диспетчер очереди печати будет всегда добавлять клиентские подключения.

Если эта политика отключена, диспетчер очереди печати не будет добавлять новые клиентские подключения и не позволит разрешать общий доступ к принтерам. Принтеры, к которым уже разрешен общий доступ, останутся общими.

Чтобы изменения этой политики вступили в силу, необходимо перезапустить диспетчер очереди печати.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 GPO


ForceCSREMFDespooling
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Всегда обрабатывать задания печати на сервере
Путь групповой политики: Принтеры

Если печать осуществляется через сервер печати, определяет, будет ли диспетчер очереди печати клиента обрабатывать задания на печать самостоятельно или передаст их для обработки серверу.

Этот параметр политики влияет только на печать через сервер печати Windows.

Если данный параметр политики включен на компьютере-клиенте, его диспетчер очереди печати не будет обрабатывать задания перед отправкой на сервер печати. Это снижает нагрузку клиента за счет возрастания нагрузки сервера.

Если данный параметр на клиенте отключен, клиент будет самостоятельно преобразовывать задания печати в команды принтера. Затем эти команды будут отправляться на сервер печати, который передаст их принтеру. Это увеличивает нагрузку клиента и уменьшает нагрузку сервера.

Если данный параметр политики не включить, то печать будет происходить так же, как при отключенном параметре.

Примечание. Эта политика не влияет на возможность автономной печати клиентом. Задания печати всегда будут ставиться в очередь при отсутствии подключения к серверу печати. При подключении к серверу клиент отправит ему все ожидающие выполнения задания печати.

Примечание. Некоторые драйверы принтеров требуют использования специального обработчика заданий печати. Специальный обработчик заданий печати может отсутствовать на клиенте, например, если сервер печати не поддерживает передачу данных от обработчиков заданий печати во время указания и печати. Если обнаружено несоответствие обработчика заданий печати, диспетчер очереди клиента будет всегда передавать задания печати на обработку серверу. Отключение этого параметра политики не переопределяет данное поведение.

Примечание. В случае, если драйвер печати клиента не соответствует драйверу печати сервера (несоответствие подключения), клиент всегда будет обрабатывать задание на печать, независимо от значения данного параметра.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKCU Vista GPO


DisableWebPnPDownload
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение загрузки драйверов принтера по протоколу HTTP
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, разрешено ли клиенту выполнять загрузку драйверов принтера по протоколу HTTP.

Для установки печати по протоколу HTTP необходима загрузка специальных драйверов.

Примечание. Этот параметр не запрещает клиенту печатать на принтерах в интрасети или в сети Интернет по протоколу HTTP. Этот запрет не касается установленных локально драйверов.

Если этот параметр включен, загрузка драйверов принтера по протоколу HTTP будет невозможна.

Если этот параметр отключен или не настроен, пользователи смогут загружать драйверы принтера по протоколу HTTP.

Если значение данного параметра равно 1, тогда загрузка драйверов принтера по протоколу HTTP будет запрещена. Драйверы принтера всегда загружаются при первой попытке печати на принтере по протоколу HTTP (если на локальной операционной системе нет соответствующих драйверов, используемых удаленным принтером).

Теги: Оборудование Vista 2003 XP GPO


DisableHTTPPrinting
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить печать по протоколу HTTP
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, разрешена ли печать по протоколу HTTP для этого клиента.

Печать по протоколу HTTP позволяет клиенту печатать на принтерах в интрасети и в сети Интернет.

Примечание. Этот параметр влияет только на клиент при печати через Интернет. Он не запрещает этому компьютеру выступать в качестве сервера печати через Интернет и делать подключенные к нему общие принтеры доступными через HTTP.

Если этот параметр включен, клиент не сможет выполнять печать через Интернет по протоколу HTTP.

Если этот параметр отключен или не настроен, пользователи смогут выбрать режим печати через Интернет по протоколу HTTP.

См. также описание параметров "Печать в Интернете" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Принтеры".

Если значение данного параметра равно 1, тогда печать по протоколу HTTP будет запрещена. Однако это не запрещает данному компьютеру быть сервером печати по протоколу HTTP.

Теги: Оборудование Vista 2003 XP GPO


DisableSR
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить восстановление системы
Путь групповой политики: Система;Восстановление системы

Определяет, включена ли функция восстановления системы.

В случае возникновения проблем функция восстановления системы позволяет вернуть систему компьютера в предыдущее состояние и избежать потери файлов с личными данными. По умолчанию функция восстановления системы включена.

Если параметр включен, функция восстановления системы отключается и доступ к мастеру восстановления системы и интерфейсу настройки блокируется.

Если параметр выключен, функция восстановления системы включена и обязательна. Ее нельзя отключить с помощью интерфейса настройки, но при соответствующем значении параметра "Отключить конфигурацию" ее можно настроить. Функция не применяется до перезагрузки системы. Чтобы отключить интерфейс настройки, используйте параметр "Отключить конфигурацию".

Если этот параметр не задан, система использует локальные параметры по умолчанию.

Важно! Этот параметр обновляется только при перезагрузке системы.

Примечание. Этот параметр доступен только в версии Windows XP Professional.

См. также параметр "Отключить конфигурацию". Если параметр "Отключить восстановление системы" отключен или не задан, параметр "Отключить конфигурацию" определяет, отображается ли интерфейс настройки.

Если значение параметра DisableConfig или DisableSR равно 1, тогда вкладка Защита системы в диалоге Свойства системы отображаться не будет.

Теги: Архивация Vista XP GPO


DisableConfig
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить конфигурацию
Путь групповой политики: Система;Восстановление системы

Позволяет отключить интерфейс настройки для восстановления системы.

В случае возникновения проблем функция восстановления системы позволяет вернуть систему компьютера в предыдущее состояние и избежать потери файлов с личными данными. Поведение этого параметра зависит от значения параметра "Отключить восстановление системы".

Если этот параметр включен, настроить функцию восстановления системы с помощью интерфейса настройки нельзя. Если параметр "Отключить конфигурацию" отключен, интерфейс настройки отображается, но при этом применяются параметры восстановления системы по умолчанию.

Если этот параметр не задан, интерфейс настройки восстановления системы отображается и можно настраивать восстановление системы.

Примечание. Этот параметр доступен только в операционных системах версий Windows Home Edition и Professional.

См. также параметр "Отключить восстановление системы". Если параметр "Отключить восстановление системы" включен, то параметр "Отключить конфигурацию" неактивен. Если параметр "Отключить восстановление системы" отключен и параметр "Отключить конфигурацию" не задан, то функцию восстановления системы нельзя отключить локально, но можно настроить. Если параметр "Отключить восстановление системы" не задан и параметр "Отключить конфигурацию" отключен, то функцию восстановления системы можно отключить локально, но нельзя настроить.

Если значение параметра DisableConfig или DisableSR равно 1, тогда вкладка Защита системы в диалоге Свойства системы отображаться не будет.

Теги: Архивация Vista XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Содержит в себе настройки ограничений SystemRestore

Теги: Архивация Vista 2003 XP GPO


WorkDirectory
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запускать программу при подключении
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Среда удаленных сеансов

Настраивает службы терминалов для автоматического запуска указанной программы при подключении.

Используя этот параметр, можно указать программу для автоматического запуска при входе пользователя на удаленный компьютер.

По умолчанию сеанс служб терминалов обеспечивает доступ ко всему рабочему столу Windows, если иное не указано в этом параметре администратором сервера или пользователем при настройке клиентского подключения. Если этот параметр включен, то он переопределяет параметры "Запуск программы при подключении", определенные администратором сервера или пользователем. Меню "Пуск" и рабочий стол Windows не отображаются, а в момент выхода пользователя из программы сеанс автоматически завершается.

Чтобы использовать этот параметр, в поля пути и имени файла введите полный путь и имя исполняемого файла для запуска при входе пользователя на службы терминалов. При необходимости в поле "Рабочая папка" введите полный путь к начальной папке программы. Если оставить поле "Рабочая папка" пустым, программа будет запускаться в рабочей папке по умолчанию. Если указан недействительный путь, имя файла или рабочая папка, то подключение к серверу терминалов не будет выполнено, а будет выведено сообщение об ошибке.

Если состояние имеет значение "Включен", то в сеансы служб терминалов автоматически запускают указанную программу и выбирают указанную рабочую папку (или папку программы по умолчанию, если рабочая папка не задана).

Если состояние имеет значение "Выключен" или "Не задан", то сеансы служб терминалов начинаются с полного рабочего стола, если только администратор или пользователь не задали другие параметры. (См. параметр "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Система\Вход в систему\Запускать указанные программы при входе в систему").

Примечание. Параметр доступен в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если заданы оба параметра, то параметр конфигурации компьютера переопределяет параметр конфигурации пользователя.

Данный параметр имеет строковый тип. Он определяет рабочий каталог для программы, которая будет запускаться при подключении сеанса пользователя.

Теги: Сеть Vista 2003 GPO


Shadow
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Устанавливает правила удаленного управления пользовательских сеансов служб терминалов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Подключения

Данный параметр политики позволяет установить уровень удаленного управления, разрешенный для сеанса служб терминалов.

Параметр политики может использоваться для выбора одного из двух уровней удаленного управления: "Наблюдение за сеансом" или "Полное управление". "Наблюдение за сеансом" позволяет удаленно управляющему пользователю наблюдать за сеансом. "Полное управление" позволяет администратору взаимодействовать с сеансом. Удаленное управление может быть установлено как с разрешения, так и без разрешения пользователя.

Если данный параметр политики включен, администраторы могут удаленно взаимодействовать с пользовательским сеансом службы терминалов в соответствии с определенными правилами. Чтобы установить эти правила, выберите нужный уровень управления и разрешений в списке параметров. Чтобы запретить удаленное управление, выберите "Удаленное управление не разрешено".

Если параметр политики отключен или не задан, правила удаленного управления определяются параметрами вкладки "Удаленное управление" средства "Настройка служб терминалов". По умолчанию удаленно управляющим пользователям предоставляется полное управление c разрешения клиента.

Примечание. Параметр политики доступен в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если параметры политики заданы в обеих папках, то приоритет имеет параметр в папке "Конфигурация компьютера".

Если значение данного параметра равно 0, тогда удаленное управление пользовательских сеансов служб будет запрещено. Если значение данного параметра равно 1, тогда будет разрешено устанавливать полный контроль над компьютером, если клиент разрешит это сделать. Если же значение данного параметра равно 2, тогда будет разрешено устанавливать полный контроль над компьютером без запроса разрешения клиента. Если же значение данного параметра равно 3, тогда будет разрешено выполнять наблюдение за сеансом, если клиент разрешит это сделать. А если значение данного параметра равно 4, тогда будет разрешено выполнять наблюдение за сеансом без запроса разрешения клиента.

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


SessionDirectoryLocation
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Сервер каталога сеансов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Каталог сеансов

Указывает, настраивать ли сервер как сервер каталога сеансов для сеансов служб терминалов в данной сети.

Сервер каталога сеансов направляет входящие подключения служб терминалов для кластера служб терминалов.

Если состояние имеет значение "Включен", можно указать сервер (его DNS-имя, IP-адрес или полное доменное имя), который будет действовать как сервер каталога сеансов. Данный параметр будет действовать при условии, что на указанном сервере запущен каталог сеансов служб терминалов. Если имя сервера каталогов сеансов указано неправильно, то в журнал событий конечного компьютера будет записана ошибка, сообщающая, что указанное место не удалось найти.

Если состояние имеет значение "Выключен" или "Не задан", то сервер каталогов сеансов не определен на уровне групповой политики и может быть задан с помощью программы "Настройка служб терминалов" или поставщика WMI служб терминалов.

Примечание. Данный параметр должен использоваться в сочетании с параметром "Присоединение к каталогу сеансов".

<описания нет>

Теги: Сеть ~HKCU 2003 GPO


SessionDirectoryExposeServerIP
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Перенаправление IP-адреса сервера терминалов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Каталог сеансов

Указывает, как клиентские устройства направляются при переподключении к существующему сеансу сервера терминалов.

Если состояние имеет значение "Включен", то клиентские устройства пытаются переподключиться к отключенным сеансам, используя внутренний IP-адрес серверов терминалов из каталога сеансов. Этот параметр следует включить, если клиенты могут непосредственно подключаться к отдельному серверу терминалов по его IP-адресу.

Если состояние имеет значение "Выключен", то клиентские устройства перенаправляются на отключенные сеансы с использованием виртуального IP-адреса кластера. Чтобы направить запрос на соответствующий сервер терминалов, и клиенты сервера терминалов, и оборудование балансировки нагрузки должны поддерживать использование маркеров маршрутизации. Для серверов терминалов и маркеров маршрутизации требуется специальная поддержка конфигурации и программного обеспечения со стороны оборудования балансировки нагрузки. Этот параметр следует выключить, если клиентам доступен только виртуальный IP-адрес кластера сервера терминалов и подключение по IP-адресу отдельного сервера терминалов невозможно.

Если состояние имеет значение "Не задан", то используется параметр перенаправления IP-адресов средства настройки служб терминалов. По умолчанию этот параметр средства настройки служб терминалов включен.

<описания нет>

Теги: Сеть ~HKCU 2003 GPO


SessionDirectoryClusterName
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Имя кластера каталога сеансов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Каталог сеансов

Задает имя кластера для сервера терминалов, связывая его с другими серверами в той же логической группе.

Если состояние имеет значение "Включен", можно указать имя кластера сервера терминалов. Если имя указано неправильно, в журнал событий будет записана ошибка, сообщающая, что указанный кластер не удалось найти.

Если состояние имеет значение "Выключен" или "Не задан", то имя кластера не определено на уровне групповой политики и может быть задано с помощью программы "Настройка служб терминалов" или поставщика WMI служб терминалов.

Примечание. Данный параметр используется в сочетании с параметрами "Присоединение к каталогу сеансов" и "Сервер каталога сеансов".

<описания нет>

Теги: Сеть ~HKCU 2003 GPO


SessionDirectoryActive
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Присоединить папку сеанса
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Каталог сеансов

Указывает, используют ли службы терминалов каталог сеансов для отслеживания сеансов пользователей, что позволяет группе серверов терминалов найти пользователя и подключить к тому же открытому сеансу.

Если состояние установлено в значение "Вкл", то службы терминалов сохраняют данные сеансов в каталоге сеансов на сервере, указанном в параметре "Сервер каталога сеансов".

Если состояние установлено в значение "Выкл", то отслеживание сеансов не выполняется и его нельзя включить ни с помощью средства настройки служб терминалов, ни с помощью поставщика WMI служб терминалов.

Если состояние установлено в значение "Не задан", то отслеживание сеансов не определено на уровне групповой политики. Однако администратор может настроить серверы для участия в каталоге сеансов с помощью средства настройки служб терминалов либо с помощью поставщика WMI служб терминалов.

Примечание. Если этот параметр включен, то должны быть также включены параметры "Сервер каталога сеансов" и "Имя кластера каталога сеансов". Использование службы каталога сеансов возможно, только если на сервере установлен компонент "Сервер терминалов".

<описания нет>

Теги: Сеть ~HKCU 2003 GPO


MaxIdleTime
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать ограничение времени для активных, но бездействующих сеансов служб терминалов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Ограничение сеансов по времени

Этот параметр политики позволяет указать период времени, в течение которого активный сеанс служб терминалов может простаивать без операций ввода со стороны пользователя, прежде чем будет автоматически отключен.

Если параметр включен, следует выбрать требуемое ограничение времени в раскрывающемся списке ограничений для простаивающих сеансов. Службы терминалов автоматически отключат активные, но простаивающие сеансы по достижении указанного времени. За две минуты до отключения сеанса пользователь получает предупреждение, после которого ему достаточно нажать клавишу или переместить мышь, чтобы сеанс остался активным. Для консольного сеанса ограничение времени к простаивающим сеансам не применяется.

Если данный параметр политики отключен или не задан, то службы терминалов позволяют сеансам оставаться активными и простаивающими неограниченное время. Ограничения времени для активных простаивающих сеансов можно указать на вкладке "Сеансы" средства "Настройка служб терминалов".

Чтобы службы терминалов завершили, но не отключили сеанс по достижении заданного времени, можно настроить параметр политики "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Службы терминалов\Сервер терминалов\Ограничения сеансов по времени\Завершить работу сеанса по достижении времени ограничения".

Примечание. Параметр политики доступен в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если параметры политики заданы в обеих папках, то приоритет имеет параметр в папке "Конфигурация компьютера".

Значение данного параметра определяет интервал времени (в миллисекундах), по истечении которого бездействующие сеансы службы терминалов будут отключены (или завершены, если значение параметра fResetBroken равно 1). По умолчанию бездействующие сеансы могут работать бесконечно долго.

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


MaxDisconnectionTime
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать ограничение по времени для отключенных сеансов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Ограничение сеансов по времени

Этот параметр политики позволяет определить ограничение по времени для отключенных сеансов служб терминалов.

Этот параметр можно использовать для указания максимального периода времени, в течение которого отключенный сеанс на сервере остается открытым. По умолчанию службы терминалов позволяют пользователям отключаться от удаленного сеанса без завершения этого сеанса.

Когда сеанс находится в отключенном состоянии, выполнение запущенных программ продолжается без участия пользователя. По умолчанию эти отключенные сеансы остаются открытыми на сервере неограниченное время.

Если этот параметр политики включен, то отключенные сеансы удаляются с сервера по истечении указанного времени. Для включения поведения по умолчанию, согласно которому отключенные сеансы остаются незавершенными без ограничения времени, выберите вариант "Никогда". Для консольного сеанса ограничения времени к отключенным сеансам не применяются.

Если данный параметр отключен или не задан, отключенные сеансы остаются открытыми неограниченное время. Ограничения времени для отключенных сеансов можно указать на вкладке "Сеансы" средства "Настройка служб терминалов".

Примечание. Параметр политики доступен в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если параметры политики заданы в обеих папках, то приоритет имеет параметр в папке "Конфигурация компьютера".

Значение данного параметра определяет интервал времени (в миллисекундах), по истечении которого отключенные сеансы службы терминалов будут завершены. По умолчанию служба терминалов позволяет пользователям отключаться от сеанса, не завершая сеанс и работу приложений, которые в нем запущены. При этом приложения, запущенные в отключенном сеансе, могут работать бесконечно долго.

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


MaxConnectionTime
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать ограничение по времени для активных сеансов служб терминалов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Ограничение сеансов по времени

Этот параметр может быть использован для указания максимального периода времени, в течение которого сеанс служб терминалов может оставаться активным, прежде чем будет автоматически отключен.

Если параметр включен, следует выбрать требуемое ограничение времени в раскрывающемся списке ограничений для активных сеансов. Службы терминалов автоматически отключат активные сеансы по истечении указанного времени. За две минуты до отключения сеанса пользователь получает предупреждение, после которого он может сохранить открытые файлы и закрыть программы. Для консольного сеанса ограничения времени к активным сеансам не применяются.

Если данный параметр отключен или не задан, службы терминалов позволяют сеансам оставаться активными неограниченное время. Ограничения времени для активных сеансов можно указать на вкладке "Сеансы" средства "Настройка служб терминалов".

Чтобы службы терминалов завершили, но не отключили сеанс по достижении заданного времени, можно настроить параметр политики "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Службы терминалов\Сервер терминалов\Ограничения сеансов по времени\Завершить работу сеанса по достижении времени ограничения".

Примечание. Параметр политики доступен в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если параметры политики заданы в обеих папках, то приоритет имеет параметр в папке "Конфигурация компьютера".

Значение данного параметра определяет интервал времени (в миллисекундах), по истечении которого активные сеансы службы терминалов будут отключены (или завершены, если значение параметра fResetBroken равно 1). По умолчанию активные сеансы могут работать бесконечно долго.

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


InitialProgram
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запускать программу при подключении
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Среда удаленных сеансов

Настраивает службы терминалов для автоматического запуска указанной программы при подключении.

Используя этот параметр, можно указать программу для автоматического запуска при входе пользователя на удаленный компьютер.

По умолчанию сеанс служб терминалов обеспечивает доступ ко всему рабочему столу Windows, если иное не указано в этом параметре администратором сервера или пользователем при настройке клиентского подключения. Если этот параметр включен, то он переопределяет параметры "Запуск программы при подключении", определенные администратором сервера или пользователем. Меню "Пуск" и рабочий стол Windows не отображаются, а в момент выхода пользователя из программы сеанс автоматически завершается.

Чтобы использовать этот параметр, в поля пути и имени файла введите полный путь и имя исполняемого файла для запуска при входе пользователя на службы терминалов. При необходимости в поле "Рабочая папка" введите полный путь к начальной папке программы. Если оставить поле "Рабочая папка" пустым, программа будет запускаться в рабочей папке по умолчанию. Если указан недействительный путь, имя файла или рабочая папка, то подключение к серверу терминалов не будет выполнено, а будет выведено сообщение об ошибке.

Если состояние имеет значение "Включен", то в сеансы служб терминалов автоматически запускают указанную программу и выбирают указанную рабочую папку (или папку программы по умолчанию, если рабочая папка не задана).

Если состояние имеет значение "Выключен" или "Не задан", то сеансы служб терминалов начинаются с полного рабочего стола, если только администратор или пользователь не задали другие параметры. (См. параметр "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Система\Вход в систему\Запускать указанные программы при входе в систему").

Примечание. Параметр доступен в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если заданы оба параметра, то параметр конфигурации компьютера переопределяет параметр конфигурации пользователя.

Данный параметр имеет строковый тип. Он определяет программу, которая будет запускаться при подключении сеанса пользователя.

Теги: Сеть Vista 2003 GPO


fResetBroken
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Завершать сеанс при достижении ограничения по времени
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Ограничение сеансов по времени

Указывает, производить ли завершение прерванных сеансов служб терминалов вместо отключения.

Этот параметр может быть использован для указания службам терминалов завершать сеанс (т.е. выполняется выход пользователя, а сеанс удаляется с сервера) по достижении ограничения времени для активных или простаивающих сеансов. По умолчанию службы терминалов отключают сеансы по достижении ограничений времени.

Ограничения времени устанавливаются локально администратором сервера или в групповой политике. См. параметры "Задать ограничение по времени для активных сеансов" и "Задать ограничение по времени для активных, но бездействующих сеансов".

Если состояние имеет значение "Включен", то службы терминалов завершают все прерванные сеансы при достижении ограничения по времени.

Если состояние имеет значение "Выключен", службы терминалов всегда отключают прерванные сеансы, даже если администратором сервера задан другой режим.

Если состояние имеет значение "Не задан", службы терминалов отключают прерванные сеансы, если локально не заданы другие параметры.

Примечание. Этот параметр применяется только к перерывам сеансов, имеющим специально заданные ограничения (в программе "Настройка служб терминалов" или в редакторе объектов групповой политики), но не к перерывам, возникающим по причине потери связи или из-за других ошибок сети. Следует заметить, что данный параметр доступен в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если заданы оба параметра, то параметр конфигурации компьютера переопределяет параметр конфигурации пользователя.

Если значение данного параметра равно 1, тогда все активные или бездействующие сеансы, при достижении времени автоматического отключения (параметры MaxConnectionTime и MaxIdleTime), будут завершаться, а не отключаться.

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


fReconnectSame
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить переподключение только от исходного клиента
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Подключения

Указывает, могут ли пользователи переподключаться к отключенному сеансу служб терминалов, используя другой компьютер (не тот, с которого был начат сеанс).

Использование этого параметра препятствует переподключению пользователей служб терминалов к отключенным сеансам с другого компьютера (не с того, с которого был начат сеанс). По умолчанию службы терминалов позволяют пользователям переподключаться к отключенным сеансам с любого компьютера.

Если состояние имеет значение "Включен", пользователи могут переподключаться к отключенным сеансам только с компьютера исходного клиента. При попытке пользователя подключиться к отключенному сеансу с другого компьютера будет создан новый сеанс.

Если состояние имеет значение "Выключен", то пользователи всегда могут подключиться к отключенному сеансу с любого компьютера.

Если состояние имеет значение "Не задан", то переподключение к сеансу только с компьютера исходного клиента не определено на уровне групповой политики.

Важно. Этот параметр поддерживается только Citrix ICA-клиентами, при подключении которых предусмотрен серийный номер; этот параметр не учитывается, если пользователь подключается с помощью клиента Windows. Следует заметить, что данный параметр доступен в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если заданы оба параметра, то параметр конфигурации компьютера переопределяет параметр конфигурации пользователя.

Если значение данного параметра равно 1, тогда переподключение к отключенному сеансу будет запрещено, если пользователь попытается подключиться с другого компьютера.

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


DisablePasswordSaving
all\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить сохранение паролей
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Клиент подключения к удаленному рабочему столу

Определяет, могут ли быть сохранены пароли от клиентов служб терминалов на этом компьютере.

Если этот параметр включен, то флажок сохранения паролей у клиентов служб терминалов будет недоступен и пользователи более не смогут сохранять пароли. Если пользователь открывает RDP-файл, используя клиент служб терминалов, и сохраняет свои параметры, то все ранее сохраненные в RDP-файле пароли будут удалены.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователь сможет сохранить пароли, используя клиент служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям данного компьютера будет запрещено сохранять пароль подключения к службе терминалов в файле RDP.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


MediaCenter
all\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaCenter

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не запускать Windows Media Center
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Windows Media Center

Признак запуска Windows Media Center.

Если этот параметр включен, Windows Media Center не запускается.

Если этот параметр отключен или не задан, Windows Media Center можно запустить.

Оболочка Media Center не будет запускаться, если значение параметра MediaCenter равно 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


TitleBar
all\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Содержит строку, которая будет дописана к заголовку Windows Media Player.

Теги: Оболочка ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


PreventCodecDownload
all\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить загрузку кодеков
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Воспроизведение

Запрещает загрузку кодеков проигрывателем Windows Media.

Эта политика запрещает проигрывателю автоматически загружать кодеки на компьютер. При этом становится недоступным флажок "Автоматически загружать кодеки" на вкладке "Проигрыватель" в окне параметров проигрывателя.

Если эта политика отключена, кодеки загружаются автоматически, а флажок "Автоматически загружать кодеки" становится недоступным.

Если эта политика не настроена, пользователи могут устанавливать и снимать флажок "Автоматически загружать кодеки".

Если значение данного параметра равно 1, тогда музыкальному проигрывателю будет запрещено автоматически загружать из Интернета недостающие при воспроизведении файла кодеки.

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


WebPublish
all\Software\Policies\Microsoft\WindowsMovieMaker

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить сохранение видео на веб-узлах поставщиков видеохостинга в Windows Movie Maker
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Примечание. Применяется только к Windows Movie Maker 2.1.

Определяет, смогут ли пользователи послать окончательный вариант фильма на веб-узел поставщика видеохостинга с помощью варианта сохранения "Веб-узел" в мастере сохранения видеофильмов Windows Movie Maker.

Когда пользователи создают видеофильм в Windows Movie Maker, они могут выбрать один из нескольких способов обеспечения общего доступа к полученным видеофильмам с помощью мастера сохранения видеофильмов. Вариант сохранения "Веб-узел" позволяет пользователям отправить свой фильм на веб-узел поставщика видеохостинга.

Если эта политика включена, пользователи не могут выбирать вариант "Веб-узел" в мастере сохранения видеофильмов Windows Movie Maker и отправлять полученный видеофильм на веб-узлы поставщиков видеохостинга.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут выбирать вариант "Веб-узел" в мастере сохранения видеофильмов Windows Movie Maker и отправлять полученный видеофильм на веб-узлы поставщиков видеохостинга.

Указывает, могут ли пользователи сохранять полученный видеофильм на веб-узлах поставщиков видеохостинга, выбрав вариант "Веб-узел" в мастере сохранения видеофильмов Windows Movie Maker.

Когда пользователи создают видеофильм в Windows Movie Maker, они могут выбрать один из нескольких способов обеспечения общего доступа к полученным видеофильмам. Вариант сохранения "Веб-узел" позволяет пользователям отправить свой фильм на веб-узел поставщика видео-хостинга.

Если эта политика включена, пользователи не могут выбирать вариант "Веб-узел" в мастере сохранения видеофильмов Windows Movie Maker и отправлять полученный видеофильм на веб-узлы поставщиков видеохостинга.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


WebHelp
all\Software\Policies\Microsoft\WindowsMovieMaker

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить веб-ссылки Windows Movie Maker
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Признак использования ссылок на веб-узлы в Windows Movie Maker. К этим ссылкам относятся команды "Windows Movie Maker в Интернете" и "Уведомление о соблюдении конфиденциальности" в меню "Справка".

Команда "Windows Movie Maker в Интернете" позволяет пользователям переходить на веб-узел Windows Movie Maker за дополнительной информацией, а команда "Уведомление о соблюдении конфиденциальности" — знакомиться с заявлением о защите конфиденциальности личных данных в Windows Movie Maker.

Если этот параметр включен, вышеупомянутые ссылки на веб-узлы в Windows Movie Maker будут отключены и не могут быть использованы.

Если этот параметр отключен или не задан, вышеупомянутые ссылки на веб-узлы в Windows Movie Maker будут включены и ими можно пользоваться.

Данный параметр запрещает отображение в окне программы ссылок на различные веб-узлы.

Теги: Конфигурация Vista GPO


MovieMaker
all\Software\Policies\Microsoft\WindowsMovieMaker

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не запускать Windows Movie Maker
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Windows Movie Maker

Признак запуска Windows Movie Maker.

Windows Movie Maker — это программа в составе Windows Vista для редактирования видео и последующей публикации в виде фильма для общего просмотра.

Если этот параметр включен, Windows Movie Maker не запускается.

Если этот параметр отключен или не задан, Windows Movie Maker можно запустить.

Программа Windows Movie Maker не будет запускаться, если значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация Vista GPO


CodecDownload
all\Software\Policies\Microsoft\WindowsMovieMaker

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить автоматическую загрузку кодеков для Windows Movie Maker
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Примечание. Применяется только к Windows Movie Maker 2.1.

Указывает, можно ли выполнять автоматическую загрузку кодеков для Windows Movie Maker.

Можно настроить программу Windows Movie Maker так, чтобы выполнялась автоматическая загрузка кодеков, если нужный кодек еще не установлен на компьютере.

Если эта политика включена, Windows Movie Maker не будет пытаться автоматически загружать отсутствующие кодеки для импортированных аудио- и видеофайлов.

Если эта политика отключена или не задана, Windows Movie Maker может пытаться автоматически загружать отсутствующие кодеки для импортированных аудио- и видеофайлов.

Указывает, можно ли выполнять автоматическую загрузку кодеков для Windows Movie Maker.

Можно настроить программу Windows Movie Maker так, чтобы выполнялась автоматическая загрузка кодеков, если требуемый кодек еще не установлен на этом компьютере.

Если эта политика включена, Windows Movie Maker не будет пытаться автоматически загружать отсутствующие кодеки для импортированных аудио и видеофайлов.

Теги: Инсталляция 2003 XP GPO


[нет]
all\Software\Policies\Microsoft

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет настройки, устанавливаемые GroupPolicy (GPO) в отношении продуктов Microsoft.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


нет
all\Software\Policies

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки, устанавливаемые GroupPolicy (GPO).

Теги: Безопасность Windows


ViewMain
all\Software\WinRAR\General\Toolbar

Тип параметра: reg_dword

чтобы отобразить в окне программы кнопки, просто присвойте этому параметру значение 1

Теги: Оболочка Приложения


Viewaddress
all\Software\WinRAR\General\Toolbar

Тип параметра: reg_dword

если кроме кнопок от вас еще и адрес скрыли, просто присвойте этому параметру значение 1

Теги: Оболочка Приложения


LargeButtons
all\Software\WinRAR\General\Toolbar

Тип параметра: reg_dword

если только что появившиеся кнопки оказались маленькими, просто присвойте этому параметру значение 1.

Теги: Оболочка Приложения


ButtonsText
all\Software\WinRAR\General\Toolbar

Тип параметра: reg_dword

чтобы под только что появившимися кнопками отобразился текст, присвойте этому параметру значение 1.

Теги: Оболочка Приложения


нет
all\Software\WinRAR\General\Toolbar

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки WinRar.

Теги: Конфигурация Приложения


Settings
all\Software\WinRAR\Policy

Тип параметра: reg_dword

также можно заблокировать такие команды меню Параметры, как команды Импорт/ЭкспортИмпорт параметров из файла, Импорт/Экспорт Импорт параметров в файл, а также команду Установки. Для этого просто нужно присвоить данному параметру значение 0

Теги: Конфигурация Приложения


Menu
all\Software\WinRAR\Policy

Тип параметра: reg_dword

данный параметр определяет, будет ли отображаться строка меню программы WinRar. Если эта строка, как вы считаете, другим пользователям не нужна, просто присвойте этому параметру значение 0

Теги: Конфигурация Приложения


нет
all\Software\WinRAR\Policy

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки ограничений WinRar

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKCR\.DeskLink

Тип параметра: подраздел

определяет команду &quot;Отправить -&gt; Ярлык на рабочий стол&quot; и если этот подраздел удалить, то соответствующая команда работать не будет.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\*

Тип параметра: подраздел

Является стандартным идентификатором для всех зарегистрированных файлов.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Send To

Тип параметра: подраздел

Определяет команду &quot;Отправить на&quot; в контекстном меню файлов и папок. Удалите этот подраздел, чтобы этой команды не было.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\AllFilesystemObjects

Тип параметра: подраздел

Определяет команды контекстного меню для всех расширений файлов.

  • все теги
  • на главную страницу


RemoteServerName
HKCR\AppID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_string

Определяет DNS хост-машины, на которую будут отправляться запросы на активацию. Если клиент осуществляет запрос на активацию, он отправляется на указанный здесь хост-машины и выполняется там как локальный.

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство RemoteServerName указывает имя удаленного сервера, на котором запущено приложение.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\AppID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_string

Определяет объект ActiveX, котjрому принадлежит данный CLSID.

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство AppID является GUID (Globally Unique Identifier) для этого DCOM-приложения.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\AppID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: подраздел

Определяет установки удаленной активации и защиты для данного CLSID-номера. При помощи программ dcomcnfg.exe и oleview.exe можно программно управлять установками AppID.

  • все теги
  • на главную страницу


AuthenticationLevel
HKCR\AppID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_dword

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство AuthenticationLevel указывает минимальный уровень проверки подлинности клиента для данного COM-сервера. Если значение свойства равно NULL, то используются параметры по умолчанию. Возможные уровни проверки:

None - проверка не выполняется.

Connect - проверка выполняется только, когда клиент устанавливает связь с приложением.

Call - проверка осуществляется только в начале каждого вызова, когда приложение получает запрос.

Packet - проверка выполняется для всех данных, получаемых от клиента.

PacketIntegrity - проверяются все данные, передаваемые между клиентом и приложением.

PacketPrivacy - используются свойства других уровней проверки и все данные шифруются.&quot;

  • все теги
  • на главную страницу


RunAs
HKCR\AppID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_string

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

указывает, следует ли запускать приложение при активации под учетной записью пользователя.

  • все теги
  • на главную страницу


ActivateAtStorage
HKCR\AppID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_string

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

указывает, наследует ли экземпляр DCOM-приложения сохраненное состояние приложения или начинает работу независимо.

  • все теги
  • на главную страницу


DllSurrogate
HKCR\AppID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_string

Определяет суррогатный процесс, который запустит SCM (суррогатный процесс саморегистрируется библиотекой COM с помощью API-функции CoRegisterSurrogate). Если значение данного параметра равно &quot;&quot;, то будет запускаться процесс по умолчанию (dllhost.exe). Суррогатный механизм существует для поддержки удаленной активации старых внутрипроцессорных серверов.

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

содержит имя замещения, в котором запускается работающее в том же процессе DCOM-приложение. Если это значение равно NULL и ключ UseSurrogate равен TRUE, система создает процесс замещения.

  • все теги
  • на главную страницу


LocalService
HKCR\AppID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_string

Определяет запускаемую службу.

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство LocalService содержит название, предоставляемых DCOM-приложением возможностей.

  • все теги
  • на главную страницу


ServiceParameters
HKCR\AppID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_string

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство ServiceParameters содержит параметр командной строки, передаваемый DCOM-приложению. Свойство используется только если приложение реализовано в виде службы Win32.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\AppID

Тип параметра: подраздел

Определяет установки удаленной активации и защиты

  • все теги
  • на главную страницу


NoStartPage
HKCR\Applications\"имя программы"

Тип параметра: reg_string

Если содержит такой параметр с неопределенным значением (&quot;&quot;), то данную программу не будет видно в подменю &quot;Программы&quot; меню &quot;Пуск&quot;, сколько бы ее не вызывали.

  • все теги
  • на главную страницу


NoOpen
HKCR\Applications\"имя программы"

Тип параметра: reg_string

Если содержит такой параметр с неопределенным значением (&quot;&quot;), то данную программу не будет видно в диалоге &quot;Открыть с помощью&quot;.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Applications\"имя программы"

Тип параметра: подраздел

Определяет программу, которую не будет видно в меню &quot;Пуск&quot; (сколько бы раз их не вызывали), а также в диалоге &quot;Открыть с помощью&quot;.

  • все теги
  • на главную страницу


TaskbarGroupIcon
HKCR\Applications\"имя программы"

Тип параметра: reg_string

Не всегда значок программы для кнопки и для группы кнопок совпадает. Иногда могут использоваться разные значки.

Вы можете самостоятельно изменить значок, который будет отображаться на кнопке группы панели задач для соответствующей программы.

Для этого достаточно ввести путь к значку в параметре строкового типа TaskbarGroupIcon. Например, чтобы изменить значок, отображаемый на кнопке группы панели задач для окон проводника, нужно воспользоваться параметром, расположенным в ветви реестра HKCR\\Applications\\explorer.exe.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Applications

Тип параметра: подраздел

Определяет программы, которые не будут видны в меню &quot;Пуск&quot; (сколько бы раз их не вызывали), а также в диалоге &quot;Открыть с помощью&quot;.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Autorun

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе подразделы для каждого диска, в котором есть файл autorun.inf.

  • все теги
  • на главную страницу


Opentext
HKCR\CLSID\{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\Instance\InitPropertyBag

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет название основной команды в контекстном меню ссылки Интернет меню Пуск. (команды, запускающей браузер или почтовый клиент)

  • все теги
  • на главную страницу


Properties
HKCR\CLSID\{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\Instance\InitPropertyBag

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет команду, которая будет выполняться при выборе команды свойств из контекстного меню ссылки Интернет меню Пуск.

  • все теги
  • на главную страницу


Propertiestext
HKCR\CLSID\{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\Instance\InitPropertyBag

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет название команды, которое будет отображаться в контекстном меню ссылки Интернет меню Пуск.

  • все теги
  • на главную страницу


SortOrderIndex
HKCR\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

Тип параметра: reg_dword

Определяет порядок следования папки &quot;Мои документы&quot; и папки &quot;Мой компьютер&quot;. Если равен &quot;0х48&quot;, то папка &quot;Мои документы&quot; будет находиться на первом месте на рабочем столе, а если равно &quot;0х54&quot;, то на первом месте будет отображаться папка &quot;Мой компьютер&quot;.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Тип параметра: подраздел

Если удалить этот подраздел, то исчезнет команда контекстного меню корзины &quot;Очистить корзину&quot;.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\ContextMenuHandlers

Тип параметра: подраздел

Определяет специальные команды контекстного меню корзины.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\ExtShellFolderViews

Тип параметра: подраздел

Если удалить этот подраздел, то исчезнут гиперссылки &quot;Восстановить&quot; и &quot;Очистить корзину&quot; в окне корзины.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex

Тип параметра: подраздел

Определяет специальные команды контекстного меню корзины (а также специальные возможности, например операции drag`n`drop).

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\AutoConvertTo

Тип параметра: reg_string

содержит GUID (Globally Unique Identifier) COM-класса, к которому этот COM-компонент будет автоматически преобразован.

******Данное определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\AutoTreatAs

Тип параметра: reg_string

содержит GUID (Globally Unique Identifier) COM-компонента, который автоматически эмулирует экземпляры этого класса.

******Данное определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\AuxUserType\2

Тип параметра: reg_string

Указывает краткое имя COM-приложения, используемое в меню и раскрывающихся списках.

******Данное определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\AuxUserType\3

Тип параметра: reg_string

Указывает полное имя COM-приложения. Оно используется, например, в диалоговом окнах вставки объектов OLE.

******Данное определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\DefaultIcon

Тип параметра: reg_string

Определяет путь к иконке для значка ActiveX-объекта.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\DefaultIcon

Тип параметра: подраздел

Определяет путь к иконке для значка ActiveX-объекта.

  • все теги
  • на главную страницу


OpenIcon
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\DefaultIcon

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет путь к значку размером 22 на 22 пикселя, используемому для замены значка, отображаемого при открытии содержимого ActiveX-объектов, таких, как Компьютер или Панель управления

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\DocObject

Тип параметра: подраздел

Присутствие данного подраздела говорит о том, что данный ActiveX-объект поддерживает технологию DocObject.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\InProcHandler32

Тип параметра: reg_string

Определяет путь к dll-обработчику.

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство InprocHandler32 содержит путь к 32-битному обработчику для COM-компонента.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\InProcHandler32

Тип параметра: подраздел

Определяет путь к dll-обработчику.

  • все теги
  • на главную страницу


ThreadingModel
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\InProcServer32

Тип параметра: reg_string

Для Windows-приложений имеет значение &quot;Appartment&quot;.

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство ThreadingModel указывает модель потоков, используемую внутрипроцессными COM-классами, включающую:

Apartment - компоненты могут входить в один и только один поток. Если сервер объектов поддерживает несколько компонентов, то общие данные серверов объектов класса должны быть защищены от конфликтов потоков. Каждый компонент может одновременно являться членом разных потоков.

Free - компоненты могут входить в несколько разных потоков. Объект не может содержать зависимые от потока данные и должен защищать свои данные от одновременного использования несколькими потоками. Доступ к компонентам свободных потоков не может быть получен из потоков подразделений напрямую и при их вызовах производится маршалинг за пределы подразделения клиента.

Both - компоненты могут использоваться как в режимах apartment и free. Эти компоненты могут являться членами нескольких потоков, защищать свои данные от конфликтов потоков и не содержать зависимые от потока данные.

Если значение свойства равно NULL, то ни одна из моделей потоков не используется. Компонент создается в главном потоке клиента и при вызове со стороны других потоков выполняется маршалинг. Подробная информация о моделях потоков содержится в документации Platform SDK (Platform Software Development Kit).

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\InProcServer32

Тип параметра: reg_string

Определяет 32-разрядный процесс сервера ActiveX.

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство InprocServer32 содержит путь к 32-битному внутрипроцессному DLL-серверу для этого COM-компонента.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\InProcServer32

Тип параметра: подраздел

Определяет модель для данного ActiveX-объекта, а также процесс, которому он принадлежит.

  • все теги
  • на главную страницу


JavaClass
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\InProcServer32

Тип параметра: reg_string

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство JavaClass указывает, является ли компонент COM Java-компонентом.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\LocalServer32

Тип параметра: reg_string

Определяет сервер с процессом (exe-файл).

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство LocalServer32 содержит путь к приложению, являющемуся 32-битным локальным сервером.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\LocalServer32

Тип параметра: подраздел

Определяет сервер с процессом (exe-файл).

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\MiscStatus

Тип параметра: reg_string

занчение данного параметра является битовой маской, определяющей флаги статуса объекта. Битовая маска может содержать следующие значения:

0х00000001 - создавать объект ActiveX заново при изменении его объекта.

0х00000002 - ActiveX-объект может быть только значком

0х00000004 - ActiveX-объект используется в режиме вставки

0х00000008 - ActiveX-объект статический

0х00000010 - ActiveX-объект не поддерживает внутреннее связывание

0х00000020 - ActiveX-объект поддерживает связывание OLE1

0х00000040 - ActiveX-объект является объектом связывания

0х00000080 - ActiveX-объект активизируется изнутри-наружу

0х00000100 - ActiveX-объект активизируется, когда становится видимым

0х00000200 - воспроизведение ActiveX-объекта зависит от устройства

0х00000400 - ActiveX-объект на стадии выполнения невидим

0х00000800 - ActiveX-объект всегда работает

0х00001000 - ActiveX-объект может быть кнопкой

0х00002000 - ActiveX-объект может быть надписью

0х00004000 - ActiveX-объект не может быть деактивизирован

0х00008000 - ActiveX-объект имеет простую рамку

0х00010000 - ActiveX-объект сначала настраивает клиентскую зону.

0х00020000 - ActiveX-объект работает в режиме IME

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\Printable

Тип параметра: подраздел

Присутствие данного подраздела говорит о том, что данный ActiveX-объект поддерживает метод IPRINT.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\ProgID

Тип параметра: reg_string

Определяет идентификатор, который имеет больший приоритет чем данный (именно его параметры будут выполняться).

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство ProgId содержит программный идентификатор, связанный с COM-компонентом. Формат ProgID: &lt;вендор&gt;.&lt;компонент&gt;.&lt;версия&gt;. Этот идентификатор не является гарантировано уникальным.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\ProgID

Тип параметра: подраздел

Определяет идентификатор, который имеет больший приоритет чем данный (именно его параметры будут выполняться).

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\protocol\StdFileEditing\server

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет имя и путь к серверу

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\protocol\StdFileEditing\verb\"номер"

Тип параметра: reg_string

Определяет присутствие в меню соответствующей команды

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\protocol

Тип параметра: подраздел

Присутствие данного подраздела говорит о том, что данный ActiveX-объект совместим с контейнерами OLE1

  • все теги
  • на главную страницу


System.HideOnDesktop
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\ShellFolder

Тип параметра: reg_string

Чтобы скрыть значок ActiveX-объекта с рабочего стола, данному параметру достаточно присвоить значение 1.

  • все теги
  • на главную страницу


attributes
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\ShellFolder

Тип параметра: reg_binary

Содержит набор бит, каждый из которых определяет отображение какой-нибудь системной команды контекстного меню значка данного ActiveX-объекта. Вот список значений битов (если бит равен &quot;1&quot;, то команда будет отображаться):

Первый байт.

0х00000001 – команда &quot;Копировать&quot;

0х00000002 – команда &quot;Вырезать&quot;

0х00000010 – команда &quot;Переименовать&quot;

0х00000020 – команда &quot;Удалить&quot;

0х00000040 – команда &quot;Свойства&quot;

0х00000100 – команда &quot;Вставить&quot;

0х00200000 – команда, определяемая подразделом &quot;ContextMenuHandlers&quot;.

0x20000000 - сказать системе, что она обязана добавить к контекстному меню данного ActiveX-объекта команды, определяемые идентификатором FOLDER.

0x00100000. Еще одним способом запрета выполнения операционной системой ActiveX-объекта является использование параметра REG_DWORD типа Attributes, которому для скрытия ActiveX-объекта достаточно установить данный бит.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\ShellFolder

Тип параметра: подраздел

Определяет отображение системных команд контекстного меню для данного значка ActiveX-объекта.

  • все теги
  • на главную страницу


HideFolderVerbs
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\ShellFolder

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра присутствует в описании ActiveX-объекта, то при построении его контекстного меню не будут использоваться команды контекстного меню, описываемые в идентификаторе папки (HKCR\\Folder).

  • все теги
  • на главную страницу


HideInWebView
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\ShellFolder

Тип параметра: reg_dword

Еще одной возможностью скрытия ActiveX-объекта является возможность его скрытия при использовании вида проводника с отображением образцов и фильтров. Данный вид проводника используется по умолчанию и его можно сменить при помощи переключателя поля Задачи, расположенного на вкладке Общие диалога Свойства папки.

Чтобы скрыть значок ActiveX-объекта при использовании вида проводника с отображением образцов и фильтров, достаточно в ветви реестра формата HKCR\\CLSID\\{CLSID-номер соответствующего ActiveX-объекта}\\ShellFolder создать параметр строкового типа HideInWebView. Значение данного параметра операционной системой не используется.

  • все теги
  • на главную страницу


CallForAttributes
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\ShellFolder

Тип параметра: reg_dword

Если значение этого параметра не будет равно 0 ,то система не будет использовать значение параметра Attributes этой же ветви реестра при построении контекстного меню значка ActiveX-объекта

  • все теги
  • на главную страницу


WantsFORDISPLAY
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\ShellFolder

Тип параметра: reg_string

Если в описании ActiveX-объекта присутствует данный параметр строкового типа, то при отображении значка ActiveX-объекта, его название отображаться не будет.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\ToolBoxBitmap32

Тип параметра: reg_string

Указывает имя модуля и идентификатор ресурса для небольшого точечного рисунка (16 x 16), используемого для кнопки на панели инструментов. Свойство используется, если COM-компонент является элементом управления OLE или ActiveX

******Данное определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\TreatAs

Тип параметра: reg_string

содержит GUID (Globally Unique Identifier) COM-компонента, который может эмулировать экземпляры этого компонента.

******Данное определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\{CLSID номер}\TypeLib

Тип параметра: reg_string

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство TypeLibraryId содержит GUID (Globally Unique Identifier) библиотеки типов этого COM-компонента.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\Verb\"номер"

Тип параметра: reg_string

Содржит значение в таком формате: &quot;текст в меню&quot;,&quot;флаг&quot;,&quot;флаг операции&quot;

где флаг является битовой маской:

0х00000001 - элемент меню выделен серым цветом

0х00000002 - элемент меню заблокирован

0х00000004 - элемент меню является растровым

0х00000008 - элемент меню помечен

0х00000100 - элемент меню прорисовывается владельцем

0х00000000 - ни одно из приведенных выше значений

а флаг операции может принимать такие значения:

1 - операция не изменяет объект

2 - операция присутствует в меню


нет
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\Verb

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел описывает операции, которые возможно производить с ActiveX-объектом.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\Version

Тип параметра: reg_string

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство Version содержит номер версии этого COM-класса.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"\VersionIndependentProgId

Тип параметра: reg_string

содержит идентификатор (program identifier), одинаковый для всех версий одной и той же программы.

******Данное определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

  • все теги
  • на главную страницу


System.ApplicationName
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_string

Каждый апплет и ActiveX-объект, отображаемый в папке Панель управления, имеет внутреннее имя, с помощью которого этот апплет можно вызвать. Делается такой вызов следующим образом: control.exe /name «внутреннее имя».

Внутреннее имя ActiveX-объекта хранится в параметре строкового типа System.ApplicationName ветвей реестра вида HKCR\\CLSID\\«CLSID-номер ActiveX-объекта».

  • все теги
  • на главную страницу


System.ControlPanel.Category
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_string

Если необходимо определить ActiveX-объекты, которые будут отображаться в папке Панель управления при использовании вида по категориям, тогда необходимо добавить параметр строкового типа System.ControlPanel.Category к данной ветви реестра.

Значение параметра System.ControlPanel.Category определяет одну или несколько категорий, в которых будет отображаться данный апплет. Например, чтобы отобразить ActiveX-объект в категориях Оборудование и звук, Система и ее обслуживание и Мобильные ПК, нужно данному параметру присвоить значение 2,5,11 (смотрите список возможных категорий и значений, определенный выше при описании отображения апплетов).

  • все теги
  • на главную страницу


AppID
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_string

Определяет CLSID-номера объекта, определяющего установки удаленной активации и защиты для данного CLSID (подраздел AppID).

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство AppID содержит GUID (Globally Unique Identifier) для COM-приложения, использующего этот COM-компонент.

  • все теги
  • на главную страницу


ClassID
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_expand_sz

Определяет название значка данного ActiveX-объекта.

  • все теги
  • на главную страницу


LocalizedString
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_expand_sz

Определяет название значка данного ActiveX-объекта и имеет больший приоритет, чем параметр по умолчанию и параметр &quot;ClassID&quot;.

  • все теги
  • на главную страницу


InfoTip
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_string

Определяет подсказку, которая будет появляться, если задержать курсор мыши на некоторое время над значком ActiveX.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_string

Определяет название значка данного ActiveX-объекта.

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство Name содержит понятное для человека имя COM-класса

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: подраздел

Определяет свойства данного ActiveX-объекта.

  • все теги
  • на главную страницу


Insertable
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: reg_dword

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство Insertable указывает, может ли COM-компонент быть вставлен в приложение, являющееся OLE-контейнером.

******

то есть, если данный подраздел присутствует в реестре, то определяемый им ActiveX-объект включается в списки, подобные списку диалогового окна программы Word ВСТАВКА ОБЪЕКТА

  • все теги
  • на главную страницу


Control
HKCR\CLSID\"{CLSID номер}"

Тип параметра: подраздел

******Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl.

Свойство Control указывает, является ли этот компонент COM элементов управления OLE.

  • все теги
  • на главную страницу


{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} 2
HKCR\CLSID\{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-OC5020524153}

Тип параметра: reg_dword

С помощью данного параметра REG_DWORD типа можно добавить папку Administrative Tools к одной из категорий Панели управления. Также к категориям панели управления можно добавить и другие ActiveX-объекты. Категория зависит от значения данного параметра:

0x00000000 : Прочие параметры панели управления (сюда может быть помещен любой элемент не описанный среди категорий идентификаторов)

0x00000001 : Appearance and Themes

0x00000002 : Printers and Other Hardware

0x00000003 : Network and Internet Connections

0x00000004 : Sounds, Speech, and Audio Devices

0x00000005 : Performance and Maintenance

0x00000006 : Date, Time, Language, and Regional Options

0x00000007 : Accessibility Options

0xFFFFFFFF : Не помещать элемент ни в одну категорию (для особых элементов, таких как &quot;Add/Remove Programs&quot;, которые могут быть запущены только напрямую)

Данная возможность описана в статье KB292463 базы знаний Microsoft.

  • все теги
  • на главную страницу


flags
HKCR\CLSID\{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}

Тип параметра: reg_dword

При помощи реестра операционной системы Windows Vista можно удалить линию-разделитель, отображаемую над списком Создать.

Для этого достаточно присвоить параметру REG_DWORD типа flags, расположенному в ветви реестра HKCR\\CLSID\\{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}, значение 0xffffffff.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\CLSID

Тип параметра: подраздел

Определяет установленные на данном компьютере объекты CLSID, а также их свойства.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Directory\Background

Тип параметра: подраздел

Определяет команды контекстного меню рабочего стола.

  • все теги
  • на главную страницу


NewMenuAllowedTypes
HKCR\Directory

Тип параметра: reg_string

Определяет отображаемые элементы списка Создать контекстного меню любого каталога, кроме корневых каталогов разделов диска.

Например, значение .txt;.doc данного параметра говорит о том, что в каталогах или разделах диска должны отображаться только элементы списка Создать, которые позволяют создавать текстовый документ и документ Word.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Directory

Тип параметра: подраздел

Является стандартным идентификатором для папок директорий Windows, а также расширением контекстного меню рабочего стола.

  • все теги
  • на главную страницу


DocObject
HKCR\Directory

Тип параметра: reg_string

Создание данного параметра строкового типа запрещает доступ к содержимому папок.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Drive\shellex\ContextMenuHandlers

Тип параметра: подраздел

определяет специальные команды контекстного меню дисков.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Drive\shellex

Тип параметра: подраздел

определяет специальные команды контекстного меню дисков, а также дополнительные возможности (например, операции drag&apos;n&apos;drop)

  • все теги
  • на главную страницу


NewMenuAllowedTypes
HKCR\Drive

Тип параметра: reg_string

Определяет отображаемые элементы списка Создать контекстного меню корневого каталога раздела диска.

Например, значение .txt;.doc данного параметра говорит о том, что в каталогах или разделах диска должны отображаться только элементы списка Создать, которые позволяют создавать текстовый документ и документ Word.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Drive

Тип параметра: подраздел

Является стандартным идентификатором для дисков Windows.

  • все теги
  • на главную страницу


BrowserFlags
HKCR\Folder\shell\open

Тип параметра: reg_dword

Если в данной битовой маске установлен бит 0х00000020, то папки всегда будут открываться в режиме проводника.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Folder\shell

Тип параметра: подраздел

определяет содержимое контекстного меню папки.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Folder

Тип параметра: подраздел

Является стандартным идентификатором для папок Windows.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Installer

Тип параметра: подраздел

Содержит пути к папкам, из которых выполнялась установка приложений, а также список всех определенных в установочном пакете компонентов COM, не установленных во время инсталляции программы и т.д.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-000000000046}

Тип параметра: подраздел

Повреждение данного раздела приводит к сокрытию элементов Подключение по локальной сети и значок подключения удаленного соединения из папки Сеть и удаленный доступ к сети. Об этой проблеме написано в статье KB269019 базы знаний Microsoft

  • все теги
  • на главную страницу


IsShortcut
HKCR\Lnkfile

Тип параметра: reg_string

Если удалить этот параметр (пишется с неопределенным значением (&quot;&quot;)), то в значке ярлыка исчезнет маленькая стрелочка (в левом нижнем углу).

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Lnkfile

Тип параметра: подраздел

Является стандартным идентификатором ярлыков файлов.

  • все теги
  • на главную страницу


Encoding
HKCR\MIME\Database\Content Type\"тип MIME"

Тип параметра: reg_binary

Определяет код для кодировки данных.

  • все теги
  • на главную страницу


CLSID
HKCR\MIME\Database\Content Type\"тип MIME"

Тип параметра: reg_string

Определяет CLSID для сервера ActiveX


Extension
HKCR\MIME\Database\Content Type\"тип MIME"

Тип параметра: reg_string

Определяет расширение имени файла, используемое для данного типа MIME.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\MIME\Database\Content Type\"тип MIME"

Тип параметра: подраздел

Определяет параметры для данного типа MIME.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\MIME\Database\Content Type

Тип параметра: подраздел

Определяет базу данных по типам MIME.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\MIME\Database

Тип параметра: подраздел

Определяет базу данных по типам MIME.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\MIME\Default

Тип параметра: подраздел

Определяет кодировку символов и поддерживаемые кодовые страницы.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\MIME

Тип параметра: подраздел

Определяет типы MIME и их сопоставления параметрам.

  • все теги
  • на главную страницу


NeverShowExt
HKCR\ShellScrap

Тип параметра: reg_string

Говорит о том, что будет скрываться реальное расширение файла .shs.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\ShellScrap

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки файлов с расширением .shs.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler

Тип параметра: reg_string

Удалите данный параметр, чтобы сократить время, занимаемое на открытии папок с мультимедиа.

Присутствие данного параметра говорит Windows, что она должна при открытии папки считывать битрейт и используемый кодек, а также длину хранящихся в ней роликов (чтобы отобразить ролики в виде иконок предпросмотра).

Теги: XP


нет
HKCR\SystemFileAssociations\"расширение"

Тип параметра: подраздел

Определяет воспринимаемые типы команд для данного расширения.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\SystemFileAssociations

Тип параметра: подраздел

Определяет воспринимаемые типы команд для расширений файлов.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\Unknown\shell\openas\command

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе команду &quot;%SystemRoot%\\system32\\rundll32.exe %SystemRoot%\\system32\\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1&quot;. Если вы хотите, чтобы флажок &quot;Всегда использовать эту программу&quot; был сброшен, то измените команду на &quot;%SystemRoot%\\system32\\rundll32.exe %SystemRoot%\\system32\\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1 %2&quot;

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\Unknown

Тип параметра: подраздел

Является стандартным идентификатором для всех неизвестных файлов.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"\CurVer

Тип параметра: reg_string

определяет идентификатор, который содержит более новые значения (которые и используются системой).

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\CurVer

Тип параметра: подраздел

определяет идентификатор, который содержит более новые значения (которые и используются системой).

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"\DefaultIcon

Тип параметра: reg_string

определяет путь к иконке, которая будет отображаться для файлов данного класса.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\DefaultIcon

Тип параметра: подраздел

определяет иконку, которая будет отображаться для файлов данного класса.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"\QuickView

Тип параметра: reg_string

определяет используемую для данного файла программу для быстрого просмотра.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\QuickView

Тип параметра: подраздел

определяет используемую для данного файла программу для быстрого просмотра.

  • все теги
  • на главную страницу


FriendlyAppName
HKCR\"идентификатор"\shell\open

Тип параметра: reg_string

В подразделе глагола open может содержаться строковой параметр FriendlyAppName. Этот параметр определяет строку, которая будет отображаться в списке Открыть с помощью контекстного меню файла соответствующего расширения, определяя стандартную программу, открывающую данный файл.

Например, если создать данный параметр в ветви реестра HKEY_CLASSES_ROOT\\txtfile\\shell\\open и присвоить ему, например, строку Мой личный блокнот, то теперь в списке Открыть с помощью (а также в соответствующем диалоге) программа Notepad будет иметь название Мой личный блокнот, вместо своего стандартного названия.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"\command

Тип параметра: reg_string

определяет команду, которая будет выполняться при выборе данного подраздела из контекстного меню класса файла.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"\command

Тип параметра: подраздел

определяет команду, которая будет выполняться при выборе данного подраздела из контекстного меню класса файла.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"\ddeexec\application

Тип параметра: reg_string

определяет приложение, которому посылается сообщение.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"\ddeexec\application

Тип параметра: подраздел

определяет приложение, которому посылается сообщение.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"\ddeexec\ifexec

Тип параметра: reg_string

определяет действие, которое произойдет, если необходимое приложение не запущено.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"\ddeexec\ifexec

Тип параметра: подраздел

определяет действие, которое произойдет, если необходимое приложение не запущено.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"\ddeexec\topic

Тип параметра: reg_string

определяет тему сообщения.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"\ddeexec\topic

Тип параметра: подраздел

определяет тему сообщения.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"\ddeexec

Тип параметра: reg_string

определяет сообщение dde, которое может принимать файл данного класса.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"\ddeexec

Тип параметра: подраздел

определяет сообщение dde, которое может принимать файл данного класса.

  • все теги
  • на главную страницу


Extended
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"

Тип параметра: reg_string

Присутствие данного параметра говорит о том, что команда, определяемая при помощи данного подраздела, будет отображаться в контекстном меню только при нажатии клавиши Shift.

  • все теги
  • на главную страницу


NoWorkingDirectory
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"

Тип параметра: reg_string

Присутствие данного параметра говорит о том, что при работе программы, запускаемой данной командой контекстного меню, не нужно указание рабочего каталога программы.

  • все теги
  • на главную страницу


MUIVerb
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра переопределяет значение параметра (по умолчанию).

  • все теги
  • на главную страницу


ProgrammaticAccessOnly
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"

Тип параметра: reg_string

Присутствие данного параметра также запрещает отображение создаваемой подразделом команды в контекстном меню, разрешая только программный доступ к данной команде.

  • все теги
  • на главную страницу


LegacyDisable
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"

Тип параметра: reg_string

Присутствие данного параметра запрещает отображение создаваемой данным подразделом команды в контекстном меню.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"

Тип параметра: reg_string

определяет отображаемое название данной команды контекстного меню, если название глагола не подходит.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"

Тип параметра: подраздел

определяет команду контекстного меню.

  • все теги
  • на главную страницу


Extended
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"

Тип параметра: reg_string

Если данный параметр присутствует в обычном подразделе, то описываемая этим подразделом команда не будет отображаться в контекстном меню.

  • все теги
  • на главную страницу


MUIVerb
HKCR\"идентификатор"\shell\"глагол"

Тип параметра: reg_string

данный строковой параметр переопределяет название команды контекстного меню, записанной в параметре по умолчанию подраздела

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"\shell

Тип параметра: reg_string

определяет команду контекстного меню по умолчанию.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shell

Тип параметра: подраздел

определяет содержимое контекстного меню для данного класса файлов.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shellex\ContextMenuHandlers\{0006F019-0000-0000-C000-000000000046}

Тип параметра: подраздел

этот объект используется для добавления к контекстному меню команды С помощью microsoft outlook.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shellex\ContextMenuHandlers\{145B4335-FE2A-4927-A040-7C35AD3180EF}

Тип параметра: подраздел

если добавить данный подраздел, тогда при открытии контекстного меню файлов данного расширения, будет отображаться диалог записи speetch.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Тип параметра: подраздел

Если добавить данный подраздел, то в контекстном меню файлов с данным расширением появится команда &quot;Очистить корзину&quot; (empty recycle bin).

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}

Тип параметра: подраздел

определяет команду контекстного меню Копировать в… (copy to folder...).

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"\shellex\ContextMenuHandlers\CopyTo

Тип параметра: reg_string

Если равно &quot;{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}&quot;, то в контекстном меню данного идентификатора появится команда &quot;Копировать в папку&quot;.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shellex\ContextMenuHandlers\CopyTo

Тип параметра: подраздел

Определяет команду &quot;Копировать в папку&quot;, отображаемую в контекстном меню данного идентификатора.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"\shellex\ContextMenuHandlers\MoveTo

Тип параметра: reg_string

Если равно &quot;{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}&quot;, то в контекстном меню данного идентификатора появится команда &quot;Переместить в папку&quot;.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shellex\ContextMenuHandlers\MoveTo

Тип параметра: подраздел

Определяет команду &quot;Переместить в папку&quot;, отображаемую в контекстном меню данного идентификатора.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shellex\ContextMenuHandlers

Тип параметра: подраздел

определяет специальные команды контекстного меню дисков.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shellex\PropertySheetHandlers

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе описание расширений диалога Свойства для данного расширения файла.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"\shellex

Тип параметра: подраздел

определяет специальные команды контекстного меню для данного класса файлов (такие, как &quot;Свойства&quot;, или команды, реализованные при помощи объектов ActiveX), а также дополнительные возможности (например, операции drag&apos;n&apos;drop)

  • все теги
  • на главную страницу


FullDetails
HKCR\"идентификатор"

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет метаданные, которые будут отображаться на вкладке Подробно диалога Свойства файла или папки.

Сначала пишется &quot;prop:&quot;, а потом через точку с запятой указываются необходимые типы информации.

После слова prop: можно указывать следующие метаданные.

- System.Attributes. Отобразить атрибуты файла или папки.

- System.Author. Отобразить автора файла.

- System.Capacity. Отобразить общий объем папки.

- System.ComputerName. Отобразить имя компьютера.

- System.Comment. Отобразить комментарий.

- System.Copyright. Отобразить авторские права на файл.

- System.DateModified. Отобразить дату изменения файла.

- System.DateCreated. Отобразить дату создания файла.

- System.DateAccessed. Отобразить дату последнего доступа к файлу.

- System.DisplayName. Отобразить имя файла.

- System.DisplayFolder. Отобразить путь к папке, в которой хранится файл.

- System.DisplayType. Отобразить описание типа файла.

- System.FileCount. Отобразить количество файлов в папке.

- System.FreeSpace. Отобразить количество свободного места на диске.

- System.Keywords. Отобразить теги файла.

- System.Language. Отобразить язык, на котором создан файл.

- System.OfflineAvailability. Отобразить, доступен ли данный файл автономно.

- System.PercentFull. Отобразить количество использованного места на диске.

- System.Rating. Отобразить рейтинг файла.

- System.Size. Отобразить размер файла.

- System.TotalFileSize. Отобразить общий размер папки.

- System.Audio.EncodingBitrate. Отобразить битрейт музыкального файла.

- System.Document.PageCount. Отобразить количество страниц текстового файла.

- System.DRM.IsProtected. Отобразить, защищен ли файл механизмом DRM.

- System.Link.Target. Отобразить путь к файлу, на который указывает ссылка.

- System.Link.Description. Отобразить описание ссылки.

- System.Link.DateVisited. Отобразить дату последнего использования ссылки.

- System.File.Owner. Отобразить владельца файла.

- System.File.Description. Отобразить описание файла.

- System.File.Version. Отобразить версию файла.

- System.Image.HorizontalSize. Отобразить размер файла изображения по горизонтали.

- System.Image.VerticalSize. Отобразить размер файла изображения по вертикали.

- System.Image.BitDepth. Отобразить глубину изображения.

- System.Music.Artist. Отобразить исполнителя музыкального файла.

- System.Music.AlbumTitle. Отобразить альбом, в который входит данный музыкальный файл.

- System.Music.TrackNumber. Отобразить номер музыкального файла в альбоме.

- System.Music.Genre. Отобразить жанр музыкального файла.

  • все теги
  • на главную страницу


TileTip
HKCR\"идентификатор"

Тип параметра: reg_string

содержит в себе ту же возможную информацию, что и параметр &quot;InfoTip&quot;.

  • все теги
  • на главную страницу


InfoTip
HKCR\"идентификатор"

Тип параметра: reg_string

содержит в себе типы информации, которые будут отображаться в подсказке для файла данного класса.

Сначала пишется &quot;prop:&quot;, а потом через точку с запятой указываются необходимые типы информации.

После слова prop: можно указывать следующие метаданные.

- System.Attributes. Отобразить атрибуты файла или папки.

- System.Author. Отобразить автора файла.

- System.Capacity. Отобразить общий объем папки.

- System.ComputerName. Отобразить имя компьютера.

- System.Comment. Отобразить комментарий.

- System.Copyright. Отобразить авторские права на файл.

- System.DateModified. Отобразить дату изменения файла.

- System.DateCreated. Отобразить дату создания файла.

- System.DateAccessed. Отобразить дату последнего доступа к файлу.

- System.DisplayName. Отобразить имя файла.

- System.DisplayFolder. Отобразить путь к папке, в которой хранится файл.

- System.DisplayType. Отобразить описание типа файла.

- System.FileCount. Отобразить количество файлов в папке.

- System.FreeSpace. Отобразить количество свободного места на диске.

- System.Keywords. Отобразить теги файла.

- System.Language. Отобразить язык, на котором создан файл.

- System.OfflineAvailability. Отобразить, доступен ли данный файл автономно.

- System.PercentFull. Отобразить количество использованного места на диске.

- System.Rating. Отобразить рейтинг файла.

- System.Size. Отобразить размер файла.

- System.TotalFileSize. Отобразить общий размер папки.

- System.Audio.EncodingBitrate. Отобразить битрейт музыкального файла.

- System.Document.PageCount. Отобразить количество страниц текстового файла.

- System.DRM.IsProtected. Отобразить, защищен ли файл механизмом DRM.

- System.Link.Target. Отобразить путь к файлу, на который указывает ссылка.

- System.Link.Description. Отобразить описание ссылки.

- System.Link.DateVisited. Отобразить дату последнего использования ссылки.

- System.File.Owner. Отобразить владельца файла.

- System.File.Description. Отобразить описание файла.

- System.File.Version. Отобразить версию файла.

- System.Image.HorizontalSize. Отобразить размер файла изображения по горизонтали.

- System.Image.VerticalSize. Отобразить размер файла изображения по вертикали.

- System.Image.BitDepth. Отобразить глубину изображения.

- System.Music.Artist. Отобразить исполнителя музыкального файла.

- System.Music.AlbumTitle. Отобразить альбом, в который входит данный музыкальный файл.

- System.Music.TrackNumber. Отобразить номер музыкального файла в альбоме.

- System.Music.Genre. Отобразить жанр музыкального файла.

  • все теги
  • на главную страницу


NeverShowExt
HKCR\"идентификатор"

Тип параметра: reg_string

если содержит в себе данный параметр со значением, в котором ничего не указано (&quot;&quot;), то расширение к данному классу файлов не будет отображаться.

  • все теги
  • на главную страницу


AlwaysShowExt
HKCR\"идентификатор"

Тип параметра: reg_string

если содержит в себе данный параметр со значением, в котором ничего не указано (&quot;&quot;), то расширение к данному классу файлов будет всегда отображаться.

  • все теги
  • на главную страницу


EditFlags
HKCR\"идентификатор"

Тип параметра: reg_string

Кроме параметра по умолчанию этот подраздел содержит параметр EditFlags, который может иметь как тип binary так и dword. Этот параметр влияет на отображение кнопок и самого расширения в списке свойств диалога Изменение свойств типов файлов, рассмотренного нами ранее.

Значения данного флага являются управляющими, поэтому мы рассмотрим предназначение каждого его бита в виде битовой маски:

- 0х00000001 — исключает данный класс файла из вкладки Типы файлов диалога Свойства папки;

- 0х00000002 — показывает все классы файлов, не ассоциированные с данным расширением файлов;

- 0х00000004 — установка этого бита указывает, что класс файлов имеет расширение файлов;

- 0х00000008 — если этот бит будет установлен, то кнопка Дополнительно на вкладке Типы файлов для данного расширения будет заблокирована;

- 0х00000010 — установка этого бита предотвращает удаление элементов реестра, ассоциированных с этим классом файлов, пользователями;

- 0х00000020 — установка бита предотвращает добавление пользователями в класс файлов новых действий;

- 0х00000040 — установка этого бита делает недоступной кнопу Изменить диалога Изменение свойств типа файлов (он вызывается при нажатии на кнопку Дополнительно на вкладке Типы файлов);

- 0х00000080 — предотвращает изменение пользователями описания класса файла (при этом соответствующее поле в диалоге Изменение свойств типа файлов заблокировано не будет — просто система не будет обращать внимание на текст, который в нем будет написан);

- 0х00000100 — установка бита предотвращает изменение пользователями описания файлов с данным расширением при помощи поля в диалоге Изменение свойств типа файлов;

- 0х00000200 — предотвращает изменение пользователями пиктограммы, присвоенной файлам с данным расширением при помощи кнопки Изменить значок в диалоге Изменение свойств типа файлов;

- 0х00000400 — предотвращает изменение пользователями действия по умолчанию для файлов с данным расширением при помощи кнопки По умолчанию диалога Изменение свойств типа файлов;

- 0х00000800 —установка бита запрещает изменение пользователями команд, ассоциированных с действиями для этого класса файлов;

- 0х00001000 —установка бита предотвращает редактирование действий для этого класса файлов пользователями;

- 0х00002000 — установка бита запрещает редактирование пользователями значений, относящихся к DDE для этого класса файлов;

- 0х00008000 —установка бита запрещает изменение типа содержимого, ассоциированного с этим классом файла, пользователями;

- 0х00010000 — установка данного бита равным 1 снимает флажок Подтверждать открытие после загрузки в диалоге Изменение свойств типа файлов для файлов с данным расширением;

- 0х00020000 — установка этого бита сбрасывает в диалоге загрузки файла флажок Никогда не задавать этот вопрос;

- 0х00040000 — установка бита указывает, что расширение данных файлов будет всегда отображаться, даже если пользователь отключил отображение зарегистрированных расширений при помощи диалогового окна Свойства папки;

- 0х00100000 — установка бита говорит о том, что файлы с данным расширением не будут добавляться в папку Недавние документы;

Работать с битовой маской довольно просто. Допустим, нам нужно установить бит 0х00000001. Для этого просто присваиваем значение 1 параметру EditFlags. Если же нам нужно изменить бит 0х00000020, то присваиваем этому параметру значение 20. А если нам нужно установить сразу два предыдущих флага, то просто слаживаем их и получаем значение 21, которое нужно присвоить параметру. Чтобы обнулить все биты, нужно установить данный параметр равным 0. Этот совет предназначен только для расширений файлов. А вот для стандартных идентификаторов Windows приравнивание к нулю этого параметра вообще может исключить их из списка расширений на вкладке Типы файлов — поэтому для них данный параметр нужно приравнивать 2.

Данные значения имеют шестнадцатеричный вид, именно поэтому лучше создавать параметр EditFlags типа dword.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"идентификатор"

Тип параметра: reg_string

Содержит описание файла с таким идентификатором, отображаемое в диалоге &quot;Свойства: Тип&quot;.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"идентификатор"

Тип параметра: подраздел

Содержит остальную информацию, относящуюся к файлу с расширением, в значении по умолчанию которого содержится ссылка на данный идентификатор.

  • все теги
  • на главную страницу


DEFAULTDROPEFFECT
HKCR\"идентификатор"

Тип параметра: reg_dword

данный параметр DWORD-типа определяет, какую именно операцию будет выполнять система при перемещении файлов с данным расширением в другое окно.

По умолчанию при этом она перемещает файл любого расширения в соответствующую папку.

Данный параметр может принимать следующие значения.

- 1. При перемещении файла выполнять его копирование.

- 2. При перемещении файла выполнять его перемещение.

- 4. При перемещении файла выполнять создание его ярлыка.

  • все теги
  • на главную страницу


Thumbnail
HKCR\"идентификатор"

Тип параметра: reg_string

И еще одна интересная возможность, которую предоставляет пользователю система — присвоение файлам с одинаковыми расширениями одинакового значка эскиза страниц. Вообще то, эта возможность реализуется с помощью корневого раздела HKEY_CLASSES_ROOT, поэтому если вы еще не читали пятую главу книги, тогда советую ее прочитать. Итак, чтобы определить файл рисунка, который будет использоваться в качестве эскиза страниц для соответствующих расширений, нужно создать в подразделе идентификатора строковой параметр Thumbnail и присвоить ему путь к рисунку. Например, чтобы система использовала произвольный рисунок для всех эскизов дисков, нужно создать этот строковой параметр в ветви реестра HKEY_CLASSES_ROOT\\Drive. Чтобы система использовала ваш рисунок для всех эскизов значков, дочерних по отношению к папке (например, для эскиза значка Корзины), нужно создать этот параметр в ветви реестра HKEY_CLASSES_ROOT\\Folder. Или чтобы система использовала ваш значок для всех эскизов файлов с расширением .fnd, этот параметр нужно создать в ветви реестра HKEY_CLASSES_ROOT\\fndfile

  • все теги
  • на главную страницу


BrowseInPlace
HKCR\"идентификатор"

Тип параметра: reg_string

Если в системе присутствует данный параметр, то для открытии файлов с соответсвующим расширением будет использоваться Internet Explorer вместо стандартнойц оболочки. Этот параметр имеет смысл только для идентификаторов, подобных Directory, но при использовании в них он принимает иной смысл - после создания данного параметра будет запрещено просматривать содержимое файлов с соответсвующим расширением.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"расширение"\OpenWithProgIDs

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе список альтернативных программ, которые будут отображаться в диалоге &quot;Открыть с помощью&quot;

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"расширение"\PersistentHandler

Тип параметра: reg_string

Для определения, может ли операционная система выполнять поиск в содержимом файла, применяется значение параметра (по умолчанию) ветви реестра вида HKCR\\«расширение файла»\\PersistentHandler.

Данный параметр может принимать следующие значения.

- {098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}. Поиск в содержимом файлов с данным расширением запрещен.

- {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}. Поиск в содержимом данных файлов ведется как поиск в текстовых файлах.

- {98de59a0-d175-11cd-a7bd-00006b827d94}. Поиск в содержимом данных файлов ведется как поиск в файлах пакета Microsoft Office.

- {eec97550-47a9-11cf-b952-00aa0051fe20}. Поиск в содержимом данных файлов ведется как поиск в файлах Интернет (html-файлы, css-файлы или asp-файлы).

  • все теги
  • на главную страницу


DontRename
HKCR\"расширение"\ShellNew\Config

Тип параметра: reg_string

Если данный параметр будет присутствовать в подразделе Config, тогда имя создаваемого при помощи соответствующего элемента списка Создать файла не будет автоматически выделяться.

  • все теги
  • на главную страницу


NoExtension
HKCR\"расширение"\ShellNew\Config

Тип параметра: reg_string

Если данный параметр будет присутствовать в подразделе Config, тогда создаваемый соответствующим элементом списка Создать файл не будет иметь расширения.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"расширение"\ShellNew\Data

Тип параметра: подраздел

в отличие от предыдущих параметров, этот параметр имеет тип binary. Он содержит в себе двоичную последовательность, которая будет составлять содержимое вновь созданного файла;

  • все теги
  • на главную страницу


MenuText
HKCR\"расширение"\ShellNew

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет название библиотеки и идентификатор ресурса, который будет заменять собой стандартное название соответствующего элемента в меню Создать.

  • все теги
  • на главную страницу


IconPath
HKCR\"расширение"\ShellNew

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет путь к значку, который будет отображаться в списке Создать вместо стандартного значка приложения, ассоциированного с файлом.

  • все теги
  • на главную страницу


Command
HKCR\"расширение"\ShellNew

Тип параметра: reg_string

содержит в себе команду, которая будет выполняться при выборе создания файла с соответствующим расширением из списка Создать контекстного меню проводника или рабочего стола;

  • все теги
  • на главную страницу


FileName
HKCR\"расширение"\ShellNew

Тип параметра: reg_string

содержит в себе путь и имя файла (или просто имя для файлов, расположенных в папке %userprofile%\\Шаблоны). Именно этот файл (с таким содержимым) будет создаваться при выборе расширения из списка команды Создать контекстного меню рабочего стола и проводника;

  • все теги
  • на главную страницу


NullFile
HKCR\"расширение"\ShellNew

Тип параметра: reg_string

не должен иметь никакого значения. При этом будет создан пустой файл выбранного расширения;

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"расширение"\ShellNew

Тип параметра: подраздел

Определяет возможность создания файла с таким расширением при помощи команды &quot;Создать&quot; контекстного меню проводника и рабочего стола.

  • все теги
  • на главную страницу


PerceivedType
HKCR\"расширение"

Тип параметра: reg_string

Определяет тип хранимой данным расширением информации и может содержать такие значения: &quot;Text&quot;, &quot;Image&quot;, &quot;Audio&quot;, &quot;Video&quot;, &quot;System&quot;, &quot;Compressed&quot;.

  • все теги
  • на главную страницу


ContentType
HKCR\"расширение"

Тип параметра: reg_string

Определяет тип MIME, к которому относятся файлы с данным расширением.

  • все теги
  • на главную страницу


(по умолчанию)
HKCR\"расширение"

Тип параметра: reg_string

Определяет идентификатор расширение, в подразделе которого хранится остальная информация о файле с таким расширением.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCR\"расширение"

Тип параметра: подраздел

Определяет свойства файлов с данным расширением.

  • все теги
  • на главную страницу


NoOpen
HKCR\"расширение"

Тип параметра: reg_string

Его присутствие влияет на попытку открытия файлов соответствующим с расширением — появляется диалог предупреждения, что файлы с данным расширением используются системой. Вы также можете использовать этот параметр для своих расширений, только есть один маленький нюанс — он работает только в том случае, когда в подразделе расширения не указан параметр по умолчанию. В противном случае, этот параметр нужно создавать в подразделе идентификатора.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKCU\AppEvents\EventLabels\.Default

Тип параметра: подраздел

Стандартный звук

Теги: Оборудование Windows


(по умолчанию)
HKCU\AppEvents\EventLabels\.Default

Тип параметра: reg_string

Содержит строку, отображаемую в списке СОБЫТИЯ вкладки ЗВУК

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\AppEvents\EventLabels

Тип параметра: подраздел

События, которые могут происходить в Windows.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\[событие]\.Current

Тип параметра: подраздел

Текущая схема

Теги: Оборудование Windows


(по умолчанию)
HKCU\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\[событие]\.Current

Тип параметра: reg_string

Путь к .WAV-файлу, используемому для озвучивания.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\[событие]\.Default

Тип параметра: подраздел

Схема по умолчанию

Теги: Оборудование Windows


(по умолчанию)
HKCU\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\[событие]\.Default

Тип параметра: reg_string

Путь к .WAV-файлу, используемому для озвучивания.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\[событие]

Тип параметра: подраздел

Конкретное событие данной программы

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\AppEvents\Schemes\Apps\.Default

Тип параметра: подраздел

Системные события

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\AppEvents\Schemes\Apps

Тип параметра: подраздел

Содержит ссылки на приложения, для которых зарегистрировано озвучивание событий.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\AppEvents\Schemes\Names\.Default

Тип параметра: подраздел

Стандартная схема

Теги: Оборудование Windows


(по умолчанию)
HKCU\AppEvents\Schemes\Names\.Default

Тип параметра: reg_string

Имя, данное схеме пользователем.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\AppEvents\Schemes\Names\.None

Тип параметра: подраздел

Нет схемы

Теги: Оборудование Windows


(по умолчанию)
HKCU\AppEvents\Schemes\Names\.None

Тип параметра: reg_string

Имя, данное схеме пользователем.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\AppEvents\Schemes\Names

Тип параметра: подраздел

Имена схем, определенные для озвучивания событий.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\AppEvents\Schemes

Тип параметра: подраздел

Список звуковых схем

Теги: Оборудование Windows


(по умолчанию)
HKCU\AppEvents\Schemes

Тип параметра: reg_string

Текущая схема

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\AppEvents

Тип параметра: подраздел

Хранит пути к звуковым файлам, используемые для озвучивания системных событий.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Console\[заголовок окна]

Тип параметра: подраздел

Настройки cmd.exe для окна с таким заголовком.

Теги: Оболочка Приложения


WordDelimiters
HKCU\Console

Тип параметра: reg_string

Строка, показывающаяся после нажатия "Ctrl+стрелка влево"

Теги: Оболочка Приложения


WindowSize
HKCU\Console

Тип параметра: reg_dword

если полноэкранный режим вам не нравится, то в этом dword-параметре можно определить размеры окна cmd.exe при запуске. При этом формат хранения размера окна таков: 0х00ХХ00УУ, где ХХ — высота окна, а УУ — ширина.

Теги: Оболочка Приложения


ScreenBufferSize
HKCU\Console

Тип параметра: reg_dword

если вы попробовали изменить ширину экрана при помощи предыдущего параметра на максимальную, и у вас ничего не получилось, то так все и должно быть. Все дело в этом dword-параметре — он хранит в себе размер буфер для окна. Хранит в том же формате, что и предыдущий параметр — 0х00ХХ00УУ, где ХХ — размер буфера для высоты окна, а УУ — размер буфера для его ширины. Поэтому, чтобы установить максимальную ширину окна cmd.exe, нужно, кроме предыдущего параметра, отредактировать еще и этот — присвоить этому параметру значение ff00ff.

Теги: Окна


QuickEdit
HKCU\Console

Тип параметра: reg_dword

очень интересный и безумно полезный параметр. Если присвоить ему значение 1, то при щелчке в области экрана cmd.exe правой кнопкой мыши, на месте каретки будет вставляться содержимое буфера обмена. Также, при установке данного параметра в 1, можно заносить в буфер обмена содержимое командной строки cmd.exe — для этого нужно с зажатой левой кнопкой мыши выделить необходимый текст, и потом отпустить левую кнопку мыши. Все, текст в буфере обмена. Теперь можно жать правую кнопку мыши.

Теги: Конфигурация


NumberOfHistoryBuffers
HKCU\Console

Тип параметра: reg_dword

данный параметр dword-типа определяет количество буферов, которые будут использоваться для хранения команд. По умолчанию его значение равно 4.

Теги: Конфигурация


InsertMode
HKCU\Console

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 0, то по умолчанию будет использоваться режим замены текста, а не его вставки.

Теги: Конфигурация


HistoryNoDup
HKCU\Console

Тип параметра: reg_dword

если данный dword-параметр равен 1, то система будет записывать в буфер команд только неповторяющиеся команды.

Теги: Конфигурация


HistoryBufferSize
HKCU\Console

Тип параметра: reg_dword

данный параметр типа dword определяет количество вводимых вами в этот сеанс работы команд (т.е. глубину буфера), которые будут запомнены командным процессором. Например, если этот параметр равен 1, то не зависимо от того, сколько команд вы вводили при текущей работе с командной строкой, при нажатии на клавишу Вверх, будет появляться только последняя введенная вами команда. По умолчанию значение этого параметра равно 0х32 (т.е., будет запомнено 50 последних команд пользователя).

Теги: Конфигурация


FullScreen
HKCU\Console

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то cmd.exe будет запускаться в полноэкранном режиме.

Теги: Оболочка Приложения


CursorSize
HKCU\Console

Тип параметра: reg_dword

данный параметр dword-типа определяет высоту каретки для окна MS-DOS. Если вы любите утонченные программы, то присвойте ему значение 1, иначе fffff. Если каретка вам никогда не нравилась, то можете вообще удалить ее — присвоить этому параметр значение 0. По умолчанию параметр равен 19.

Теги: Оболочка


нет
HKCU\Console

Тип параметра: подраздел

Содержит конфигурацию по умолчанию для строки MS-DOS.

Теги: Оболочка Приложения


On
HKCU\Control Panel\Accessibility\Keyboard Preference

Тип параметра: reg_string

Определяет предпочтение пользователя. Если значение данного параметра равно 0, то будет использоваться работа с мышью, если же значение параметра равно 1, то управление мышьюбудет выполняться с клавиатуры.

Теги: Оборудование Windows


Flags
HKCU\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра является битовой маской:
1 — включить режим залипания клавиш
2 — сделать доступным режим залипания клавиш
4 — сделать достпной горячую клавишу залипания клавиш
8 — отображать окно подтверждения при активизаии режима залипания клавиш
10 — воспроизводить звуковой сигнал при активизаии режима залипания клавиш
20 — отображать индикатор в трее при режиме залипания клавиш

Теги: Оборудование Windows


DelayBeforeAcceptance
HKCU\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет время в милисекундах в течение которого нажатие символа будет игнорироваться. Если символ зажат в течение большего времени, чем указано в этом параметре, то символ считается действительно нажатым.

Теги: Оборудование Windows


BounceTime
HKCU\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет задержку в милисекундах в течение которого повторное нажатие одного и того же символа будет игнорироваться.

Теги: Оборудование Windows


AutoRepeatRate
HKCU\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет скорость в милисекундах с которой система будет выполнять повтор зажатого пользователем символа.

Теги: Оборудование Windows


AutoRepeatDelay
HKCU\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет задержку в милисекундах перед началом повтора зажатого пользователем символа.

Теги: Оборудование Windows


TimeToMaximumSpeed
HKCU\Control Panel\Accessibility\MouseKeys

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет время, которое необходимо, чтобы набрать максимальную скорость передвижения курсора мвши с клавиатуры.

Теги: Оборудование Windows


MaximumSpeed
HKCU\Control Panel\Accessibility\MouseKeys

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра ограничивает максимальную скорость перемещения курсора мыши с клавиатуры

Теги: Оборудование Windows


On
HKCU\Control Panel\Accessibility\ShowSounds

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра будет равно 1, то вместо звукового сигнала на экране монетора будет отображаться диалоговое окно об этом событии.

Теги: Оборудование Windows


TimeToWait
HKCU\Control Panel\Accessibility\TimeOut

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет время бездействия компьютера, после которого режимы специальных возможностей отключается.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKCU\Control Panel\Accessibility

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе сведения о специальных настройках для пользорвателей с ограниченными возможностями

Теги: Конфигурация Windows


DisplayName
HKCU\Control Panel\Appearance\New Schemes\[номер цветовой схемы]

Тип параметра: reg_string

Параметр строкового типа DisplayName, расположенный в каждом подразделе цветовой схемы, содержит в себе название цветовой схемы, отображаемое в списке Цветовая схема.

Теги: Оболочка Windows


SelectedStyle
HKCU\Control Panel\Appearance\New Schemes

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит номер схемы, используемой в данный момент.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Control Panel\Appearance\New Schemes

Тип параметра: подраздел

Каждая схема в этом подразделе имеет свой собственный подраздел. Название этого подраздела имеет формат 1, 2, 3, 4 и т.д. Параметр строкового типа DisplayName, расположенный в каждом подразделе цветовой схемы, содержит в себе название цветовой схемы, отображаемое в списке Цветовая схема.

Теги: Оболочка Windows


CustomColors
HKCU\Control Panel\Appearance

Тип параметра: reg_binary

Хранит дополнительные цвета, определенные пользователем. Имеет формат: 0xR 0xG 0xB 0x0 0xR 0xG 0xB 0x0 … и так 16 раз.

Теги: Оболочка Windows


Current
HKCU\Control Panel\Appearance

Тип параметра: reg_string

Текущая цветовая схема.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Control Panel\Appearance

Тип параметра: подраздел

Настройки цветовых схем.

Теги: Оболочка Windows


Notification Area Icon
HKCU\Control Panel\Bluetooth

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, то при запуске агента Bluetooth в трее будет выводиться его иконка, с помощью которой можно установить новое устройство или просмотреть установленные, а также отправить файлы

Теги: Рабочий стол Windows


WindowText
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет шрифта в окне.

Теги: Оболочка Windows


Window
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет основной области окна.

Теги: Оболочка Windows


TitleText
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет текста в заголовке активного окна.

Теги: Оболочка Windows


Scrollbar
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет полосы прокрутки. Значение этого параметра при помощи элементов данного диалога изменить нельзя.

Теги: Оболочка Windows


MenuText
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет текста в строке меню.

Теги: Оболочка Windows


MenuHilight
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет рельефных объектов элемента меню.

Теги: Оболочка Windows


Menu
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет объектов элемента меню.

Теги: Оболочка Windows


InfoWindow
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет фона всплывающей подсказки.

Теги: Оболочка Windows


InfoText
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет текста в всплывающей подсказке.

Теги: Оболочка Windows


InactiveTitleText
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет текста в заголовке неактивного окна.

Теги: Оболочка Windows


InactiveTitle
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет левой части градиента заголовка неактивного окна при использовании классической цветовой схемы.

Теги: Оболочка Windows


InactiveBorder
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет границы неактивного окна.

Теги: Оболочка Windows


HotTrackingColor
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет гиперссылки.

Теги: Оболочка Windows


HilightText
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет текста выделенного пункта меню или элемента списка.

Теги: Оболочка Windows


Hilight
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет фона выделенного пункта меню или элемента списка.

Теги: Оболочка Windows


GrayText
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет отключенного объекта.

Теги: Оболочка Windows


GradientInactiveTitle
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет правой части градиента заголовка неактивного окна при использовании классической цветовой схемы.

Теги: Оболочка Windows


GradientActiveTitle
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет правой части градиента заголовка активного окна при использовании классической цветовой схемы.

Теги: Оболочка Windows


ButtonText
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет текста на кнопках.

Теги: Оболочка Windows


ButtonShadow
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет тени на кнопке. Значение этого параметра при помощи элементов данного диалога изменить нельзя.

Теги: Оболочка Windows


ButtonLight
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет рельефных объектов на кнопке.

Теги: Оболочка Windows


ButtonHilight
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет кнопки. Значение этого параметра при помощи элементов данного диалога изменить нельзя.

Теги: Оболочка Windows


ButtonFace
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет рельефных объектов на кнопке.

Теги: Оболочка Windows


Background
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет рабочего стола пользователя (если на рабочем столе не отображаются обои).

Теги: Оболочка Windows


AppWorkSpace
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет рабочей области приложения.

Теги: Оболочка Windows


ActiveTitle
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет левой части градиента заголовка активного окна при использовании классической цветовой схемы.

Теги: Оболочка Windows


ActiveBorder
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: reg_string

Определяет цвет границы активного окна.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Control Panel\Colors

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки цветов оболочки Windows.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Control Panel\Cursors\Schemes

Тип параметра: подраздел

Содержит наборы схем указателей в виде параметров REG_MULTI_SZ типа.

Каждый параметр состоит из имени схемы указателей и строкового значения, состоящего из 14 пунктов, разделенных запятыми.

Теги: Оборудование Windows


Wait
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Занят.

Теги: Оборудование Windows


UpArrow
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Специальное выделение.

Теги: Оборудование Windows


SizeWE
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Изменение горизонтальных размеров.

Теги: Оборудование Windows


SizeNWSE
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Изменение размеров по диагонали 1.

Теги: Оборудование Windows


SizeNS
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Изменение вертикальных размеров.

Теги: Оборудование Windows


SizeNESW
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Изменение размеров по диагонали 2.

Теги: Оборудование Windows


SizeAll
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Переместить.

Теги: Оборудование Windows


NWPen
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Рукописный ввод.

Теги: Оборудование Windows


No
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Недоступно.

Теги: Оборудование Windows


Ibeam
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Выделение текста.

Теги: Оборудование Windows


Help
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Выбор справки.

Теги: Оборудование Windows


Hand
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Выбор ссылки.

Теги: Оборудование Windows


Crosshair
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Графическое выделение.

Теги: Оборудование Windows


Arrow
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Основной режим.

Теги: Оборудование Windows


AppStarting
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: reg_string

Определяет указатель для действия Фоновый режим.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Control Panel\Cursors

Тип параметра: подраздел

Содержит схемы указателей.

Теги: Оборудование Windows


MinWidth
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет ширину кнопок запущенных приложений на панели задач (в твипах).

Теги: Оболочка Рабочий стол Windows


SmCaptionWidth
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет ширину кнопок закрыть, свернуть и восстановить малого заголовка окна.

Теги: Окна Windows


SmCaptionHeight
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет высоту шрифта малого заголовка.

Теги: Окна Windows


SmCaptionFont
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_binary

Он определяет размер шрифта, используемого в маленьких заголовках, а также его название и начертание.

Теги: Окна Windows


Size
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет размер большой иконки (в пикселях) интерфейса обозревателя Windows.

*******Определение взято у Microsoft
Specifies the size of the shell large icon that the Windows Explorer interface uses.

Теги: Окна Windows


Shell Small Icon Size
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Если же нужно изменить размер маленьких значков, это можно сделать при помощи параметра строкового типа Shell Small Icon Size. Значение данного параметра определяет размер маленьких значков в пикселях.

Данный параметр не влияет на большинство значков интерфейса. Однако есть компоненты операционной системы, которые используют значение этого параметра. Например, к таким компонентам относится диалог Сохранить как (не для всех программ)

Теги: Значки Windows


Shell Icon Size
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет размер значков (в битах) в проводнике и на рабочем столе. По умолчанию значение данного параметра равно 32.

В Windows Vista значение данного параметра используется для определения минимального расстояния между значками, если используются возможности выравнивания значков по сетке.

Теги: Значки Windows


ScrollWidth
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет ширину вертикальной полосы прокрутки. По умолчанию значение данного параметра равно -255.

Теги: Окна Windows


ScrollHeight
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет высоту горизонтальной полосы прокрутки. По умолчанию значение данного параметра равно -255.

Теги: Окна Windows


PaddedBorderWidth
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет ширину обрамления окна. По умолчанию значение данного параметра равно -60. Данный параметр является нововведением Windows Vista.

Теги: Окна Windows


MinVertGap
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет вертикальный промежуток между двумя минимизированными окнами.

*******Определение взято у Microsoft
Specifies the vertical gap between two minimized windows.

Теги: Окна Windows


MinArrange
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет выравнивание минимизированных окон на рабочем столе.

0 — первое окно внизу слева, остальные перемещаясь вправо
1 — первое окно внизу справа, остальные перемещаясь влево
2 — первое окно вверху слева, остальные перемещаясь вправо
3 — первое окно вверху слева, остальные перемещаясь влево
4 — первое окно внизу слева, остальные перемещаясь вверх
5 — первое окно внизу справа, остальные перемещаясь вверх
6 — первое окно вверху слева, остальные перемещаясь вниз
7 — первое окно вверху справа, остальные перемещаясь вниз
8 — первое окно внизу слева, остальные скрыты
9 — первое окно внизу справа, остальные скрыты
10 — первое окно вверху слева, остальные скрыты
11 — первое окно вверху слева, остальные скрыты

*******Определение взято у Microsoft
Determines the arrangement of minimized windows on the desktop. The value of this entry determines the starting point and the direction in which the windows are arranged from that point.

Value Meaning
0 — Bottom left, moving right
1 — Bottom right, moving left
2 — Top left, moving right
3 — Top right, moving left
4 — Bottom left, moving up
5 — Bottom right, moving up
6 — Top left, moving down
7 — Top right, moving down
8 — Bottom left, hidden
9 — Bottom right, hidden
10 — Top left, hidden
11 — Top right, hidden

Теги: Окна Windows


MinAnimate
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра изменяется с помощью флажка Анимация окон при свертывании и развертывании

Теги: Окна Windows


MessageFont
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_binary

Он определяет размер шрифта, используемого в сообщении, а также его название и начертание.

Теги: Окна Windows


MenuWidth
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет ширину ячейки символа, используемую в строке меню. По умолчанию значение данного параметра равно -285.

Теги: Окна Windows


MenuHeight
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет высоту ячейки символа, используемую в строке меню. По умолчанию значение данного параметра равно -285.

Теги: Окна Windows


MenuFont
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_binary

Он определяет размер шрифта, используемого в строках меню, а также его название и начертание.

Теги: Окна Windows


inHorzGap
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет горизонтальный промежуток между двумя минимизированными окнами.

*******Определение взято у Microsoft

Теги: Окна Windows


IconVerticalspacing
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет интервал между значками по вертикали. По умолчанию значение данного параметра равно -1125.

Теги: Значки Windows


IconTitleWrap
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционной системе будет разрешено переносить название значков на новую строку.

Теги: Значки Windows


IconSpacing
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет интервал между значками по горизонтали. По умолчанию значение данного параметра равно -1125.

Теги: Значки Windows


IconFont
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_binary

Он определяет шрифт названия значка, а также его размер и начертание.

Теги: Значки Windows


CaptionWidth
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет ширину кнопок закрыть, свернуть и восстановить заголовка окна. По умолчанию значение данного параметра равно -285.

Теги: Окна Windows


CaptionHeight
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет высоту шрифта заголовка окна. По умолчанию значение данного параметра равно -285.

Теги: Окна Windows


CaptionFont
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_binary

Он определяет размер шрифта заголовка, а также его название и начертание.

Теги: Окна Windows


BorderWidth
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: reg_string

Определяет ширину рамки активного окна в твипах. По умолчанию значение данного параметра равно -15.

Теги: Окна Windows


нет
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки оболочки Windows.

Теги: Оболочка Windows


LowLevelHooksTimeout
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Изменяет лимит времени, по истечении которого система вернется в нормальное состояние после установки низкоуровневого хука (hook) на клавиатуру или другое оборудование..

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


WheelScrollLines
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Определяет количество строк, на которые будет выполняться горизонтальная прокрутка при одном повороте колесика. Если значение данного параметра равно -1, тогда прокрутка будет выполняться на один экран.

Теги: Оборудование Windows


WheelScrollChars
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Определяет количество столбцов, на которые будет выполняться вертикальная прокрутка при одном повороте колесика. Если значение данного параметра равно -1, тогда прокрутка будет выполняться на один экран.

Теги: Оборудование Windows


WallpaperStyle
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Если равен «2», то обои будут растянуты по всему размеру рабочего стола

Теги: Рабочий стол Windows


Wallpaper
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе путь к используемому изображению обоев.

Теги: Рабочий стол Windows


WaitToKillAppTimeout
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Как только операционная система получает запрос от пользователя или программы на завершение работы, этот запрос передается процессу winlogon.exe. Данный процесс, в свою очередь, оповещает процесс подсистемы Windows csrss.exe о завершении работы операционной системы. В дальнейшем все операции по завершению работы операционной системы будет выполнять процесс csrss.exe.

Первыми действиями, которые совершит процесс csrss.exe, будет оповещение всех активных в данный момент программ (кроме диспетчера управления службами SCM) о завершении работы операционной системы.
После этого процесс csrss.exe ожидает завершения работы всех запущенных в данный момент программ в течение времени, указанного в параметре WaitToKillAppTimeout.

Если по истечении отведенного процессам времени, операционная система обнаруживает процессы, работа которых еще не была завершена, она считает эти процессы зависшимы, и, в зависимости от настроек, либо автоматически завершает их работу, либо выдает пользователю запрос с предложением завершить работу не отвечающего процесса (действие по умолчанию).

Теги: Вход/выход Windows


UserPreferencesMask
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_binary

Данная битовая маска содержит в себе пользовательские настройки рабочего стола. Разберем их по битам:

— 0х00000001 — устанавливает механизм активации окон при наведении на них указателя. При этом само окно при активации не переходит на передний план, а просто получает фокус. (по умолчанию бит сброшен).
— 0х00000002 — изменяется флажком Эффекты затухания или скольжения при обращении к меню. (а вот сам тип эффекта определяется в десятом бите). По умолчанию бит установлен.
— 0х00000004 — изменяется флажком Скольжение при раскрытии списков. По умолчанию бит установлен.
— 0х00000008 — изменяется флажком Гладкое прокручивание списков. (он установлен по умолчанию).
— 0х00000010 — если данный бит сброшен, то Windows будет отображать заголовок окон одним цветом, а не градиентом. По умолчанию бит установлен.
— 0х00000020 — если бит установлен, то горячие клавиши меню будут подчеркиваться только при доступе с клавиатуры (для меню окон и программ при нажатии клавиши Alt). По умолчанию бит сброшен.
— 0х00000040 — После установки данного бита, активированное перемещением указателя окно будет не только получать фокус, но и переходить на передний план. (по умолчанию он сброшен).
— 0х00000200 — режим анимации затухания меню (если, конечно, второй бит этого параметра установлен). По умолчанию данный бит установлен, что приводит к затуханию меню. При сбросе бита будет использоваться анимация выдвижения.
— 0х00000400 — изменяется флажком Затухание меню после вызова команды. По умолчанию данный бит установлен, что приводит к затуханию списка, а не его выдвижению.
— 0х00000800 — изменяется флажком Эффекты затухания или скольжения при появлении подсказок. (а вот сам режим анимации определяется в следующем бите). По умолчанию данный бит установлен.
— 0х00001000 — определяет режим анимации затухания всплывающих подсказок. По умолчанию бит установлен.
— 0х00002000 — изменяется флажком Включить тень от курсора мышки. По умолчанию бит установлен.
— 0x00004000 — изменяется флажком Обозначить положение указателя при нажатии CTRL.
— 0x00008000 — изменяется флажком Включить залипание.
— 0x00010000 — изменяется флажком Скрывать указатель во время ввода с клавиатуры.
— 0x10000. изменяется флажком Отображать тени, отбрасываемые меню.
— 0x00040000 — Данный параметр изменяет при помощи флажка Отображать эскизы вместо значков.
— 0x200000000. Значение данного бита изменяется флажком Анимированные элементы управления и элементы внутри окна.
— 0х80000000 — установка данного бита (он установлен по умолчанию) ведет к использованию всех эффектов пользовательского интерфейса.

Теги: Оболочка Windows


TileWallpaper
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

если равно «1», то файл обоев будет размножен по всему размеру рабочего стола, а если «0» -- расположен в центре

Теги: Рабочий стол Windows


SmoothScroll
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

если равно «1», то будет включена плавная прокрутка

Теги: Окна Windows


SCRNSAVE.EXE
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе путь к используемой по умолчанию экранной заставке.

Теги: Рабочий стол Windows


ScreenSaveTimeOut
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе интервал бездействия операционной системы (в секундах), по истечении которого будет задействована экранная заставка.

Теги: Рабочий стол Windows


ScreenSaverIsSecure
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 1, тогда для завершения работы экранной заставки будет необходимо ввести пароль текущего пользователя.

Теги: Безопасность Windows


ScreenSaveActive
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизм работы экранной заставки будет включен.

Теги: Рабочий стол Windows


PreferredUILanguages
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_multi_sz

Сведения о том, какая локализация операционной системы используется определенным пользователем (каждый пользователь может самостоятельно выбрать локализацию, с которой будет работать) заносятся в данный параметр.

При этом для изменения локализации программ и некоторых элементов операционной системы, после изменения значения данного параметра, вам даже не нужно будет перезагружать компьютер.

Теги: Конфигурация Windows


Pattern
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Представляет собой запись 8 байт, кодирующих выводимый узор. Если бит установлен в 1, то будет выводиться бит узора, иначе рабочего стола

Теги: Рабочий стол Windows


PaintDesktopVersion
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword

Кроме фона, на рабочем столе можно отобразить версию операционной системы (в нижнем правом углу экрана).

Для этого достаточно параметру REG_DWORD типа PaintDesktopVersion присвоить значение 1.

Теги: Оболочка Windows


MenuShowDelay
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

По умолчанию операционная система Windows Vista настроена на выполнение задержки перед отображением выпадающего списка меню.

Настроить эту задержку можно при помощи параметра строкового типа MenuShowDelay, расположенного в ветви реестра HKCU\Control Panel\Desktop. Если же необходимо вообще отключить эту задержку, тогда данному параметру достаточно присвоить значение 0.

Теги: Окна Windows


LowPowerTimeOut
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Сколько ждать перед первым писком о разрядке батарейки.

Теги: Оборудование Windows


LowPowerActive
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

если значение данного строкового параметра равно 1, то при разрядке батарейки, питающей CMOS, спикер Windows начнет пищать. Также в этой ветви расположен параметр строкового типа LowPowerTimeOut, определяющий промежуток времени, который система будет выжидать перед тем, как начать истошный писк.

Теги: Оборудование Windows


HungAppTimeout
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет интервал времени (в миллисекундах), по истечении которого работающая программа должна ответить на запрос системы.
Если программа этого не сделает, она станет считаться зависшей.

Теги: Вход/выход Windows


ForegroundLockTimeout
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword

значение этого параметра dword-типа определяет время, которое будет ожидать неактивная программа перед тем, как отобрать фокус у активной. По умолчанию значение данного параметра равно 200000. Этот параметр расположен в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\Desktop.

Теги: Рабочий стол Windows


ForegroundFlashCount
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра dword-типа определяет количество сигналов миганием (мигает иконка программы ни панели задач), которые кнопка неактивного окна будет подавать при необходимости получения окном фокуса. Если его значение равно 1, то мигание будет бесконечно. Этот параметр расположен в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop.

Теги: Рабочий стол Windows


FontSmoothingType
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда будет использоваться обычный метод сглаживания экранных шрифтов. Если же значение данного параметра равно 2, тогда будет использоваться метод сглаживания ClearType.

Значение данного параметра используется только в том случае, если значение параметра FontSmoothing равно 2.

Теги: Конфигурация Windows


FontSmoothing
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Установка флажка Применять следующий метод сглаживания экранных шрифтов присваивает данному параметру значение 2. В противном случае значение параметра равно 0.

Теги: Рабочий стол Windows


FocusBorderWidth
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword

Рамку фокуса можно встретить на кнопке, на которой в данный момент установлен фокус, на значке, или при выделении конечного элемента списка. Также рамкой фокуса считается рамка выделения курсором мыши, которая отображается при движении мышкой с зажатой правой или левой кнопкой.
По умолчанию размер рамки фокуса равен 1 пикселю. Однако вы можете увеличить размер рамки, воспользовавшись параметрами REG_DWORD типа ветви реестра HKCU\Control Panel\Desktop.
FocusBorderHeight. Определяет высоту линии рамки фокуса (в пикселях).
FocusBorderWidth. Определяет ширину линии рамки фокуса (в пикселях).

Теги: Оболочка Windows


FocusBorderHeight
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword

Рамку фокуса можно встретить на кнопке, на которой в данный момент установлен фокус, на значке, или при выделении конечного элемента списка. Также рамкой фокуса считается рамка выделения курсором мыши, которая отображается при движении мышкой с зажатой правой или левой кнопкой.
По умолчанию размер рамки фокуса равен 1 пикселю. Однако вы можете увеличить размер рамки, воспользовавшись параметрами REG_DWORD типа ветви реестра HKCU\Control Panel\Desktop.
FocusBorderHeight. Определяет высоту линии рамки фокуса (в пикселях).
FocusBorderWidth. Определяет ширину линии рамки фокуса (в пикселях).

Теги: Оболочка Windows


DragWidth
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Определяет расстояние в пикселях, в пределах которого перемещение по горизонтали иконки или окна не приводит к перетаскиванию.

Например, если равно «25», то при перемещении иконки на 25 пикселей влево/вправо, иконка остается на месте

Теги: Рабочий стол Windows


DragHeight
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Определяет расстояние в пикселях, в пределах которого перемещение по вертикали иконки или окна не приводит к перетаскиванию.

Например, если равно «25», то при перемещении иконки на 25 пикселей вверх/вниз, иконка остается на месте

Теги: Рабочий стол Windows


DragFullWindows
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра строкового типа изменяется флажком Отображать содержимое окна при перетаскивании.

Теги: Окна Windows


CursorBlinkRate
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет частоту мигания курсора. При значении -1 курсор мигать не будет.

По умолчанию равен "530".

Теги: Оболочка Windows


CoolSwitchRows
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Количество строк в выводимом при нажатии «Alt+Tab» окне (при использовании схемы Windows Standard).

Теги: Оболочка Windows


CoolSwitchColumns
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Количество колонок в выводимом при нажатии «Alt+Tab» окне (при использовании схемы Windows Standard).

Теги: Оболочка Windows


ClickLockTime
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword

Он определяет, как долго нужно удерживать клавишу мыши, чтобы был задействован механизм залипания. Значение данного параметра может находиться в диапазоне от 0xc8 до 0x898.

Теги: Оборудование Windows


CaretWidth
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию ширина каретки, которая отображается при вводе текста (справа от самого крайнего введенного символа) равна 1 пикселю.

Вы можете увеличить ширину каретки, воспользовавшись параметром типа REG_DWORD CaretWidth

Теги: Оборудование Windows


AutoEndTasks
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 1, тогда программы, не завершившие своей работы в отведенный срок, будут закрываться автоматически.

Теги: Вход/выход Windows


ActiveWndTrkTimeout
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword

После включения механизма активации наведением мыши можно установить интервал удержания указателя мышки на окне, по истечении которого окно станет активным.

Для этого достаточно ввести нужный интервал (в миллисекундах) в качестве значения параметра REG_DWORD типа ActiveWndTrkTimeout, расположенного в ветви реестра HKCU\Control Panel\Desktop.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Control Panel\Desktop

Тип параметра: подраздел

Здесь хранятся настройки из диалога Свойства:Экран, а также некоторые настройки оболочки, не имеющие диалогов…

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Control Panel\don't load

Тип параметра: подраздел

содержит в себе строковые параметры, названием которых служит название .cpl-файла, а значением может быть либо «Yes», либо «No». Если равно «No», то этот .cpl-файл не будет отбражаться в Панели Управления.

Теги: Оболочка Windows


Virtual Key
HKCU\Control Panel\Input Method\Hot Keys\[язык]

Тип параметра: reg_binary

Сведения о клавише, которую нужно нажать вместе с клавишей Ctrl для перехода на соответствующий язык, определяются в данном параметре.

Теги: Оборудование Windows


Nation
HKCU\Control Panel\International\Geo

Тип параметра: reg_string

Ваше местоположение сохраняется в параметре строкового типа Nation.

Например, для России в данном параметре сохраняется значение 203, а для Украины — 241.

Теги: Оболочка Windows


sTimeFormat
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит формат отображения времени и может принимать такие значения: h:mm:ss tt, hh:mm:ss tt, H:mm:ss, HH:mm:ss и т.д (если h маленькая, то использоваться будет 12-часовой формат, а если H большая — то 24-часовой, если используется одна буква h, то начальные нули будут отбрасываться, а если две, то нет).
Этот параметр изменяется списком Формат времени диалога Язык и региональные стандарты.

Теги: Оболочка Windows


sTime
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе знак-разделитель между часами, минутами и секундами. По умолчанию значение данного параметра равно «:».

Теги: Оболочка Windows


sThousand
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе знак-разделитель групп разрядов в числе. По умолчанию разделителем является пробел.

Теги: Оболочка Windows


sShortDate
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит формат короткой даты.

Теги: Оболочка Windows


sNegativeSign
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе знак, отображаемый перед числом и говорящий о том, что это число отрицательное. По умолчанию значение данного параметра равно «-».

Теги: Оболочка Windows


sNativeDigits
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе последовательность цифр, которые могут встречаться в числе. По умолчанию значение данного параметра равно 0123456789.

Теги: Оболочка Windows


sMonThousandSep
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе знак-разделитель групп разрядов в денежном числе. По умолчанию разделителем является пробел.

Теги: Оболочка Windows


sMonGrouping
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Определяет способ группировки разрядов в денежном числе. По умолчанию значение данного параметра равно 3;0, что говорит о группировке разрядов из трех цифр денежного числа.

Теги: Оболочка Windows


sMonDecimalSep
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе знак-разделитель целой и дробной части денежного числа. По умолчанию значение данного параметра равно «,».

Теги: Оболочка Windows


sLongDate
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит формат обычной даты.

Теги: Оболочка Windows


sList
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе знак-разделитель элементов списка. По умолчанию значение данного параметра равно «;».

Теги: Оболочка Windows


sGrouping
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Определяет способ группировки разрядов в числе. По умолчанию значение данного параметра равно 3;0, что говорит о группировке разрядов из трех цифр числа.

Теги: Оболочка Windows


sDecimal
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе знак-разделитель целой и дробной части числа. По умолчанию значение данного параметра равно «,».

Теги: Оболочка Windows


sCurrency
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе сокращение денежной единицы, которое будет отображаться после числа. Например, для рублей используется сокращение р., а для гривен — грн..

Теги: Оболочка Windows


s2359
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе строку, отображаемую возле времени и идентифицирующую время после полудня. По умолчанию значение данного параметра равно «PM».

Теги: Оболочка Windows


s1159
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе строку, отображаемую возле времени и идентифицирующую время до полудня. По умолчанию значение данного параметра равно «AM».

Теги: Оболочка Windows


NumShape
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Определяет, будут ли использоваться местные цифры. Данный параметр может принимать следующие значения: 0 (контекст), 1 (никогда), 2 (национальные).

Теги: Оболочка Windows


iTLZero
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 0, тогда начальные нули при показе времени отображаться не будут.

Теги: Оболочка Windows


iTimePrefix
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 0, тогда при отображении времени не будут отображаться значения параметров s1159 и s2359.

Теги: Оболочка Windows


iTime
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 0, тогда будет использоваться 12-часовой формат времени. Если же значение параметра равно 1, тогда 24-часовой.

Теги: Оболочка Windows


iNegNumber
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Определяет формат отрицательного числа. Данный параметр может принимать следующие значения: 0 (формат (1.1)), 1 (формат -1.1), 2 (формат – 1.1), 3 (формат 1.1-), и 4 (формат 1.1 –).

Теги: Оболочка Windows


iNegCurr
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Определяет формат отображения отрицательной денежной единицы. Данный параметр может принимать следующие значения: 0 (формат (р.1.1)), 1 (формат -р.1.1), 2 (формат р.-1.1), 3 (формат р.1.1-), 4 (формат (1.1р.)), 5 (формат -1.1р.), 6 (формат 1.1-р.), 7 (формат 1.1р.-), 8 (формат -1.1 р.), 9 (формат -р.1.1), 10 (формат 1.1 р.-), 11 (формат р. 1.1-), 12 (формат р. -1.1), 13 (формат 1.1- р.), 14 (формат (р. 1.1)), 15 (формат (1.1 р.)).

Теги: Оболочка Windows


iMeasure
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система будет использовать американскую систему единиц. Если же значение данного параметра равно 0, тогда операционная система будет использовать метрическую систему единиц.

Теги: Оболочка Windows


iLZero
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 0, тогда нули слева от числа отображаться не будут (например, вместо числа 0,23 будет отображаться число ,23).

Теги: Оболочка Windows


iDigits
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Определяет отображаемое в числе количество дробных знаков.

Теги: Оболочка Windows


iCurrency
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Определяет формат отображения положительной денежной единицы. Данный параметр может принимать следующие значения: 0 (формат р.1.1), 1 (формат 1.1р.), 2 (формат р. 1.1), 3 (формат 1.1 р.).

Теги: Оболочка Windows


iCurrDigits
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: reg_string

Определяет отображаемое в денежном числе количество дробных знаков.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Control Panel\International

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе международные параметры.

Теги: Оболочка Windows


KeyboardSpeed
HKCU\Control Panel\Keyboard

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет скорость повтора вводимого символа при зажатии клавиши клавиатуры. Значение данного параметра не может быть больше 31.

Теги: Оборудование Windows


KeyboardDelay
HKCU\Control Panel\Keyboard

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет задержку перед повтором вводимого символа при зажатии клавиши клавиатуры. Значение данного параметра не может быть больше 3.

Теги: Оборудование Windows


InitialKeyboardIndicators
HKCU\Control Panel\Keyboard

Тип параметра: reg_string

По умолчанию при отображении диалога входа в систему клавиша NumLock отключена. Если же вы используете эту клавишу при вводе пароля, тогда можно настроить операционную систему, чтобы клавиша NumLock при входе в систему по умолчанию всегда была включена.

Для этого достаточно параметру строкового типа InitialKeyboardIndicators присвоить значение 2.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Control Panel\Keyboard

Тип параметра: подраздел

Настройки клавиатуры.

Теги: Оборудование Windows


SwapMouseButtons
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Установка флажка Обменять назначение кнопок присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Оборудование Windows


SnapToDefaultButton
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 1, тогда указатель мышки будет автоматически перемещаться к кнопке диалога или окна, фокус на которой установлен по умолчанию.

Теги: Оборудование Windows


SmoothMouseYCurve
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_binary

Значение данного параметра определяет сглаживание криволинейной траектории по оси Y

Теги: Оборудование Windows


SmoothMouseXCurve
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_binary

Значение данного параметра определяет сглаживание криволинейной траектории по оси X

Теги: Оборудование Windows


MouseTrails
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет длину следа, который будет отображаться за указателем мышки. Самый длинный след за курсором устанавливается значением 7 данного параметра.

Теги: Оборудование Windows


MouseThreshold2
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Указывает пороговую скорость, после которой скорость движения мыши учетверится.

Теги: Оборудование Windows


MouseThreshold1
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Указывает пороговую скорость, после которой скорость движения мыши удвоится.

Теги: Оборудование Windows


MouseSpeed
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Установка флажка Включить повышенную точность установки указателя присваивает данному параметру значение 1. Также при установке данного флажка параметру MouseThreshold1 присваивается значение 6, а параметру MouseThreshold2 — значение 10. Оба этих параметра определяют скорость перемещения указателя мыши, при преодолении которой скорость передвижения курсора мышки будет удваиваться (для первого параметра) или учетверяться (для второго параметра).

Теги: Оборудование Windows


MouseSensitivity
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет скорость перемещения мышки. Значение данного параметра не может быть больше 20.

Теги: Оборудование Windows


MouseHoverWidth
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Чувствительность наведения по горизонтали.

Теги: Оборудование Windows


MouseHoverTime
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Время наведения мыши. По умолчанию равно «400».

Теги: Оборудование Windows


MouseHoverHeight
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Чувствительность наведения по вертикали.

Теги: Оборудование Windows


DoubleClickWidth
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Определяет ширину треугольника, в пределах которого два щелчка считаются двойным. По умолчанию равно «4».

Теги: Оборудование Windows


DoubleClickSpeed
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра изменяется ползунком Скорость выполнения двойного щелчка, и может находиться в диапазоне от 200 и 900.

Теги: Оборудование Windows


DoubleClickHeight
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_string

Определяет высоту треугольника, в пределах которого два щелчка считаются двойным. По умолчанию равно «4».

Теги: Оборудование Windows


ActiveWindowTracking
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: reg_dword

если значение равно 1, тогда окно будет становиться активным при наведении на него указателя мыши.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Control Panel\Mouse

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки мыши.

Теги: Оборудование Windows


Policies
HKCU\Control Panel\PowerCfg\PowerPolicies\[номер]

Тип параметра: reg_binary

Оставлен для совместимости.
Содержит установки питания.

Теги: Конфигурация Windows


Name
HKCU\Control Panel\PowerCfg\PowerPolicies\[номер]

Тип параметра: reg_string

Оставлен для совместимости.Определяет строку, отображаемую в списке схемы управлением питания.

Теги: Конфигурация Windows


Description
HKCU\Control Panel\PowerCfg\PowerPolicies\[номер]

Тип параметра: reg_string

Оставлен для совместимости.Содержит строку с описанием данной схемы

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKCU\Control Panel\PowerCfg\PowerPolicies\[номер]

Тип параметра: подраздел

Оставлен для совместимости.Номер схемы электропитания.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKCU\Control Panel\PowerCfg\PowerPolicies

Тип параметра: подраздел

Оставлен для совместимости.Содержит подразделы схем электропитания, пронумерованные от 0 до …

Теги: Конфигурация Windows


CurrentPowerPolicy
HKCU\Control Panel\PowerCfg

Тип параметра: reg_string

Оставлен для совместимости.Определяет схему электропитания, используемую в настоящий момент.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKCU\Control Panel\PowerCfg

Тип параметра: подраздел

Оставлен для совместимости. Пользовательские настройки политики в отношении электропитания.

Теги: Конфигурация Windows


Beep
HKCU\Control Panel\Sound

Тип параметра: reg_string

Если равно «No», то спикер будет отключен.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Control Panel\Sound

Тип параметра: подраздел

Настройки звука

Теги: Оборудование Windows


TzRegKeyName
HKCU\Control Panel\TimeDate\AdditionalClocks\[1 или 2]

Тип параметра: reg_string

Определяет часовой пояс, на основе которого работают данные дополнительные часы.

Теги: Время Windows


Enable
HKCU\Control Panel\TimeDate\AdditionalClocks\[1 или 2]

Тип параметра: reg_dword

Если его значение равно 1, тогда соответствующие дополнительные часы будут отображаться.

Теги: Время Windows


DisplayName
HKCU\Control Panel\TimeDate\AdditionalClocks\[1 или 2]

Тип параметра: reg_string

Определяет строку, отображаемую напротив данных часов.

Теги: Время Windows


нет
HKCU\Control Panel\TimeDate\AdditionalClocks\[1 или 2]

Тип параметра: подраздел

Уникальной возможностью операционной системы Windows Vista является отображение времени сразу в трех часовых поясах.

Для настройки этой возможности достаточно воспользоваться вкладкой Дополнительные часы диалога Дата и время. После этого при наведении указателя мышки на часы области уведомления перед вами будет отображаться подсказка, содержащая время сразу для трех часовых поясов (или двух).

Дополнительные часы определяются параметрами строкового типа подразделов 1 и 2 ветви реестра HKCU\Control Panel\TimeDate\AdditionalClocks.

Теги: Время Windows


DstNotification
HKCU\Control Panel\TimeDate

Тип параметра: reg_dword

Операционная система Windows Vista может напоминать пользователю о переходе на летнее время за неделю до этого перехода.

Чтобы включить эту возможность, достаточно параметру DstNotification присвоить значение 1.

Теги: Время Windows


нет
HKCU\Control Panel

Тип параметра: подраздел

Здесь хранятся настройки, изменяемые из ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, а также некоторые настройки оболочки, не имеющие диалогов…

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\EUDC

Тип параметра: подраздел

данный подраздел хранит в себе сведения о пользовательских символах, которые были созданы с помощью программы eudcedit

Теги: Конфигурация Приложения


1
HKCU\Keyboard Layout\Preload

Тип параметра: reg_string

Раскладка клавиатуры, которая будет использоваться по умолчанию (сразу при входе в операционную систему), содержится в параметре строкового типа 1 данной ветви реестра.

Например, для русской раскладки значение данного параметра равно 00000419, а для английской: 00000409.

Кроме параметра 1 в ветви реестра HKCU\Keyboard Layout\Preload могут присутствовать и другие параметры числовой последовательности (например, 2, 3, 4 и т.д.). Параметры данной ветви реестра определяют языковые раскладки, на которые пользователь может переключиться, а также последовать переключения между ними.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Keyboard Layout\Preload

Тип параметра: подраздел

Определяет последовательность переключения клавиатурных языков при включении компьютера.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Keyboard Layout\Substitutes

Тип параметра: подраздел

Для работы некоторых языков раскладок необходимо подключение дополнительных языковых раскладок. В этом случае дополнительные языковые раскладки описываются в ветви реестра HKCU\Keyboard Layout\Substitutes.

Теги: Оборудование Windows


Layout Hotkey
HKCU\Keyboard Layout\Toggle

Тип параметра: reg_string

Определяет сочетание клавиш для смены раскладки клавиатуры.

Параметры данной ветви реестра могут принимать следующие значения: 4 (клавиша `), 1 (комбинация клавиш Левый ALT+Shift), 2 (комбинация клавиш Ctrl+Shift) и 3 (комбинация клавиш не назначена).

************************
Determines whether a key sequence can be used to shift between input locales.

Value Meaning
1 — Key Sequence enabled; use LEFT ALT+SHIFT to switch between locales.
2 — Key Sequence enabled; use CTRL+SHIFT to switch between locales.
3 — Key Sequences disabled.
4 — If the default locale is Thai, the accent grave key toggles input locales; otherwise key sequences are
disable

Теги: Оборудование Windows


Language Hotkey
HKCU\Keyboard Layout\Toggle

Тип параметра: reg_string

Определяет сочетание клавиш для смены языка ввода.

Параметры данной ветви реестра могут принимать следующие значения: 4 (клавиша `), 1 (комбинация клавиш Левый ALT+Shift), 2 (комбинация клавиш Ctrl+Shift) и 3 (комбинация клавиш не назначена).

************************
Determines whether a key sequence can be used to shift between input locales.

Value Meaning
1 — Key Sequence enabled; use LEFT ALT+SHIFT to switch between locales.
2 — Key Sequence enabled; use CTRL+SHIFT to switch between locales.
3 — Key Sequences disabled.
4 — If the default locale is Thai, the accent grave key toggles input locales; otherwise key sequences are
disabled.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Keyboard Layout\Toggle

Тип параметра: подраздел

С помощью данной вкладки можно определить комбинации клавиш для циклического перехода между языковыми раскладками.

Теги: Оборудование Windows


Attributes
HKCU\Keyboard Layout

Тип параметра: reg_dword

В режиме CAPS LOCK все вводимые вами символы имеют противоположный вводимому вами регистру (то есть, если вы вводите строчные символы, тогда отображаются прописные, и наоборот).

По умолчанию включение и отключение режима CAPS LOCK осуществляется при помощи одноименной клавиши. Но вы можете изменить клавишу для отключения режима CAPS LOCK.

Для этого нужно воспользоваться параметром Attributes. Если значение данного параметра равно 0x10000, тогда отключение режима CAPS LOCK будет выполняться не с помощью одноименной клавиши, а с помощью клавиши Shift.

*********************
To change the value of this entry, double-click Keyboard in Control Panel. Click the Input Locales tab, and
then select an option in the To turn off Caps Lock box.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Keyboard Layout

Тип параметра: подраздел

Содержит информацию о раскладке клавиатуры.

Теги: Оборудование Windows


ListRecentlyPlayed
HKCU\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\GameUX

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Вывести игры, которые запускались недавно.

Теги: Конфигурация Windows


DownloadGameInfo
HKCU\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\GameUX

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Загрузить сведения об установленных играх.

Теги: Конфигурация Windows


FolderType
HKCU\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell

Тип параметра: reg_string

После присвоения данному параметру значения NotSpecified операционной системе Windows Vista запрещается автоматически определять содержимое папки и использовать для ее отображения вид в зависимости от содержимого. То есть, отключается автоопределение вида папок.

Помимо значения NotSpecified параметр может принимать следующие значения (значение определяет шаблон, присваиваемый папке):

NotSpecified - Все элементы

Contacts - Контакты

Music - Подробности о записи

MusicIcons - Значки музыки

Documents - Документы

Pictures - Изображения и видео

Теги: Vista Оболочка Окна Windows


нет
HKCU\LocalSettings\Software\Microsoft\Windows\Shell

Тип параметра: подраздел

В операционной системе Windows Vista настройки вида каждой папки содержатся в ветви HKCU\LocalSettings\Software\Microsoft\Windows\Shell.

Данная ветвь не отображается редактором реестра regedit.exe, поэтому больше нельзя самостоятельно настраивать вид конкретной папки.

Теги: Оболочка Windows


UserName
HKCU\Network\Persistent\[значок диска]

Тип параметра: reg_string

Содержит имя пользователя.

Теги: Сеть Windows


RemotePath
HKCU\Network\Persistent\[значок диска]

Тип параметра: reg_string

Содержит строку с сетевым путем в стандарте UNC.

Теги: Сеть Windows


ProviderName
HKCU\Network\Persistent\[значок диска]

Тип параметра: reg_string

Определяет имя поставщика сервиса.

Теги: Сеть Windows


нет
HKCU\Network\Persistent\[значок диска]

Тип параметра: подраздел

Связь сетевых сервисов с этим диском.

Теги: Сеть Windows


нет
HKCU\Network\Persistent

Тип параметра: подраздел

В этом разделе хранятся связи сетевых сервисов. Хранятся значками дисков.

Теги: Сеть Windows


нет
HKCU\Network\Recent

Тип параметра: подраздел

Список недавно установленных сетевых соединений, произведенных компьютером.

Теги: Сеть Windows


нет
HKCU\Network

Тип параметра: подраздел

Содержит подразделы, описывающие постоянные и недавно установленные сетевые соединения, а также состояние сети.

Теги: Сеть Windows


EnableBalloonNotificationsRemote
HKCU\Printers\Settings

Тип параметра: reg_dword

Его значение изменяется флажком Показывать уведомления сетевых принтеров.

Теги: Оборудование Windows


EnableBalloonNotificationsLocal
HKCU\Printers\Settings

Тип параметра: reg_dword

Его значение изменяется флажком Показывать уведомления локальных принтеров.

Теги: Оборудование Windows


InternetProfile
HKCU\RemoteAccess

Тип параметра: reg_string

Содержит название подключения, которое используется при установке связи с интернет браузером.

Теги: Сеть Windows


нет
HKCU\RemoteAccess

Тип параметра: подраздел

Доступен только в случае, если установлен сервис удаленного доступа и определяет его установки.

Теги: Сеть Windows


ProgramCount
HKCU\SessionInformation

Тип параметра: reg_dword

Количество запущенных пользователем в данный момент времени программ.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKCU\SessionInformation

Тип параметра: подраздел

Информация о системе.

Теги: Конфигурация Приложения


LiveScrolling
HKCU\SOFTWARE\ Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

Включить плавную прокрутку документов в 8 версии Word.

Теги: Приложения


MenuShadows
HKCU\Software\ACD Systems\ACDSee\70\en\Settings2\Browser

Тип параметра: reg_dword

Чтобы скрыть тень от отображаемых меню в режиме обозревателя, нужно этому параметру DWORD типа присвоить значение, равное 0.

Теги: Приложения Оболочка


MenuAnimation
HKCU\Software\ACD Systems\ACDSee\70\en\Settings2\EditMode

Тип параметра: reg_dword

Чтобы включить режим анимации меню (в режиме графического редактора), нужно этому параметру DWORD типа присвоить значение, равное 1. После этой модификации меню будет создаваться, как бы, налету. Правда, чтобы этот эффект не тормозил, нужен неслабый компьютер.

Теги: Приложения Оболочка


MenuShadows
HKCU\Software\ACD Systems\ACDSee\70\en\Settings2\EditMode

Тип параметра: reg_dword

Чтобы включить режим анимации меню (в режиме графического редактора), нужно этому параметру DWORD типа присвоить значение, равное 1. После этой модификации меню будет создаваться, как бы, налету. Правда, чтобы этот эффект не тормозил, нужен неслабый компьютер.

Теги: Приложения Оболочка


MenuShadows
HKCU\Software\ACD Systems\ACDSee\70\en\Settings2\Viewer

Тип параметра: reg_dword

Чтобы включить режим анимации меню (в режиме просмотрщика изображений), нужно этому параметру DWORD типа присвоить значение, равное 1. После этой модификации меню будет создаваться, как бы, налету. Правда, чтобы этот эффект не тормозил, нужен неслабый компьютер.

Теги: Приложения Оболочка


MenuAnimation
HKCU\Software\ACD Systems\ACDSee\70\en\Settings2\Viewer

Тип параметра: reg_dword

Чтобы включить режим анимации меню (в режиме просмотрщика событий), нужно этому параметру DWORD типа присвоить значение, равное 1. После этой модификации меню будет создаваться, как бы, налету. Правда, чтобы этот эффект не тормозил, нужен неслабый компьютер.

Теги: Приложения Оболочка


DuckyProperty
HKCU\Software\Adobe\ImageReady 7.0\Preferences\AboutBox

Тип параметра: reg_dword

Если присвоить значение 1, тогда при запуске программы ImageReady 7.0 вместо стандартного окна приветствия будет отображаться окно с утками.

Теги: Приложения


ShowBurnProofCount
HKCU\Software\Ahead\Nero - Burning Rom\General

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда Nero после прожига будет отображать сообщение о том, сколько раз сработала защита от опустошения буфера.

Теги: Приложения


MaxDVDOverSizeBlocks
HKCU\Software\ahead\Nero - Burning Rom\General

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество секторов диска, на которые программа Nero Burning Rom будет записывать данные при прожиге диска. Например, если значение данного параметра будет равно 2 400 000 (в десятичной системе счисления), тогда на диск будет можно записать около 4690 Мбайт данный (режим перепрожига).

По умолчанию на один диск заносится не более 4600 Мбайт.

Теги: Приложения


ShowSingleRecorderSpeed
HKCU\Software\Ahead\Nero - Burning Rom\Recorder

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы Nero Burning ROM показывал точную скорость записи диска.

Теги: Приложения


Language
HKCU\Software\Ahead\Nero StartSmart\General

Тип параметра: reg_string

Определяет язык интерфейса программы Nero StartSmart.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Classes\VirtualStore\MACHINE

Тип параметра: reg_dword

Если механизм виртуализации включен, тогда при обнаружении попытки какой-либо программы модифицировать раздел реестра, находящийся в ветви HKLM\Software, доступ к которой запрещен текущему пользователю, операционная система перенаправляет запрос программы в ветвь реестра HKCU\Software\Classes\VirtualStore\MACHINE и выполняет модификацию в ней.
Например, если программа пытается записать данные в ветвь HKLM\Software\program_folder, операционная система перенаправляет ее в HKCU\Software\Classes\VirtualStore\MACHINE\Software\program_folder.
При последующих запусках программы, она будет работать с данными, хранящимися не в ветви реестра, доступ к которой пользователю запрещен, а в ветви реестра HKCU\Software\Classes\VirtualStore\MACHINE.

Теги: Конфигурация Windows


ShowAd
HKCU\SOFTWARE\Copernic Technologies\copernic4plus\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Удалите этот параметр, чтобы в программе Copernic2000 Pro появилась возможность изменять флажок отключения рекламных баннеров.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Active Setup

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки обновления и переустановки программ и компонентов.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Advanced INF Setup\[компонент]

Тип параметра: подраздел

Имя установленного компонента, данные о резервной копии изменяемых параметров которого хранятся в HKLM.

Теги: Конфигурация Windows


CompletionChar
HKCU\Software\Microsoft\Command Processor

Тип параметра: reg_dword

Если равно "4", то при нажатии комбинации клавиш «Ctrl+D» в cmd.exe будут перечисляться находящиеся в текущей папке файлы и подпапки. Эквивалент команды cmd.exe /F:ON.

Теги: Конфигурация


WindowX
HKCU\Software\Microsoft\Conferencing\UI

Тип параметра: reg_binary

(а также параметры WindowY, WindowWidth, WindowHeight)
параметры binary-типа, расположенные в подразделе UI данной ветви. Соответственно, определяют координаты самой левой и самой верхней точки, с которой начинается построение окна программы, а также ширину и высоту этого окна.

Теги: Оболочка


StatusBar
HKCU\Software\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_binary

если значение этого binary-параметра равно 00 00 00 00, то строка состояния будет скрыта. Этот параметр находится в подразделе UI данной ветви.

Теги: Оболочка


DemoteLevel
HKCU\Software\Microsoft\CTF\LangBar\{ED9D5450-EBE6-4255-8289-F8A31E687228}

Тип параметра: reg_dword

Если его значение равно 0, то значок справки будет отображаться на языковой панели, а если равно 3, то не будет.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\CTF\LangBar\{ED9D5450-EBE6-4255-8289-F8A31E687228}

Тип параметра: подраздел

определяет настройки справки языковой панели.

Теги: Оболочка Windows


Transparency
HKCU\Software\Microsoft\CTF\LangBar

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0х00000080, тогда языковая панель, при отображении на рабочем столе, будет полупрозрачной. В противном случае значение данного параметра равно 0х000000ff.

Теги: Оболочка Windows


ShowStatus
HKCU\Software\Microsoft\CTF\LangBar

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр может принимать следующие значения:
3 (языковая панель скрыта)
4 (языковая панель находится на панели задач)
0 (языковая панель находится на рабочем столе и может быть перемещена).

Теги: Оболочка Windows


Label
HKCU\Software\Microsoft\CTF\LangBar

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда на языковой панели напротив обозначения языка будет отображаться специальная метка языка.

Теги: Оболочка Windows


ExtraIconsOnMinimized
HKCU\Software\Microsoft\CTF\LangBar

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда будут отображаться дополнительные значки языковой панели.

Теги: Оболочка Windows


Vertical
HKCU\Software\Microsoft\CTF\MSUTB

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра будет равно 1, то языковая панель будет отображаться вертикально.

Теги: Оболочка Windows


Top
HKCU\Software\Microsoft\CTF\MSUTB

Тип параметра: reg_dword

если предыдущий параметр определял левый верхний угол по горизонтали, то этот параметр определяет координаты левого верхнего угла по вертикали. Определяет тоже в пикселях.

Теги: Оболочка Windows


TimerElapseBACKTOALPHA
HKCU\Software\Microsoft\CTF\MSUTB

Тип параметра: reg_dword

(а также параметры TimerElapseDISPLAYCHANGE, TimerElapseDOACCDEFAULTACTION, TimerElapseENSUREFOCUS, TimerElapseMOVETOTRAY, TimerElapseONTHREADITEMCHANGE, TimerElapseONUPDATECALLED, TimerElapseSETWINDOWPOS, TimerElapseSHOWWDESKBAND, TimerElapseSHOWWINDOW, TimerElapseSTUBEND, TimerElapseSTUBSTART, TimerElapseSYSCOLORCHANGED, TimerElapseTRAYWNDONDELAYMSG, TimerElapseUPDATEUI)
значения всех этих параметров dword-типа определяют время ожидания ответа пользователю на различные события. Время вводится в миллисекундах. Все эти параметры тесно связаны между собой и у меня не хватило терпения определить, какой из них за какое действие отвечает. Но если все эти параметры установить равными 0хffffffff, тогда выйдет неплохой эффект — такие действия, как открытие, сворачивание, смена раскладки и т.д., будут перед своим выполнением ждать чуть больше 27 часов (значения параметров, равные 1000 соответствуют 1 секундной задержке перед выполнением перечисленных операций).

Теги: Оболочка Windows


ShowShadow
HKCU\Software\Microsoft\CTF\MSUTB

Тип параметра: reg_dword

установка значения данного параметра равным 1 добавляет языковой панель тень. Красиво смотрится на белом фоне.

Теги: Оболочка Windows


ShowDebugMenu
HKCU\Software\Microsoft\CTF\MSUTB

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда вместо обычного контекстного меню языковой панели, при ее расположении на рабочем столе, будет отображаться отладочное.

Данное меню позволяет отобразить обычное меню, а также завершить работу языковой панели.

Теги: Оболочка Windows


NewLook
HKCU\Software\Microsoft\CTF\MSUTB

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда цвет языковой панели станет белым (по умолчанию он черный).

Теги: Оболочка Windows


Left
HKCU\Software\Microsoft\CTF\MSUTB

Тип параметра: reg_dword

данный параметр определяет координату левого верхнего угла языковой панели на рабочем столе по горизонтали. Определяет в пикселях.

Теги: Оболочка Windows


DontShowMinimizeLangBarDlg
HKCU\Software\Microsoft\CTF\MSUTB

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра dword-типа равно 1, то при сворачивании языковой панели не будет отображаться диалог о том, что восстановить ее можно будет из панели задач.

Теги: Оболочка Windows


DontShowCloseLangBarDlg
HKCU\Software\Microsoft\CTF\MSUTB

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, то при закрытии языковой панели не будет отображаться диалог о том, что восстановить ее можно будет из диалога Язык и региональные стандарты.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\CTF\MSUTB

Тип параметра: подраздел

Большая часть его параметров не имеет графического интерфейса, и, возможно, использовалась для отладки языковой панели. Параметры данного раздела имеют тип dword.

Теги: Оболочка Windows


ShowTipbar
HKCU\Software\Microsoft\CTF

Тип параметра: reg_dword

Не зависимо от значения параметра ShowStatus, если значение параметра ShowTipbar равно 0, тогда языковая панель отображаться не будет.

Теги: Оболочка Windows


Disable Thread Input Manager
HKCU\Software\Microsoft\CTF

Тип параметра: reg_dword

установка значения данного параметра равным 1 запрещает выполнение процесса ctfmon.exe (данный процесс отвечает за отображение значка раскладки на панели задач, а также самой языковой панели). При этом стоит учитывать, что после установки данного параметра, вы никак не сможете отобразить значок раскладки и языковую панель — даже во время загрузки Windows система не будет запускать процесс ctfmon.exe, и даже если запустить его вручную, языковая панель и значок раскладки на панели задач отображаться не будут.

Теги: Оболочка Windows


Max3DWindows
HKCU\Software\Microsoft\DWM

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество окон, которые могут отображаться в диалоге Flip3D одновременно.

Теги: Оболочка Windows


AnimationsShiftKey
HKCU\Software\Microsoft\DWM

Тип параметра: reg_dword

После изменения значения данного параметра на 1, вы сможете замедлять выполнение эффектов анимации окон (сворачивания) при помощи нажатия на клавишу Ctrl. Чтобы результаты изменения данного параметра вступили в силу, необходимо перезагрузить компьютер.

Теги: Окна Windows


SyncStatus
HKCU\Software\Microsoft\Feeds

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда содержимое RSS-каналов, на которые вы подписаны, периодически будет автоматически обновляться. Период обновления RSS-каналов содержится в параметре DefaultInterval.

Теги: Конфигурация IE


DefaultInterval
HKCU\Software\Microsoft\Feeds

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет интервал периодического обновления RSS-каналов, на которые вы подписаны (в минутах). Данный параметр используется только в том случае, если значение параметра SyncStatus равно 1.

Теги: Конфигурация IE


Use Web Based FTP
HKCU\Software\Microsoft\ftp

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Разрешить просмотр FTP-папок (за пределами Internet Explorer).

По умолчанию значение параметра равно no.

Теги: Конфигурация IE


Use PASV
HKCU\Software\Microsoft\Ftp

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Использовать пассивный FTP-протокол (для совместимости с брандмауэрами и DSL-модемами). По умолчанию значение параметра равно yes.

Протокол FTP поддерживает два режима: стандартный (активный или PORT) и пассивный (PASV).

В зависимости от режима определяется команда, которую будет посылать клиент FTP по протоколу 21 в том случае, если ему необходимо получить или отправить данные (для стандартного режима это команда PORT, а для смешанного — PASV).

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Ftp

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки FTP.

Теги: Конфигурация Windows


Default News Account
HKCU\Software\Microsoft\IAM

Тип параметра: reg_string

Содержит идентификатор учетной записи для работы с новостным сервером.

Теги: Конфигурация Outlook


Default Mail Account
HKCU\Software\Microsoft\IAM

Тип параметра: reg_string

Содержит идентификатор учетной записи для работы с почтовым сервером.

Теги: Конфигурация Outlook


Default LDAP Account
HKCU\Software\Microsoft\IAM

Тип параметра: reg_string

Содержит идентификатор учетной записи для работы со службой каталогов.

Теги: Конфигурация Outlook


Completed
HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard

Тип параметра: reg_binary

Если вам интересно, использовался ли мастер настройки подключения к Интернет для определения параметров подключения, нужно посмотреть на параметр типа binary, находящийся в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Internet Connection Wizard. Если значение этого параметра равно 1, то подключение к Интернет уже настроено при помощи данного мастера.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки доступа к Internet при помощи мастера.

Теги: Конфигурация IE


TextOption
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\CommandBar

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию напротив некоторых кнопок панели команд присутствуют надписи, поясняющие назначение этих кнопок. Эти надписи можно убрать при помощи одного из переключателей выпадающего списка Настроить панель команд контекстного меню панели команд.

При этом изменяется значение параметра TextOption.
— Отображать все текстовые подписи. Присваивает параметру значение 1.
— Отображать текст выборочно. Используется по умолчанию и присваивает параметру значение 0.
— Отображать только значки. Присваивает параметру значение 2.

Теги: Оболочка IE


ButtonLayout
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\CommandBar

Тип параметра: reg_binary

Кнопки, отображаемые на панели команд, содержатся в параметре REG_BINARY типа ButtonLayout

Теги: Оболочка IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Default HTML Editor\shell\edit\command

Тип параметра: подраздел

Программа, используемая для редактирования HTML, определяется в параметре (по умолчанию) данной ветви реестра.

Теги: Оболочка IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Default HTML Editor\shell\edit

Тип параметра: подраздел

Определяет команду, открывающую редактор по умолчанию, в котором будут просматриваться html-страницы.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Default HTML Editor\shell

Тип параметра: подраздел

Определяет редактор по умолчанию, в котором будут просматриваться html-страницы.

Теги: Оболочка IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Default HTML Editor

Тип параметра: подраздел

Определяет редактор по умолчанию, в котором будут просматриваться html-страницы.

Теги: Оболочка IE


BackupWallpaper
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\Wallpaper

Тип параметра: reg_string

Содержит путь и имя bmp-файла обоев.

Теги: Рабочий стол IE


WallpaperStyle
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General

Тип параметра: reg_dword

Определяет способ отображения обоев. Если его значение равно 2, то обои будут растянуты по всему экрану.

Теги: Рабочий стол Windows


Wallpaper
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General

Тип параметра: reg_string

Содержит путь и имя html-файла обоев, (или имя файла .bmp, если такая же запись храниться в параметре BackupWallpaper)

Теги: Рабочий стол IE


TileWallpaper
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General

Тип параметра: reg_dword

Определяет способ отображения обоев. Если значение данного параметра равно 1, то файл обоев будет размножен по всему размеру рабочего стола, а если значение равно 0, то содержимое файла обоев будет расположено в центре.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General

Тип параметра: подраздел

Общие настройки рабочего стола ActiveDesktop, такие как путь к обоям.

Теги: Рабочий стол IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки рабочего стола ActiveDesktop.

Теги: Рабочий стол IE


RunInvalidSignatures
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Download

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Разрешать выполнение или установку программы, имеющую недопустимую подпись. Если значение данного параметра типа REG_DWORD равно 0, тогда пользователям будет запрещено запускать или устанавливать программы, имеющие недопустимую цифровую подпись. По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Безопасность IE


CheckExeSignatures
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Download

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Проверка подписи для загруженных программ. Если значение данного параметра строкового типа равно yes, тогда браузер будет выполнять проверку цифровой подписи перед загрузкой программы, а также отображение сведений о ней на экране. По умолчанию значение параметра равно yes.

Теги: Безопасность IE


Script
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\[{CLSID команды}]

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет путь к сценарию (html-файлу), который будет выполняться при выборе создаваемой вами команды меню Сервис. Вместо параметра script в данном подразделе может присутствовать параметр exec.

Теги: Оболочка IE


MenuText
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\[{CLSID команды}]

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет название создаваемой в классическом меню Сервис команды.

Теги: Оболочка IE


MenuStatusBar
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\[{CLSID команды}]

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет текст, отображаемый в строке статуса при выборе данной команды из классического меню Сервис.

Теги: Оболочка IE


Exec
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\[{CLSID команды}]

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет команду, которая будет выполняться при выборе создаваемой вами команды классического меню Сервис. Вместо параметра exec в данном подразделе может присутствовать параметр script.

Теги: Оболочка IE


Clsid
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\[{CLSID команды}]

Тип параметра: reg_binary

Значение данного параметра должно быть равно {1FBA04EE-3024-11D2-8F1F-0000F87ABD16}.

Теги: Оболочка IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\[{CLSID команды}]

Тип параметра: подраздел

Определяет пользовательскую команду-расширение для Internet Explorer.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions

Тип параметра: подраздел

Определяет пользовательские команды-расширения для Internet Explorer.

Теги: Конфигурация IE


Sound
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Feed Discovery

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда звуковой сигнал, при обнаружении на просматриваемой странице веб-канала, издаваться не будет.

Теги: Конфигурация IE


TurnOffOPV
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Feeds

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда показ ленты чтения веб-канала будет отключен.

Теги: Конфигурация IE


AutoMarkAsReadOPV
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Feeds

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда просмотренный вами веб-канал будет автоматически помечаться прочтенным.

Теги: Конфигурация IE


Online_Support
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Help_Menu_URLs

Тип параметра: reg_string

чтобы определить URL, к которому будет обращаться браузер после выбора команды Техническая поддержка, меню Справка (по умолчанию используется URL http://www.microsoft.com/isapi/ redir.dll?prd=ie&clcid=0x0419&pver=6.0&ar=support), нужно присвоить его значению строкового параметра Online_Support. Этот параметр расположен в подразделе Help_Menu_URLs нашей ветви реестра.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Help_Menu_URLs

Тип параметра: подраздел

Определяет URL-страницы поддержки.

Теги: Конфигурация IE


FirstTime
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\InformationBar

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 0, чтобы отключить в браузере Internet Explorer информационную панель.

Теги: Конфигурация Окна IE


AskUser
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\IntelliForms

Тип параметра: reg_dword

Если равно "0", то Internet Explorer не будет спрашивать у пользователя об автозавершении.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\IntelliForms

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки для "интеллектуализации" :-) форм Internet Explorer.

Теги: Конфигурация IE


IEPropFontName
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts\[номер набора шрифта]

Тип параметра: reg_string

Содержит название шрифта, используемого для текста на веб-странице.

Теги: Оболочка IE


IEFixedFontName
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts\[номер набора шрифта]

Тип параметра: reg_string

Содержит название шрифта, используемого для отображения обычного текста.

Теги: Оболочка IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts\[номер набора шрифта]

Тип параметра: подраздел

Чтобы изменить шрифт, который будет использоваться браузером Internet Explorer, достаточно воспользоваться диалогом Шрифты. Данный диалог отображается после нажатия на кнопку Шрифты, расположенную на вкладке Общие диалога Свойства: Интернет.

Данный диалог для своей работы использует содержимое данной ветви реестра

Теги: Оболочка IE


Default_Script
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts

Тип параметра: reg_binary

набор шрифтов, который используется в данный момент, определяется в параметре REG_BINARY типа Default_Script данной ветви реестра. Значение этого параметра определяет номер подраздела, в котором находится описание набора шрифтов.

Теги: Оболочка IE


Default_IEFontSize
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts

Тип параметра: reg_dword

Размер текста по умолчанию. Возможны следующие значения:
4 — Самый крупный
3 — крупный
2 — средний (по умолчанию)
1 — мелкий
0 — самый мелкий

Теги: Оболочка IE


AcceptLanguage
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\International

Тип параметра: reg_string

Определяет язык для сообщений браузера Internet Explorer 7..

Теги: Vista IE


StatusBarOther
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда строка состояния в папках будет отображаться.

Теги: Окна IE Windows


RunOnceComplete
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Если равен 1, значит настройка браузера IE 7 завершена.

Теги: IE


IEWatsonDisabled
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Чтобы отключить отправку отчетов об ошибках IE, присвойте значение 1.

Теги: IE


Default_Page_URL
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе название домашней страницы, на которую будут заменяться названия домашних страниц при нажатии на кнопку Исходная.

Теги: Конфигурация Windows


XMLHTTP
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Включить внутреннюю поддержку XMLHTTP. Если значение данного параметра равно 0, тогда пользователю будет запрещено запускать исходные сценарии XMLHTTP. По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация IE


Window_Placement
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_binary

При использовании обычного режима сведения о расположении окна браузера хранятся в параметре REG_BINARY типа Window_Placement

Теги: Окна IE


Window_Min_Width
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет минимальную ширину окна браузера (в пикселях). Вы не сможете установить ширину браузера, меньшую указанной в данном параметре.

Теги: Окна IE


Window_Min_Height
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет минимальную высоту окна браузера (в пикселях). Вы не сможете установить высоту браузера, меньшую указанной в данном параметре.

Теги: Окна IE


Window Title
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе заголовок для Internet Explorer.

Теги: Оболочка IE


UseThemes
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Включение стилей отображения для кнопок и иных элементов управления на веб-страницах. По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Оболочка IE


UseClearType
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Всегда использовать ClearType для HTML. Если его значение равно no, тогда механизм ClearType, применяемый для сглаживания экранных шрифтов, использоваться не будет. По умолчанию значение параметра равно no.

Теги: Оборудование IE


Use_DlgBox_Colors
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

изменяется при помощи флажка Использовать цвета, установленные в Windows.

Если его значение равно no, тогда браузер будет использовать цвета, определенные при помощи параметров ветви HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings.

По умолчанию браузер использует стандартные цвета Windows.

Теги: Оболочка IE


Use FormSuggest
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно yes, тогда механизм автозаполнения форм разрешен.

Теги: Безопасность IE


Update_Check_Page
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Указывать адреса URL для обновлений. По умолчанию используется значение http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?Prd=ie&Pver=5.0&Ar=ie5update

Теги: Оболочка IE


Update_Check_Interval
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Интервал проверки обновления (дней).
MIN 1 MAX 365
DEFAULT 30

Теги: Инсталляция IE


Start Page
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе название домашней страницы по умолчанию.

Теги: Конфигурация IE


SmoothScroll
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Использовать плавную прокрутку. Если его значение равно 0, тогда механизм плавной прокрутки содержимого веб-страницы будет отключен. По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Конфигурация IE


SmallBitMap
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Маленький значок Internet Explorer (22 на 22 пикселя).

Теги: Оболочка IE


ShowGoButton
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Флажок Показать кнопку ''Переход'' на адресной панели. Если данный флажок сброшен, то кнопка Переход, расположенная справа от адресной строки, исчезнет. По умолчанию флажок установлен.
Чтобы установить данный флажок при помощи реестра, нужно присвоить параметру строкового типа ShowGoButton значение, равное yes. Этот параметр может быть расположен как в ветви HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Internet Explorer\Main, так и в ветви GPO HKEY_CURRENT_USER\Software\ Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main.

Теги: Оболочка IE


Show image placeholders
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

изменяется флажком Показывать рамки рисунков. По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Конфигурация IE


Secondary Start Pages
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_multi_sz

Он содержит в себе все остальные домашние страницы (без домашней страницы по умолчанию), каждая из которых начинается с новой строки.

Теги: Конфигурация IE


Print_Background
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Печатать цвета и рисунки фона. Если его значение равно yes, тогда при печати веб-страницы также будут отпечатываться фон и изображения. По умолчанию значение параметра равно no.

Теги: Оборудование IE


Play_Background_Sounds
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Воспроизводить звуки на веб-страницах. По умолчанию значение параметра равно Yes.

Теги: Оболочка IE


Play_Animations
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Воспроизводить анимацию на веб-страницах. Если его значение равно no, тогда браузеру будет запрещено воспроизводить анимационные gif-файлы.

По умолчанию значение параметра равно yes.

Теги: Оболочка IE


Page_Transitions
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Разрешить переходы страниц. По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация IE


Offset
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Также можно настроить смещение панели инструментов изображений. По умолчанию она смещается на 10 пикселей от верхнего и левого угла картинки. Чтобы это изменить, нужно установите свое значение в параметре dword-типа Offset.

Теги: Оболочка IE


NscSingleExpand
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Включить механизм закрытия неиспользуемых папок истории и избранного можно при помощи флажка Закрыть неиспользуемые папки в Истории и Избранном, расположенного в списке Параметры. Данный список находится на вкладке Дополнительно диалога Свойства: Интернет.

Данный флажок изменяет значение параметра NscSingleExpand.

По умолчанию значение данного параметра 0.

Теги: Конфигурация Windows


NoWebJITSetup
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Флажок Включить установку по запросу (другие компоненты). Если данный флажок установлен, то Internet Explorer будет автоматически загружать и устанавливать компоненты (компоненты других программ), необходимые для отображения загружаемой страницы. По умолчанию флажок установлен.
Чтобы установить данный флажок при помощи реестра, нужно присвоить параметру dword-типа NoWebJITSetup значение, равное 0. Этот параметр может быть расположен как в ветви HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Internet Explorer\Main, так и в ветви GPO HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\ Microsoft\Internet Explorer\Main.

Теги: Инсталляция IE


NoUpdateCheck
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра NoUpdateCheck равно 1, тогда браузер не будет выполнять автоматическую проверку новых версий через каждый 30 дней.

Теги: Инсталляция IE


NotifyDownloadComplete
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Уведомлять по окончании загрузки. По умолчанию значение параметра равно yes.

Теги: Инсталляция IE


NoJITSetup
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Флажок Включить установку по запросу (Internet Explorer). Если данный флажок установлен, то Internet Explorer будет автоматически загружать и устанавливать компоненты (свои компоненты), необходимые для отображения загружаемой страницы. По умолчанию флажок установлен.
Чтобы установить данный флажок при помощи реестра, нужно присвоить параметру dword-типа NoJITSetup значение, равное 0. Этот параметр может быть расположен как в ветви HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Internet Explorer\Main, так и в ветви GPO HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\ Microsoft\Internet Explorer\Main.

Теги: Инсталляция IE


Move System Caret
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Перемещать системную каретку вслед за фокусом и выделением. По умолчанию значение параметра равно no.

Теги: Конфигурация IE


Image_Filter
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Если же панель инструментов изображений вам необходима, то можно настроить размер картинок, для которых она будет выводиться. Для этого используется параметр dword-типа Image_Filter.

Теги: Оболочка IE


FullScreen
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Если же параметру FullScreen присвоено значение yes, тогда браузер будет запускаться не в обычном режиме, а в полноэкранном.

Теги: Конфигурация IE


Friendly http errors
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Выводить подробные сообщения об ошибках http. Если его значение равно no, тогда подробное сообщение о возникшей ошибке отображаться не будет (будут отображаться только код и имя ошибки). По умолчанию значение данного параметра равно yes.

Теги: Конфигурация IE


FormSuggest PW Ask
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно yes, тогда браузер будет выдавать запрос о сохранении введенного вами пароля.

Теги: Безопасность IE


FormSuggest Passwords
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно yes, тогда механизм автозаполнения имен пользователей и паролей в формах разрешен.

Теги: Безопасность IE


Force Offscreen Composition
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Требовать предварительную композицию даже в сеансах сервера терминалов. По умолчанию значение параметра равно 0.

Композицией называется процесс объединения двух изображений для создания конечного изображения. Примером композиции является композиция «поверх».

Примеры использования композиций можно просмотреть по адресу http://msdn.microsoft.com/workshop/samples/author/filter/compositor.htm.

Теги: Конфигурация IE


FavIntelliMenus
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Данный параметр имеет строковый тип и изменяется флажком Включить личное меню избранного. По умолчанию значение параметра равно no.

Теги: Оболочка IE


Expand Alt Text
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Всегда расширять текст для изображений. По умолчанию значение параметра равно no.

Теги: Конфигурация IE


Error Dlg Displayed On Every Error
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Показывать уведомление о каждой ошибке сценария. Если его значение равно yes, тогда браузер будет отображать коды всех найденных в сценарии ошибок. По умолчанию значение данного параметра равно No.

Теги: Конфигурация IE


EnableSearchPane
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Разрешить веб-узлам использование панели поиска можно при помощи флажка Разрешить веб-узлам использовать панель поиска, расположенного в списке Параметры. Данный список находится на вкладке Дополнительно диалога Свойства: Интернет.

Данный флажок изменяет параметр EnableSearchPane.

По умолчанию значение данного параметра 0.

Теги: Конфигурация IE


Enable_MyPics_Hoverbar
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Параметр для Internet Explorer 5.5. Если равен "no", то больше не будет появляться панель "Панель инструментов изображений" (появляется при наведении указателя мыши на рисунок и позволяет быстро осуществлять различные операции).

Теги: Оболочка IE


Enable Browser Extensions
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Отключить обработку объектов BHO можно при помощи флажка Разрешить сторонние расширения для обозревателя, расположенного в списке Параметры. Данный список находится на вкладке Дополнительно диалога Свойства: Интернет.

Данный флажок изменяет значение параметра строкового типа Enable Browser Extensions, расположенного в ветви HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main. По умолчанию значение данного параметра yes.

Теги: Конфигурация IE


Enable AutoImageResize
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Включить автоматическую подгонку размеров изображения. Если его значение равно no, тогда автоматическая подгонка размеров больших изображений под размер экрана браузера будет запрещена. По умолчанию значение параметра равно yes.

Теги: Конфигурация IE


Display Inline Videos
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Флажок Воспроизводить видео на веб-страницах. Если данный флажок сброшен, то Internet Explorer, при загрузке страницы, не будет отображать видео (будет показан только первый кадр), что сокращает время загрузки страницы. По умолчанию флажок установлен.
Чтобы установить данный флажок при помощи реестра, нужно присвоить параметру строкового типа Display Inline Videos значение, равное yes.

Теги: Конфигурация IE


Display Inline Images
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Показывать изображения. По умолчанию значение параметра равно yes.

Теги: Конфигурация IE


DisableScriptDebuggerIE
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Отключить отладку сценариев (Internet Explorer). По умолчанию значение данного параметра равно yes.

Теги: Конфигурация IE


Disable Script Debugger
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется флажком Отключить отладку сценариев (другие). По умолчанию значение данного параметра равно yes.

Теги: Конфигурация IE


CheckDocumentForProgID
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

В некоторых случаях Internet Explorer пытается определить программы, которые вы часто используете для редактирования html-страниц. Это выражается в том, что в меню Файл появляется команда Править в… Если эта команда вам не нужна, то присвойте параметру строкового типа CheckDocumentForProgID значение, равное no. Этот параметр расположен в подразделе Main нашей ветви реестра.

Теги: Конфигурация IE


Check_Associations
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

По умолчанию если операционная система обнаруживает, что браузер Internet Explorer не используется в качестве обозревателя по умолчанию, она отображает диалог с предложением изменить ассоциирование обратно.

Такое поведение можно изменить при помощи флажка поля Программа обзора по умолчанию, расположенного на вкладке Программы диалога Свойства: Интернет. Для этого достаточно данный флажок сбросить.

Сброс флажка данного поля присваивает параметру строкового типа Check_Associations значение no.

Теги: Конфигурация IE


BigBitMap
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Большой значок Internet Explorer (38 на 38 пикселя).

Теги: Оболочка IE


AutoSearch
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Как и раньше, адресная строка браузера поддерживает возможность автопоиска. Если вы введете строку, которая не имеет префикса и суффикса, тогда браузер выполнит поиск этой строки при помощи поисковой системы MSN.

Способ отображения результатов такого поиска можно изменить при помощи флажка Поиск из панели адресов, расположенного в списке Параметры. Данный список находится на вкладке Дополнительно диалога Свойства: Интернет.

Данный флажок изменяет значение параметра AutoSearch. Если его значение равно 0, тогда механизм поиска в адресной строке будет запрещен. Если же его значение равно 4, тогда результаты поиска будут отображаться в главном окне.

По умолчанию значение данного параметра 4.

Теги: Конфигурация IE


Anchor Underline
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string

Изменяется переключателем Подчеркивать ссылки. Если его значение равно yes, тогда ссылки всегда будут подчеркнуты. Если же его значение равно hover, тогда ссылки будут подчеркиваться при наведении. А если значение данного параметра равно no, то ссылки подчеркиваться не будут. По умолчанию значение параметра равно Yes.

Теги: Оболочка IE


AllowWindowReuse
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Определить механизм загрузки содержимого ссылок при отключенных вкладках можно при помощи флажка Использовать то же окно для загрузки ссылок (если вкладки отключены), расположенного в списке Параметры. Данный список находится на вкладке Дополнительно диалога Свойства: Интернет.

Данный флажок изменяет значение параметра AllowWindowReuse.

Если значение данного параметра равно 0, тогда ссылки из различных приложений будут открываться в разных окнах браузера. Если же значение данного параметра равно 1, тогда ссылки из различных приложений будут открываться в уже существующем окне браузера.

По умолчанию значение данного параметра 1.

Теги: Конфигурация Windows


AddToFavoritesExpanded
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

И напоследок, еще намного про избранное. Нажатие кнопки Добавить в в диалоге Добавление в избранное определяется параметром AddToFavoritesExpanded, расположенном в подразделе Main нашей ветви реестра. Если значение этого параметра равно 1, то данная кнопка будет считаться нажатой.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: подраздел

Определяет основные настройки Internet Explorer.

Теги: Конфигурация IE


SuppressOnlineContent
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Media

Тип параметра: reg_string

Не отображать HTML-содержимое в панели медиа. Возможные значения yes и no

Теги: Конфигурация IE


Autoplay
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\media

Тип параметра: reg_string

*******Взято из справочника программы RegWorks 1.3.3
Позволяет администраторам включать или отключать панель обозревателя 'Медиа' и задавать параметр автовоспроизведения по умолчанию.

Панель обозревателя 'Медиа' используется для воспроизведения музыкальных или видео файлов из Интернета.

Если панель обозревателя 'Медиа' отключена, пользователи не могут отображать ее. Возможность автовоспроизведения также отключена. Когда пользователь выполняет щелчок на соответствующей ссылке в окне Internet Explorer, содержимое будет воспроизводиться используемой по умолчанию клиентской программой на этом компьютере.

Если эта политика включена или не задана, пользователи могут отображать или скрывать панель обозревателя 'Медиа'.

Администраторы также могут отключать или включать автовоспроизведение. Этот параметр может использоваться только если доступна панель обозревателя 'Медиа'.

Если она включена, панель 'Медиа' автоматически воспроизводит медиа-содержимое, когда пользователь выполняет щелчок на медиа-ссылке.

Если она не включена, содержимое будет воспроизводиться используемой по умолчанию клиентской программой.

Теги: Оборудование IE


Contexts
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\[команда]

Тип параметра: reg_dword

параметр binary-типа, определяющий, где и для чего эта команда будет отображаться. Например, если битовая маска этого параметра равна 0х00000002, то команда будет применяться для картинок и отображаться в их контекстном меню. Если она равна 0х00000001, то команда будет отображаться в контекстном меню браузера. Если равна 0х00000004, то будет отображаться для ActiveX-объектов. Если равна 0х00000008, то будет отображаться для таблиц. Если равна 0х00000010, то будет отображаться для выделенного текста. Если равна 0х00000020, то будет отображаться для гиперссылки.

Теги: Оболочка IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\[команда]

Тип параметра: подраздел

Определяет название команды.

Теги: Конфигурация IE


(по умолчанию)
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\[команда]

Тип параметра: reg_string

Определяет команду, которую она будет выполнять.

Теги: Оболочка IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt

Тип параметра: подраздел

Определяет пользовательские команды и кнопки для Internet Explorer.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows\Allow

Тип параметра: подраздел

сайты-исключения, всплывающие окна на которых блокироваться не будут, заносятся в параметры REG_BINARY типа подраздела Allow данной ветви реестра. Названия этих параметров определяют сайт-исключение, а значения параметров равны нулю.

Теги: Конфигурация IE


UseTimerMethod
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра при наименьшем уровне блокировки равно 1.

Теги: Конфигурация IE


UseSecBand
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Отображать сообщение, если всплывающее окно заблокировано присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация IE


UseHooks
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра при наивысшем уровне блокировки равно 0.

Теги: Конфигурация IE


PopupMgr
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows

Тип параметра: reg_dword

Включает или отключает работу механизма блокирования всплывающих окон.

Теги: Окна IE


PlaySound
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Подавать звуковой сигнал, если всплывающее окно заблокировано присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Оборудование IE


BlockUserInit
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет уровень блокирования всплывающих окон. Если значение параметра равно 1, тогда установлен высокий уровень блокирования. Данный параметр отвечает за возможность отключения блокировки всплывающих окон при помощи клавиши Ctrl.

Теги: Конфигурация IE


BlockControls
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда установлен высокий уровень блокирования. При этом все всплывающие окна будут заблокированы.

Теги: Конфигурация IE


AllowHTTPS
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда отображение всплывающих окон, при работе с защищенными сайтами по протоколу SSL, будет разрешено.

Теги: Безопасность IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows

Тип параметра: подраздел

Определяет параметры для всплывающих окон в Internet Explorer.

Теги: Безопасность IE


footer
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\PageSetup

Тип параметра: reg_string

Отключает отображение нижнего колонтитула при печати веб-страницы при помощи браузера Internet Explorer. По умолчанию значение данного параметра равно &u&b&d.

Теги: Конфигурация IE


header
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\PageSetup

Тип параметра: reg_string

Отключает отображение верхнего колонтитула при печати веб-страницы при помощи браузера Internet Explorer. Для этого изменяется значение параметра строкового типа header, расположенного в ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\PageSetup. По умолчанию значение данного параметра равно &w&bPage &p of &P.

Теги: Конфигурация IE


URL
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\[{CLSID-номер поисковой машины}]

Тип параметра: reg_string

Содержит веб-адрес, по которому будет идти обращение при выполнении поиска с помощью данной поисковой машины.

Теги: Конфигурация IE


DisplayName
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\[{CLSID-номер поисковой машины}]

Тип параметра: reg_string

Содержит название поисковой машины, используемое в списке, отображаемом после нажатия на стрелочку вниз (справа от панели поиска).

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\[{CLSID-номер поисковой машины}]

Тип параметра: подраздел

Все поисковые машины, при помощи которых можно выполнить поиск в браузере Internet Explorer, определяются при помощи параметров данной ветви реестра

Теги: Конфигурация IE


DefaultScope
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

Тип параметра: reg_string

Поисковая машина, используемая по умолчанию определяется в параметре строкового типа DefaultScope.

Данный параметр должен содержать в себе CLSID-номер поисковой машины.

Теги: Конфигурация IE


[пробел]
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\[префикс]

Тип параметра: reg_string

Определяет, на что будет заменен знак пробела в запросе (например, на "+").

Теги: Оболочка IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\[префикс]

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки для этого префикса (именно он потом и вводится в строку адреса).

Теги: Оболочка IE


+
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\[префикс]

Тип параметра: reg_string

Определяет, на что будет заменен знак плюс в запросе (например, на "%2B").

Теги: Оболочка IE


(по умолчанию)
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\[префикс]

Тип параметра: reg_string

Параметр по умолчанию, определяющий URL-адрес поисковика, к которому нужно подключиться для выполнения запроса (например, для rambler.ru этот параметр должен быть равен http://search.rambler.ru/srch? words=%s, для yandex.ru — http://www.yandex.ru/yandsearch? text=%s, для google — http://www.google.ru/search?hl=ru&lr =lang_ru&q=%s, а для базы знаний Microsoft — http://support. microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;%s);

Теги: Оболочка IE


&
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\[префикс]

Тип параметра: reg_string

Определяет, на что будет заменен знак амперсанда в запросе (например, на "%26").

Теги: Оболочка IE


%
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\[префикс]

Тип параметра: reg_string

Определяет, на что будет заменен знак процента в запросе (например, на "%25").

Теги: Оболочка IE


Provider
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl

Тип параметра: reg_string

Ключевое слово службы поиска (наберите INTRANET для внутреннего сервера автопоиска)

Теги: Оболочка IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl

Тип параметра: подраздел

Определяет специальные префиксы для поисковых систем. При помощи этих префиксов можно производить быстрый поиск из адресной строки Internet Explorer — сначала вводится префикс, а потом через пробел запрашиваемые слова.

Теги: Оболочка IE


Enabled
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Security\P3Global

Тип параметра: reg_dword

Флажок Задействовать профиль. Если этот флажок установлен, то Internet Explorer будет выполнять запросы удаленных хостов о предоставлении им данных профиля пользователя. Данные, хранящиеся в этом профиле, можно настроить при помощи диалога, вызываемого нажатием на кнопку Профиль на вкладке Содержание диалога Свойства: Интернет. А вообще, лучше либо вообще не использовать профиль пользователя, либо задать в нем заведомо неверную информацию. По умолчанию флажок установлен.
Чтобы установить данный флажок при помощи реестра, нужно присвоить параметру dword-типа Enabled значение, равное 1. Этот параметр может быть расположен как в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Internet Explorer\Security\P3Global так и в ветви GPO HKEY_CURRENT_USER\ Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Security\P3Global.

Теги: Конфигурация IE


Viewing_Security
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Security

Тип параметра: reg_string

Определяет уровень безопасности при просмотре (Low).

Теги: Безопасность IE


Sending_Security
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Security

Тип параметра: reg_string

Определяет уровень безопасности при получении (Medium).

Теги: Безопасность IE


Safety Warning Level
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Security

Тип параметра: reg_string

Определяет уровень безопасности (Query).

Теги: Безопасность IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Security

Тип параметра: подраздел

Настройки безопасности Internet Explorer.

Теги: Безопасность IE


Use Anchor Hover Color
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно yes, тогда цвет ссылки будет изменяться при наведении на нее курсора мышки.

Теги: Оболочка IE


Text Color
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет цвет отображаемого в окне браузера текста и изменяется при помощи поля Текст.

Теги: Оболочка IE


Background Color
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет цвет фона отображаемого в окне браузера и изменяется при помощи поля Фон.

Теги: Оболочка IE


Anchor Color Visited
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет цвет отображаемой в окне браузера ссылки после того, как пользователь посетил ее, и изменяется при помощи поля Просмотренные.

Теги: Оболочка IE


Anchor Color Hover
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет цвет отображаемой в окне браузера ссылки при наведении на нее курсора мышки и изменяется при помощи поля При наведении.

Теги: Оболочка IE


Anchor Color
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет цвет отображаемой в окне браузера ссылки и изменяется при помощи поля Непросмотренные.

Теги: Оболочка IE


Always Use My Font Size
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда браузер всегда будет использовать размеры шрифтов, указанные при помощи параметров REG_BINARY типа IEFontSize и IEFontSizePrivate ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts.

Теги: Оболочка IE


Always Use My Font Face
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда браузер всегда будет использовать набор шрифтов, указанный при помощи рассмотренного нами выше диалога Шрифты.

По умолчанию настройки, измененные при помощи данного диалога, используются только в том случае, если в коде веб-страницы не описаны используемые шрифты.

Теги: Оболочка IE


Always Use My Colors
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда браузер всегда будет использовать цветовое оформление, заданное при помощи рассмотренного нами выше диалога Цвета.

По умолчанию настройки, измененные при помощи данного диалога, используются только в том случае, если в коде веб-страницы не указано ее цветовое оформление.

Теги: Оболочка IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе параметры настройки цвета.

Теги: Оболочка IE


User Stylesheet
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles

Тип параметра: reg_string

Он содержит в себе путь к файлу .css, содержащему описание стилей, которые всегда будут применяться вместо стилей веб-страницы. Значение данного параметра используется только в том случае, если значение параметра Use My Stylesheet равно 1.

Теги: Конфигурация IE


Use My Stylesheet
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда при отображении веб-страниц браузер будет использовать файл стилей, указанный в параметре User Stylesheet.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles

Тип параметра: подраздел

Позволяет определить свои стили, с помощью которых будут оформляться страницы Интернет.

Теги: Конфигурация IE


WarnOnCloseAdvanced
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию при завершении работы браузера (если в его окне открыто несколько вкладок), перед вами появится диалог, предлагающий отобразить открытые в данный момент вкладки при следующем запуске браузера. Для этого нужно воспользоваться специальным флажком, который виден при расширении данного диалога (при расширении диалога параметру WarnOnCloseAdvanced присваивается значение 1).

Теги: Конфигурация IE


WarnOnClose
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword

Сброс флажка Предупреждать об одновременном закрытии вкладок присваивает данному параметру значение 0. После этого больше не будет отображаться диалог о том, нужно ли сохранить открытые в данный момент закладки браузера.

Теги: Конфигурация IE


UseMRUSwitching
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_string

Он позволяет определить, будет ли при переключении между вкладками при помощи комбинации клавиш Ctrl+Tab использоваться порядок, в котором вкладки создавались. По умолчанию значение данного параметра равно no.

Значение данного параметра можно изменить при помощи флажка Использовать предшествующий порядок при переключении вкладок с помощью Ctrl+Tab, расположенного в списке Параметры. Данный список находится на вкладке Дополнительно диалога Свойства: Интернет.

Теги: Конфигурация IE


UseHomepageForNewTab
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Открывать домашнюю страницу для новых вкладок вместо пустой присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация IE


ShowTabsWelcome
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда при создании новой вкладки, она будет содержать в себе полностью пустую страницу (то есть, страницу about:blank), а не страницу about:tabs.

Теги: Конфигурация IE


ShortcutBehavior
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется при помощи поля При открытии ссылок из других программ использовать. С помощью данного поля можно определить механизм отображения ссылок, по которым щелкает пользователь.

— Либо они будут отображаться в отдельном окне (значение параметра 0).
— Либо как новая вкладка (значение параметра 1).
— Либо на той же вкладке, на которой находилась ссылка (значение параметра 2).

Теги: Конфигурация IE


QuickTabsThreshold
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword

Сброс флажка Включить быстрые закладки присваивает данному параметру значение 0. После этого режим предпросмотра работать не будет.

Теги: Конфигурация IE


PopupsUseNewWindow
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется при помощи поля При обнаружении всплывающего окна. С помощью данного поля можно определить механизм отображения всплывающих окон.

— Либо они будут отображаться в отдельных закладках (значение параметра 2).
— Либо они будут отображаться в отдельном окне (значение параметра 1).
— Либо способ открытия определяется браузером (значение параметра 0).

Теги: Конфигурация IE


OpenInForeground
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Всегда переключаться на новую закладку при ее создании присваивает данному параметру значение 1. После этого браузер будете переключаться на только что созданную закладку.

Теги: Конфигурация IE


OpenAllHomePages
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Открывать только первую домашнюю страницу при запуске присваивает данному параметру значение 0.

Теги: Конфигурация IE


OpenAdjacent
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword

Сброс флажка Открывать новые вкладки справа от текущей присваивает данному параметру значение 0. После этого новые вкладки будут отображаться самыми крайними справа на панели вкладок.

Теги: Конфигурация IE


LastSessionPages
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_string

Если вы решите сохранить открытые в данный момент вкладки, тогда все URL-адреса, по которым находятся открытые во вкладках страницы, будут занесены в параметр типа REG_MULTI_SZ LastSessionPages.

Теги: Конфигурация IE


Enabled
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword

Сброс флажка Включить обзор с вкладками присваивает данному параметру значение 0. После этого каждая новая веб-страница будет отображаться в отдельном окне браузера.

Теги: Конфигурация IE


ShiftQuickCompleteSuffix
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\QuickComplete

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет суффикс, который будет добавляться к строке после нажатия комбинации клавиш Ctrl+Enter. Заметьте, что значение этого параметра указывается без точки слева (например, значение ru для добавления суффикса .ru).

Теги: Конфигурация IE


ShiftQuickCompletePrefix
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\QuickComplete

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда префикс www. не будет добавляться к строке после нажатия комбинации клавиш Ctrl+Enter.

Теги: Конфигурация IE


SmBrandBitmap
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе путь к файлу .bmp или .gif, который будет отображаться вместо значка Internet Explorer при поиске Web-узла. Размер – 22 на 22.

Теги: Оболочка IE


ShowTaskFolder
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра REG_DWORD типа ShowTaskFolder, расположенного в ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar, равно 1, тогда автоматическое создание папки в каталоге %userprofile%\Favorites выполняться не будет.

Теги: Конфигурация IE


ShowDiscussionButton
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_string

значение данного параметра строкового типа определяет, будет ли отображаться в Internet Explorer кнопка Обсудить. Если значение этого параметра равно no, тогда не будет.

Теги: Оболочка IE


Locked
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_dword

Чтобы закрепить панели инструментов, нужно присвоить параметру dword-типа Locked, расположенному в подразделе Toolbar нашей ветви реестра, значение, равное 1.

Теги: Безопасность IE


LinksFolderName
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_string

строковой параметр, в котором хранится название меню «Ссылки» (справа от адреса) в Internet Explorer 5.0.

Теги: Оболочка IE


BrandBitmap
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе путь к файлу .bmp или .gif, который будет отображаться вместо значка Internet Explorer при поиске Web-узла. Размер – 38 на 38.

Теги: Оболочка IE


BackBitmapShell
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_string

строковой параметр, где хранится путь и имя рисунка, служащего фоном для панели инструментов проводника.

Теги: Окна IE


BackBitmapIE5
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_string

По умолчанию, фон панели инструментов Internet Explorer, здаваемый параметром BackBitmap, будет использоваться также и для отображения панелей проводника (если параметр, определяющий фон проводника, не задан), а также для отображения панели Outlook Express. Если же вы хотите установить только фон для панели Internet Explorer, тогда используйте параметр строкового типа BackBitmapIE5 данной ветви реестра.

Теги: Оболочка IE


BackBitmap
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: reg_string

строковой параметр, где хранится путь и имя рисунка, служащего фоном для панели инструментов в Internet Explorer 5.0.

Теги: Окна IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки панелей.

Теги: Оболочка IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs

Тип параметра: подраздел

Все строки, которые вы вводите в адресную строку, запоминаются браузером. При этом отобразить их можно с помощью клавиши F4.

Хранятся же введенные вами строки в виде значений параметров строкового типа (имена параметров указываются в формате url«номер»), расположенных в ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs.

Теги: IE


ResetZoomOnStartup
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Zoom

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Возврат масштаба к значению 100% для новых окон и вкладок.

По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация IE


ResetTextSizeOnZoom
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Zoom

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Сброс размера шрифтов к среднему значению при сохранении масштабирования. Если его значение равно 0, тогда выбранный пользователем размер шрифта не будет при завершении работы браузера устанавливаться в размер шрифта по умолчанию.

По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация IE


ResetTextSizeOnStartup
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Zoom

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Сброс размера шрифтов к среднему значению для новых окон и вкладок. Если его значение равно 1, тогда при переходе пользователя на другую вкладку выбранный им размер шрифта будет устанавливаться в размер шрифта по умолчанию.

По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Конфигурация IE


SmartDithering
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Улучшенная передача цветовых оттенков. По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация IE


Show_FullURL
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer

Тип параметра: reg_dword

Флажок Показывать краткие ссылки. Если данный флажок установлен, то в строке состояния, при наведении на ссылку, будет отображаться краткий формат ссылки, а не полный адрес, на который ссылка указывает. По умолчанию флажок сброшен.
Чтобы установить данный флажок при помощи реестра, нужно присвоить параметру dword-типа Show_FullURL значение, равное 1. Этот параметр может быть расположен как в ветви HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Internet Explorer, так и в ветви HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\ Internet Explorer.

Теги: Оболочка IE


Download Directory
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer

Тип параметра: reg_string

По умолчанию, если вы выберите вариант загрузки файла, он будет сохранен в каталоге %userprofiles%\Загрузка.

Каталог для загрузки по умолчанию можно изменить при помощи параметра строкового типа Download Directory.

Теги: Файловая система IE


EnableLogging
HKCU\Software\Microsoft\Java VM

Тип параметра: reg_binary

Протоколирование Microsoft VM включено

Теги: Конфигурация Windows


EnableJIT
HKCU\Software\Microsoft\Java VM

Тип параметра: reg_binary

Компилятор Microsoft VM JIT включен

Теги: Конфигурация Windows


UseHotkeys
HKCU\Software\Microsoft\Magnify

Тип параметра: reg_dword

Еще одной возможностью, которую предоставляет программа magnify, являются клавиши быстрого доступа. По умолчанию используются такие клавиши:
копирование экрана вместе с указателем в буфер обмена — Windows+Print Screen;
копирование экрана без указателя в буфер обмена — Windows+Scroll Lock;
обращение цветов окна лупы — Windows+Page Up;
слежение за указателем мыши — Windows+Page Down;
увеличение масштаба — Windows+стрелка вверх;
уменьшение масштаба — Windows+стрелка вниз;
Код клавиши, которую нужно нажать вместе с клавишей Windows определяет параметрами dword-типа данной ветви HotKeyVer0ModifiersCopyToClipboard, HotKeyVer0ModifiersCopyToClipboard2, HotKeyVer0ModifiersHideMagnifier, HotKeyVer0ModifiersToggleInvertColors и т.д.
А можно вообще запретить клавиши быстрого доступа. Для этого нужно параметру dword-типа UseHotkeys присвоить значение 0.

Теги: Конфигурация Приложения


StationaryTrackText
HKCU\Software\Microsoft\Magnify

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, тогда фокус окна увеличения будет следовать за редактируемым текстом.

Теги: Конфигурация Приложения


StationaryTrackFocus
HKCU\Software\Microsoft\Magnify

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, тогда фокус окна увеличения будет следовать за фокусом ввода.

Теги: Конфигурация Приложения


StationaryTrackCursor
HKCU\Software\Microsoft\Magnify

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, тогда фокус окна увеличения будет следовать за курсором мышки.

Теги: Конфигурация Приложения


StationaryStartMinimized
HKCU\Software\Microsoft\Magnify

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, то программа будет запускаться минимизированной.

Теги: Конфигурация Приложения


StationaryMagLevel
HKCU\Software\Microsoft\Magnify

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет кратность увеличения изображения.

Теги: Конфигурация Приложения


StationaryInvertColors
HKCU\Software\Microsoft\Magnify

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, то в окне увеличения все цвета будут инвертированы.

Теги: Конфигурация Приложения


AppBar
HKCU\Software\Microsoft\Magnify

Тип параметра: reg_binary

По умолчанию окно увеличения программы занимает все ширину окна рабочего стола. Если вы хотите, чтобы окно увеличения программы находилось лишь в левом верхнем углу, отредактируйте значение параметра binary-типа AppBar. Вторым четырем байтам этого параметра нужно присвоить значения ffffffff.
После этого вы сможете спокойно изменить размер окна увеличения как по горизонтали, так и по вертикали (по умолчанию нельзя изменить размер окна увеличения по горизонтали).
Также можно сделать, чтобы окно увеличения занимала всю высоту окна рабочего стола — для этого просто присвойте вторым четырем байтам параметра AppBar значение 00000000.

Теги: Оболочка Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Magnify

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки лупы.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Battery

Тип параметра: подраздел

Настройки зрительных образов Батарея расположены ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Battery

Теги: Конфигурация Windows Media


AspectY
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Monitors\[номер монитора]\[разрешение экрана]

Тип параметра: reg_dword

Определяют соотношение стороны X к стороне Y экрана монитора, которое будет использоваться при воспроизведении файлов видео.

Данный параметр может принимать значения от 1000 до 2000. По умолчанию используется соотношение сторон один к одному.

Теги: Конфигурация Windows Media


AspectX
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Monitors\[номер монитора]\[разрешение экрана]

Тип параметра: reg_dword

Определяют соотношение стороны X к стороне Y экрана монитора, которое будет использоваться при воспроизведении файлов видео.

Данный параметр может принимать значения от 1000 до 2000. По умолчанию используется соотношение сторон один к одному.

Теги: Конфигурация Windows Media


нет
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileList

Тип параметра: подраздел

Также можно определить параметры работы проигрывателя Windows Media Player со списком MRU недавно запускаемых им файлов. данный список содержится в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileList. Данная ветвь содержит в себе список недавно воспроизведенных файлов. Значения параметров, составляющих этот список, являются путями к файлам, а имена параметров имеют такой формат: File1, File2, File3, и т.д. Если же работа со списком MRU вам не необходима, то можно вообще отключить его создание — для этого нужно присвоить значение 1, параметру dword-типа DisableMRU.

Теги: Оболочка Windows Media


OpenDir
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Settings

Тип параметра: reg_string

Чтобы определить каталог, в котором установлен проигрыватель, нужно посмотреть на содержимое параметра строкового типа OpenDir, расположенного в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ MediaPlayer\Player\Settings.

Теги: Инсталляция Windows Media


EnableDVDUI
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Settings

Тип параметра: reg_string

Если равно "yes", то Windows Media Player сможет воспроизводить DVD.

Теги: Оборудование Windows Media


CurrentSkin
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Skins

Тип параметра: reg_string

Чтобы определить каталог, в котором расположен скин, используемый проигрывателем в данный момент, а также название этого скина, нужно посмотреть на содержимое строкового параметра CurrentSkin, расположенного в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ MediaPlayer\Player\Skins. Также можно определить названия всех других скинов, установленных в системе — они находятся в дочерних подразделах данной ветви реестра.

Теги: Инсталляция Windows Media


EnableAutoUpgrade
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\PlayerUpgrade

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно no, тогда музыкальный проигрыватель не будет выполнять автоматический поиск новых версий.

Теги: Конфигурация Windows Media


HDCDMode
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\[GUID-номер устройства]

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Использовать 24-битовый формат для звуковых компакт-дисков присваивает данному параметру значение 2. Кроме того, также параметру EnableWMAProSPDIF присваивается значение 0.

При снятии же данного флажка параметру HDCDMode присваивается значение 1.

Данный флажок влияет лишь на воспроизведение компакт-дисков высокого качества (например, HDCD), на другие же форматы компакт-дисков его установка не влияет.

Теги: Конфигурация Windows Media


CDRecordJitterCorrect
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\[GUID-номер устройства]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда при записи с помощью данного устройства будет использоваться механизм коррекции ошибок.

Теги: Конфигурация Windows Media


CDRecordDigital
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\[GUID-номер устройства]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда запись при помощи данного устройства будет выполняться в цифровом режиме. Если же значение параметра равно 0, тогда в аналоговом.

Теги: Конфигурация Windows Media


CDPlayJitterCorrect
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\[GUID-номер устройства]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда воспроизведение с данного устройства будет использоваться механизм коррекции ошибок.

Теги: Конфигурация Windows Media


CDPlayDigital
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\[GUID-номер устройства]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда воспроизведение с данного устройства будет выполняться в цифровом режиме. Если же значение параметра равно 0, тогда в аналоговом. Колонки, подключаемые к выходу USB, не поддерживают воспроизведение данных в аналоговом режиме.

Теги: Конфигурация Windows Media


ProxyStyle
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\ProxySettings

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет режим использования прокси-сервера. Например, данный параметр может принимать следующие значения: 3 (настройки прокси-сервера проигрыватель будет определять автоматически), 2 (будут использоваться настройки прокси-сервера, определенные при помощи описанных выше параметров), 0 (прокси-сервер использоваться не будет) и 1 (использовать настройки браузера Internet Explorer).

Теги: Сеть Windows Media


ProxyPort
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\ProxySettings

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет порт, используемый прокси-сервером.

Теги: Сеть Windows Media


ProxyName
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\ProxySettings

Тип параметра: reg_string

Он определяет адрес используемого прокси-сервера.

Теги: Сеть Windows Media


ProxyExclude
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\ProxySettings

Тип параметра: reg_string

Он определяет список адресов (разделенных точкой с запятой), для которых прокси-сервер использоваться не будет.

Теги: Сеть Windows Media


ProxyBypass
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\ProxySettings

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда прокси-сервер не будет использоваться для локальных адресов.

Теги: Сеть Windows Media


UseVMRFullScreenCntr
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\VideoSettings

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Отображать элементы управления в полноэкранном режиме присваивает трем этим параметрам значения 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


UseFullScrMS
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\VideoSettings

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Отображать элементы управления в полноэкранном режиме присваивает трем этим параметрам значения 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


IgnoreAVSync
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\VideoSettings

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда флажок Выполнять пропуск кадров для синхронизации звука и видео будет установлен.

Теги: Конфигурация Windows Media


DXVA
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\VideoSettings

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Включить ускорение видео DxVA для файлов WMV присваивает данному параметру значение 1. Данный параметр хранится в ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Scrunch\WMVideo.

Теги: Конфигурация Windows Media


DVDUseVMRFSCntrls
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\VideoSettings

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Отображать элементы управления в полноэкранном режиме присваивает трем этим параметрам значения 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


DontUseFrameInterpolation
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\VideoSettings

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Использовать сглаживание изображения присваивает данному параметру значение 0.

Теги: Конфигурация Windows Media


BorderColor
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\VideoSettings

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется при помощи поля Цвет рамки видео.

Теги: Конфигурация Windows Media


AskMeAgain
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Присвойте значение no, чтобы отключить обновление Windows Media Player через Интернет.

Теги: Сеть Windows Media


StartInMediaGuide
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Присвойте значение 0, чтобы запретить использование Windows Media Player в on-line справочниках.

Теги: Конфигурация Windows Media Windows


YV11
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет величину отступа (в пикселях) левого верхнего угла окна проигрывателя от верхней стороны экрана монитора.

Теги: Конфигурация Windows Media


Y
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Одним из главных предпочтений пользователя, наверное, является место отображения окна проигрывателя на рабочем столе — координаты начальной точки окна — и его размеры — ширина и высота окна. Данные настройки хранятся в четырех параметрах строкового типа рассматриваемой нами ветви реестра.
Два из этих параметров определяют место расположения окна проигрывателя. Это параметры строкового типа X и Y. Первый из них определяет, на сколько пикселей вправо от левого верхнего угла экрана будет смещено окно Windows Media Player. А второй — на сколько пикселей вниз от левого верхнего угла экрана будет смещено окно Windows Media Player.

Теги: Оболочка Windows Media


XV11
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет величину отступа (в пикселях) левого верхнего угла окна проигрывателя от левой стороны экрана монитора.

Теги: Конфигурация Windows Media


X
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Одним из главных предпочтений пользователя, наверное, является место отображения окна проигрывателя на рабочем столе — координаты начальной точки окна — и его размеры — ширина и высота окна. Данные настройки хранятся в четырех параметрах строкового типа рассматриваемой нами ветви реестра.
Два из этих параметров определяют место расположения окна проигрывателя. Это параметры строкового типа X и Y. Первый из них определяет, на сколько пикселей вправо от левого верхнего угла экрана будет смещено окно Windows Media Player. А второй — на сколько пикселей вниз от левого верхнего угла экрана будет смещено окно Windows Media Player.

Теги: Оболочка Windows Media


WMARecordRate
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет используемый при копировании компакт диска в формате WMA битрейт (в битах в секунду).

Теги: Оборудование Windows Media


WMAProRecordRate
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет используемый при копировании компакт диска в формате WMA Pro битрейт (в битах в секунду).

Теги: Оборудование Windows Media


WidthV11
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет ширину окна проигрывателя в пикселях.

Теги: Конфигурация Windows Media


Width
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Одним из главных предпочтений пользователя, наверное, является место отображения окна проигрывателя на рабочем столе — координаты начальной точки окна — и его размеры — ширина и высота окна. Данные настройки хранятся в четырех параметрах строкового типа рассматриваемой нами ветви реестра.
Два из этих параметров определяют место расположения окна проигрывателя. Это параметры строкового типа X и Y. Первый из них определяет, на сколько пикселей вправо от левого верхнего угла экрана будет смещено окно Windows Media Player. А второй — на сколько пикселей вниз от левого верхнего угла экрана будет смещено окно Windows Media Player.
Два других параметра определяют ширину и высоту окна проигрывателя. Эти параметры называются Width и Height. Первый из них определяет ширину окна проигрывателя, а второй, соответственно, высоту окна проигрывателя (значения записываются в пикселях экрана).

Теги: Оболочка Windows Media


WebStreamsEnabled
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Выполнять команды сценариев и мультимедийные потоки с расширенным содержимым, если проигрыватель работает внутри веб-страницы, без запроса присваивает данным параметрам значения 1. Этот флажок расположен на вкладке Безопасность диалога Параметры.

Теги: Конфигурация Windows Media


WebScriptCommandsEnabled
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Выполнять команды сценариев и мультимедийные потоки с расширенным содержимым, если проигрыватель работает внутри веб-страницы, без запроса присваивает данным параметрам значения 1. Этот флажок расположен на вкладке Безопасность диалога Параметры.

Теги: Конфигурация Windows Media


Volume
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

а можно просто изменить громкость. Для этого как раз и предназначен этот параметр (может принимать значение от 0 до 64 в шестнадцатеричной системе счисления).

Теги: Оборудование Windows Media


VoiceMailMiniMode
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Новая версия музыкального проигрывателя содержит одну очень интересную возможность — вы можете указать шаблон имени музыкальных файлов, при запуске которых окно музыкального проигрывателя всегда будет отображаться в компактном режиме.

Для этого достаточно отобразить диалог Параметры, перейти на вкладку Проигрыватель, установить флажок Запускать проигрыватель в свернутом режиме для файлов, содержащих в имени, после чего ввести шаблон имени файла в поле, отображающемся под этим флажком.

Например, можно ввести шаблон .mp3, чтобы все файлы с расширением .mp3 открывались в компактном режиме музыкального проигрывателя.

Также вы можете изменить фильтр при помощи реестра. Для этого достаточно воспользоваться параметром строкового типа VoiceMailMiniMode

Теги: Конфигурация Windows Media


UseUDP
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка RTSP/UDP присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Сеть Windows Media


UseTCP
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка RTSP/TCP присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Сеть Windows Media


UseMulticast
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Разрешить проигрывателю получать многоадресные потоки присваивает данному параметру значение 1. Значение параметра UseCustomUDPPort не влияет на выбор портов данным протоколом. Клиент вообще не может указать, какие порты будут использоваться для его работы — порты выбираются на сервере.

Многоадресные потоки в основном используются для передачи в прямом эфире по локальной сети. Их основное достоинство — снижение передаваемого трафика, если в пределах сети на многоадресный поток подписано несколько компьютеров.

Теги: Сеть Windows Media


UseHTTP
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка HTTP присваивает данному параметру значение 1. Протокол HTTP используется, если получить доступ к музыкальному серверу при помощи протоколов RTSP и MMS не удалось.

Теги: Сеть Windows Media


UseDefaultBufferTime
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

значение параметра CustomBufferTime будет игнорироваться, если значение параметра UseDefaultBufferTime равно 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


UseCustomUDPPort
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда при передаче звукового потока по сети при помощи протокола RTSP будут использоваться порты, указанные в параметре CustomUDPPort.

Теги: Сеть Windows Media


UsageTracking
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка в поле Программа по улучшению качества проигрывателя Windows Media присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


UpgradeCodecPrompt
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда при отсутствии нужного кодека, перед автоматической загрузкой кодека с Интернет музыкальный проигрыватель будет отображать уведомление пользователю.

Теги: Инсталляция Windows Media


UpgradeCheckFrequency
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Для определения периодичности выполнения автоматических обновлений служит параметр UpgradeCheckFrequency. Этот параметр имеет тип dword, и если его значение равно 0, то автоматическое обновление будет выполняться один раз в день, если 1, то раз в неделю, а если 2, то раз в месяц.

Теги: Инсталляция Windows Media


TranscodedVideoComplexity
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Приоритет качества над скоростью при преобразовании видео присваивает данному параметру значение 0x50. По умолчанию же значение данного параметра равно 0x14.

Теги: Конфигурация Windows Media


TranscodedFilesCacheSize
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет максимальный размер (в мегабайтах) каталога временных файлов, используемого при преобразовании и синхронизации (по умолчанию используется каталог %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Media Player\Transcoded Files Cache).

Теги: Конфигурация Windows Media


TranscodedFilesCachePath
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к каталогу, который будет использоваться в качестве кэша при преобразовании и синхронизации.

Теги: Конфигурация Windows Media


TrackFoldersDirectories
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет количество каталогов, которые входят в библиотеку музыкального проигрывателя.

Теги: Конфигурация Windows Media


ToolBarButtonShadowV11
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет цвет нижней тени кнопок окна проигрывателя.

Теги: Оболочка Windows Media


ToolBarButtonShadow
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

если предыдущий параметр определял цвет верхней тени при наведении на кнопку курсора мыши, то этот параметр определяет цвет нижней тени.

Теги: Оболочка Windows Media


ToolBarButtonHighlightV11
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет цвет верхней тени кнопок окна проигрывателя.

Теги: Оболочка Windows Media


ToolBarButtonHighlight
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

а это второй параметр строкового типа, служащий для определения цвета кнопки. Правда, он не такой важный, как предыдущий — он всего лишь определяет цвет верхней тени при наведении на кнопку курсора мыши.

Теги: Оболочка Windows Media


ToolBarButtonFaceV11
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет основной цвет кнопок окна проигрывателя.

Теги: Оболочка Windows Media


ToolBarButtonFace
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Также существует возможность изменения цвета кнопок, отображаемых на вкладке Библиотека мультимедиа (кнопки Поиск, Добавить и т.д.). Для этих целей предназначено сразу несколько параметров строкового типа — и это первый из них. Он определяет цвет поверхности кнопки при наведении на нее курсора мыши.

Теги: Оболочка Windows Media


TitlebarMouseover
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы заголовок проигрывателя автоматически появлялся при наведении на него курсора мыши, присвойте этому параметру значение 1.

Теги: Оболочка Windows Media


Subtitle_LCID
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет код языка (например, 0x419 для русского языка), который будет использоваться по умолчанию для отображения слов песен, субтитров и подписей.

Теги: Конфигурация Windows Media


SnapToVideoV11
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда окно музыкального проигрывателя при запуске будет принимать размеры воспроизводимого видео.

Теги: Конфигурация Windows Media


SilentDRMConfiguration
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Автоматически устанавливать часы на устройствах присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


SilentAcquisition
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Автоматически загружать права использования при воспроизведении и синхронизации файла присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


ShowTitles
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы запретить отображение названия проигрываемой в данный момент песни, просто присвойте этому параметру значение 0.

Теги: Оболочка Windows Media


ShowCaptions
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, будут ли при воспроизведении отображаться слова песен, субтитры и подписи.

Теги: Конфигурация Windows Media


ShowAppTitlebarVTen
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в окне музыкального проигрывателя всегда будет отображаться классическое меню.

Теги: Конфигурация Windows Media


ShowAppTitlebar
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы скрыть заголовок проигрывателя, присвойте этому параметру значение 0.

Теги: Оболочка Windows Media


ShowAlbumArt
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда на вкладке Проигрывается будет отображаться обложка альбома.

Теги: Оболочка Windows Media


SendUserGUID
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Отправлять уникальный код проигрывателя поставщикам содержимого присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


SearchUpdateMetadata
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

если значение этого dword-параметра будет равно 1, то библиотека также будет выполнять поиск новых метаданных о песне.

Теги: Конфигурация Windows Media


SearchPath
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

данный параметр строкового типа определяет путь к каталогу (или значок диска), в котором будет производиться поиск музыкальных файлов.

Теги: Конфигурация Windows Media


SearchOnlyMyPersonalFolder
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в библиотеку можно будет добавлять лишь папки, которые находятся в профиле текущего пользователя.

Теги: Конфигурация Windows Media


SearchNormalization
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Добавить значения выравнивания громкости присваивает данному параметру значение 1. В этом случае проигрыватель будет пытаться звук всех файлов библиотеки уменьшить до наиболее тихо из них.

Теги: Конфигурация Windows Media


SearchMinVideo
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр содержит в себе минимальный размер файлов видео, которые будут помещаться в библиотеку. По умолчанию в библиотеку помещаются все файлы более 500 Кбайт.

Теги: Конфигурация Windows Media


SearchMinAudio
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр содержит в себе минимальный размер звуковых файлов, которые музыкальный проигрыватель может поместить в библиотеку. По умолчанию в библиотеку помещаются все файлы более 100 Кбайт.

Теги: Конфигурация Windows Media


SearchAddPreviouslyDeleted
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Добавить файлы, ранее удаленные из библиотеки присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


PromptLicenseBackup
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, будет ли выдаваться запрос на архивирование лицензий.

Теги: Конфигурация Windows Media


PlayerScriptCommandsEnabled
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Выполнять команды сценария присваивает данному параметру значение 1. Данный флажок можно встретить на вкладке Безопасность диалога Параметры.

Теги: Конфигурация Windows Media


NowPlayingSettings
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы показать окно настройки проигрывателя (выбор цвета, настройка видео и т.д.), просто присвойте этому параметру dword-типа значение 1.

Теги: Оболочка Windows Media


NowPlayingQuickHide
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы скрыть отображение проигрываемого плейлиста, просто одному из этих dword-параметров (или параметру NowPlayingPlaylist) присвойте значение 1.

Теги: Оболочка Windows Media


NowPlayingPlaylist
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы скрыть отображение проигрываемого плейлиста, просто одному из этих dword-параметров (или параметру NowPlayingQuickHide) присвойте значение 1.

Теги: Оболочка Windows Media


NowPlayingMetadata
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы скрыть окно сведений о файле мультимедиа (по умолчанию расположено над списком воспроизводимых песен), просто присвойте этому dword-параметру значение 0.

Теги: Оболочка Windows Media


Mute
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы выключить звук, нужно присвоить этому dword-параметру значение 1.

Теги: Оборудование Windows Media


ModeShuffle
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы включить случайное проигрывание песен вашего плейлиста, нужно установить этот dword-параметр равным 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


ModeLoop
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы включить повторение проигрывания песен, нужно установить этот dword-параметр равным 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


MetadataRetrieval
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Показывать сведения из Интернета о содержимом мультимедиа присваивает данному параметру значение 1. Если же значение данного параметра равно 3, тогда также будет установлен флажок Обновлять музыкальные файлы, используя сведения из Интернет.

Теги: Конфигурация Windows Media


MediaLibraryCreateNewDatabase
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда при следующем запуске музыкального проигрывателя его библиотека будет создана заново.

Теги: Конфигурация Windows Media


Maximized
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Если его значение равно 1, тогда при следующем запуске музыкального проигрывателя он отобразится в режиме Во весь экран.

Теги: Оболочка Windows Media


MaxBandwidth
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Содержит в себе значение поля Скорость подключения, расположенного на вкладке Быстродействие диалога Параметры. Если значение данного параметра равно 0, тогда скорость подключения будет определяться автоматически.

Теги: Сеть Windows Media


LocalSAMIFilesEnabled
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Отображать локальные подписи при их наличии присваивает данному параметру значение 1. Данный флажок можно встретить на вкладке Безопасность диалога Параметры.

Теги: Конфигурация Windows Media


LibraryTreeVisible
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в окне музыкального проигрывателя будет отображаться панель переходов.

Теги: Конфигурация Windows Media


LibraryLastAddTime
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет дату последнего добавления песен в библиотеку.

Теги: Конфигурация Windows Media


LibraryCurrentSchema
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет название библиотеки (music, video, pictures, other), которая будет открыта при следующем запуске проигрывателя.

Теги: Конфигурация Windows Media


LibraryBasketVisibleBrowse
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в окне музыкального проигрывателя будет отображаться панель ссылок.

Теги: Конфигурация Windows Media


LibraryAutohideColumns
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда колонки в библиотеке, которые не помещаются на экране, будут автоматически скрываться.

Теги: Конфигурация Windows Media


ItemPlayingColor
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

но цвет фона элемента списка при воспроизведении песни — это еще не главное. Этот строковой параметр, например, позволяет выбрать цвет самого текста данной песни в списке при ее воспроизведении. Он содержит в себе цвет (в формате #RGB или как идентификатор цвета в Интернет (white, black, blue и т.д.)) текста из левой панели проигрывателя (панель быстрого запуска), а также цвет строки состояния

Теги: Оболочка Windows Media


ItemPlayingBackgroundColor
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

а этот параметр строкового типа определяет цвет, которым будет подсвечиваться воспроизводимая в данный момент песня. Он содержит в себе цвет (в формате #RGB или как идентификатор цвета в Интернет (white, black, blue и т.д.)) текста из левой панели проигрывателя (панель быстрого запуска), а также цвет строки состояния

Теги: Оболочка Windows Media


HTMLViewAsk
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Воспроизводить расширенное содержимое, использующее веб-страницы, без запроса присваивает данному параметру значение 0. Данный флажок расположен на вкладке Безопасность диалога Параметры.

Теги: Конфигурация Windows Media


HeightV11
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет высоту окна проигрывателя в пикселях.

Теги: Конфигурация Windows Media


Height
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Одним из главных предпочтений пользователя, наверное, является место отображения окна проигрывателя на рабочем столе — координаты начальной точки окна — и его размеры — ширина и высота окна. Данные настройки хранятся в четырех параметрах строкового типа рассматриваемой нами ветви реестра.
Два из этих параметров определяют место расположения окна проигрывателя. Это параметры строкового типа X и Y. Первый из них определяет, на сколько пикселей вправо от левого верхнего угла экрана будет смещено окно Windows Media Player. А второй — на сколько пикселей вниз от левого верхнего угла экрана будет смещено окно Windows Media Player.
Два других параметра определяют ширину и высоту окна проигрывателя. Эти параметры называются Width и Height. Первый из них определяет ширину окна проигрывателя, а второй, соответственно, высоту окна проигрывателя (значения записываются в пикселях экрана).

Теги: Оболочка Windows Media


FullModeTaskbar
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы скрыть левую панель кнопок проигрывателя, присвойте данному параметру dword-типа значение 0.

Теги: Оболочка Windows Media


ForceOnline
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Подключаться к Интернету присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


ForceBiDi
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Тогда присвойте этому параметру значение 1. После этого все элементы интерфейса проигрывателя поменяются местами. То есть, все, что было слева, переместится направо. И наоборот.

Теги: Оболочка Windows Media


FlushRatingsToFiles
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Сохранять мои оценки в файлах присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


EnableScreensaver
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Разрешить отображение заставки при воспроизведении, расположенного на вкладке Проигрыватель диалога Параметры, присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


DynamicRangeControl
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда музыкальный проигрыватель будет работать в тихом режиме со средней разницей между громкими и тихими звуками. Если же значение данного параметра равно 2, тогда музыкальный проигрыватель будет работать в тихом режиме с небольшой разницей между громкими и тихими звуками.

Теги: Конфигурация Windows Media


DVD_Menu_LCID
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет код языка (например, 0x419 для русского языка), который будет использоваться по умолчанию для отображения меню DVD.

Теги: Конфигурация Windows Media


DoNotShowAnchor
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы установить флажок В режиме обложки отображать закрепленное окно (этот флажок расположен на вкладке Проигрыватель диалога Параметры), просто присвойте данному параметру dword-типа значение 0.

Теги: Окна Windows Media


DisableMRU
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Хранить журнал файлов и адресов в проигрывателе присваивает данному параметру значение 0.

Теги: Конфигурация Windows Media


DisableLicenseRefresh
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Автоматически проверять необходимость обновления защищенных файлов присваивает данному параметру значение 0.

Теги: Конфигурация Windows Media


DeleteRemovesFromComputer
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Удалять файлы с компьютера при удалении из библиотеки присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


DeletePhysicalFile
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

данный параметр dword-типа определяет переключатель, который будет установлен по умолчанию при удалении файла из библиотеки мультимедиа. Если его значение равно 1, то будет выбран переключатель Удалить из библиотеки мультимедиа и из компьютера.

Теги: Файловая система Windows Media


DeleteDevicePlaylistContents
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Удалять содержимое списков воспроизведения при удалении списков, расположенного на вкладке Устройства диалога Параметры, присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


DeinterlaceVideo
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Устранить чересстрочную развертку видеофайлов при преобразовании присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


DataCDTranscodeMode
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет качество музыкальных файлов, к которому будут преобразовываться файлы при записи. Он может принимать следующие значения: 0 (32 Кбит/сек), 1 (48 Кбит/сек), 2 (64 Кбит/сек), 3 (96 Кбит/сек), 4 (128 Кбит/сек), 5 (160 Кбит/сек), 6 (192 Кбит/сек), 0xffffffff (не преобразовывать).

Теги: Оборудование Windows Media


DataCDSavePlaylistAsM3U
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда список записанных на диск файлов будет создаваться в формате M3U. Если же значение данного параметра равно 0 (по умолчанию), тогда для создания списка будет использоваться формат WPL (формат списков воспроизведения музыкального проигрывателя).

Теги: Оборудование Windows Media


DataCDCreateFolders
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Использовать сведения о мультимедиа для организации файлов в папках на диске присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Оборудование Windows Media


CustomUDPPort
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет диапазон портов, которые будут использоваться для получения звукового потока по протоколу RTSP, если значение параметра UseCustomUDPPort равно 1. Например, по умолчанию используется диапазон 7000-7007 (диапазон не может состоять менее чем из 8 портов). Если по какой-то причине не удается получить сетевой звуковой поток — проверьте, не блокируются ли порты, по которым он поступает, брандмауэром.

Теги: Сеть Windows Media


CustomBufferTime
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Содержит в себе значение поля Сетевая буферизация (в миллисекундах), расположенного на вкладке Быстродействие диалога Параметры. При этом значение данного параметра будет игнорироваться, если значение параметра UseDefaultBufferTime равно 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


CurrentEffectType
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

этот параметр строкового типа определяет используемый в данный момент подраздел зрительных образов (Шипы, Оптические, Частица и т.д.), хотя сама возможность включения зрительных образов определяется в другом параметре. В параметре dword-типа ShowEffects. Если его значение равно 1, то окно зрительных образов будет отображаться. Но мы еще не все рассказали про предыдущий параметр — дело в том, что он определят не сам зрительный образ, а лишь класс, к которому он относится (Атмосфера, Диаграмма, Батарея и т.д.). Сам же номер зрительного образа, используемого в данный момент, определяется в параметре dword-типа CurrentEffectPreset.

Теги: Оболочка Windows Media


CurrentBackgroundScanFolder
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он содержит в себе название каталога, на котором фоновое сканировании было остановлено.

Теги: Конфигурация Windows Media


CopyToCDBalloonDisplayed
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

если этот параметр dword-типа равен 1, тогда будут отображаться подсказки при копировании.

Теги: Конфигурация Windows Media


CDRecordPath
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он содержит в себе путь к каталогу, в котором будут создаваться папки для копирования музыкальных файлов с компакт-дисков.

Теги: Конфигурация Windows Media


CDRecordMP3
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

параметр типа dword. Если судить по названию, то определяет возможность копирования MP3.

Теги: Конфигурация Windows Media


CDRecordMode
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяется при помощи списка Формат и может принимать следующие значения: 0 (WMA), 5 (WMA Pro), 2 (WMA (переменная скорость потока)), 3 (WMA без потери данных), 1 (MP3) и 4 (WAV). Обратите внимание на то, что 11 версия проигрывателя поддерживает формат MP3 — предыдущие версии Windows Media не поддерживали данный формат.

Теги: Конфигурация Windows Media


CDRecordFileSeparator
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет строку разделитель между задействованными элементами, указанными в параметре CDRecordFileDetail.

Теги: Файловая система Windows Media


CDRecordFileDetail
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет формат строки, на основе которой будут называться копируемые с диска файлы. Например, Artist;Album;TrackNumber;*SongTitle;Genre;Bitrate говорит о том, что копируемые файлы будут называться в соответствии с названием песни на диске (потому что перед словом SongTitle стоит символ звездочки).

Теги: Файловая система Windows Media


CDRecordDRM
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Музыка с защитой от копирования присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Оборудование Windows Media


CDBurnSpeed
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет используемую музыкальным проигрывателем скорость записи на диск. Этот параметр может принимать следующие значения: 0 (самая высокая скорость), 1 (высокая), 2 (средняя), 3 (низкая).

Теги: Оборудование Windows Media


CDBurnNormalizeAudio
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Применять выравнивание громкости между дорожками для компакт-дисков присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Оборудование Windows Media


CDBurnAutoEject
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Извлекать диск автоматически после записи присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Оборудование Windows Media


CDAutoPlay
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

если этот параметр dword-типа будет равен 1, то после помещения аудиодиска в слот CD-привода, он будет автоматически воспроизводиться.

Теги: Оборудование Windows Media


ButtonSaturation
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

данные параметры binary-типа (этот и параметр BackHueShift) определяют цвет и насыщенность отображения кнопок проигрывателя, таких, как Воспроизвести, Стоп, Назад и т.д.

Теги: Оболочка Windows Media


BackSaturation
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_binary

остальной же цвет обложки определяется двумя этими параметрами binary-типа (этим и параметром BackHueShift). Первый из этих параметров определяет сами цвета обложки, а второй— их насыщенность. Если честно, довольно сложно работать с этими параметрами, но если постараться, то можно добиться действительно превосходных результатов

Теги: Оболочка Windows Media


BackHueShift
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

данные параметры binary-типа (этот и параметр ButtonSaturation) определяют цвет и насыщенность отображения кнопок проигрывателя, таких, как Воспроизвести, Стоп, Назад и т.д.

Теги: Оболочка Windows Media


BackHueShift
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_binary

остальной же цвет обложки определяется двумя этими параметрами binary-типа (этим и параметром BackSaturation). Первый из этих параметров определяет сами цвета обложки, а второй— их насыщенность. Если честно, довольно сложно работать с этими параметрами, но если постараться, то можно добиться действительно превосходных результатов

Теги: Оболочка Windows Media


BackgroundTranscodeVideo
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет качество музыкальных файлов, к которому будут преобразовываться файлы при записи. Он может принимать следующие значения: 0 (32 Кбит/сек), 1 (48 Кбит/сек), 2 (64 Кбит/сек), 3 (96 Кбит/сек), 4 (128 Кбит/сек), 5 (160 Кбит/сек), 6 (192 Кбит/сек), 0xffffffff (не преобразовывать).

Теги: Конфигурация Windows Media


BackgroundTranscodeAudio
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Разрешить фоновое преобразование звуковых файлов присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


BackgroundScanCompleteDate
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он содержит в себе дату последнего фонового сканирования каталогов для добавления нового содержимого к библиотеке.

Теги: Конфигурация Windows Media


AutoRename
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Переименовывать музыкальные файлы, используя параметры копирования с компакт-диска присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


AutoOrganize
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Сортировать музыку в папке для копирования, используя параметры копирования с компакт-диска присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


AutoMetadataUpdate
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Набор переключателей флажка Искать дополнительные сведения в Интернете изменяет значение этого параметра на 1, если установлен переключатель Добавлять только недостающие сведения. В противном случае данному параметру присваивается значение 0. Установка самого же флажка присваивает параметру MetadataRetrieval значение 2.

Теги: Конфигурация Windows Media


AutoEjectCD
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Извлекать компакт-диск после завершения копирования присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Оборудование Windows Media


AutoCopyCDInRipTabOnly
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка переключателя Только при отображении на вкладке Копировать с диска присваивает данному параметру значение 1. Этот параметр используется только если значение параметра AutoCopyCD равно 1.

Теги: Оборудование Windows Media


AutoCopyCD
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Начинать копирование сразу после вставки компакт-диска в дисковод присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Оборудование Windows Media


AutoAddRemovable
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

если же нужно, чтобы он еще и очищал библиотеку от несуществующих файлов, просто присвойте этому параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


AutoAddMusicToLibrary
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Добавлять воспроизводимые файлы мультимедиа в библиотеку, расположенного на вкладке Проигрыватель диалога Параметры, присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Windows Media


Audio_LCID
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет код языка (например, 0x419 для русского языка), который будет использоваться по умолчанию в качестве языка воспроизведения (если воспроизводимый фильм содержит несколько аудиопотоков).

Теги: Конфигурация Windows Media


AppColorMedium
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

а этот параметр строкового типа содержит в себе цвет фона прайс-листа вкладки Воспроизведение.Он содержит в себе цвет (в формате #RGB или как идентификатор цвета в Интернет (white, black, blue и т.д.)) текста из левой панели проигрывателя (панель быстрого запуска), а также цвет строки состояния (на рисунке 10.05 данные элементы определяются номером 1).

Теги: Оболочка Windows Media


AppColorLightV11
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет цвет основного окна проигрывателя (вместе с параметром AppColorDarkV11). Его значение также указывается в формате #RGB.

Теги: Оболочка Windows Media


AppColorLight
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

данный параметр определяет цвет заголовков на всех вкладках кроме вкладки Воспроизведение проигрывателя Windows Media Player.Он содержит в себе цвет (в формате #RGB или как идентификатор цвета в Интернет (white, black, blue и т.д.)) текста из левой панели проигрывателя (панель быстрого запуска), а также цвет строки состояния (на рисунке 10.05 данные элементы определяются номером 1).

Теги: Оболочка Windows Media


AppColorDarkV11
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет цвет основного окна проигрывателя (вместе с параметром AppColorLightV11). Его значение также указывается в формате #RGB.

Теги: Оболочка Windows Media


AppColorDark
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

если предыдущее предостережение вас напугало или вы просто не хотите использовать классический черный цвет, то можно более точно настроить цветовую гамму проигрывателя под свой вкус. И первым параметром, который вам в этом поможет, является данный параметр строкового типа. Он содержит в себе цвет (в формате #RGB или как идентификатор цвета в Интернет (white, black, blue и т.д.)) текста из левой панели проигрывателя (панель быстрого запуска), а также цвет строки состояния (на рисунке 10.05 данные элементы определяются номером 1).

Теги: Оболочка Windows Media


AppColorBlackBackground
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

если вам не нравится цвет вашего прайс-листа проигрывателя (а также, цвет надписей в левой панели проигрывателя), то можно вообще установить его черным. Для этого нужно присвоить данному параметру значение 1. Однако следует учитывать, что после данных действий вы не сможете воспользоваться следующими описываемыми здесь параметрами.

Теги: Оболочка Windows Media


AppColorAux2
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_string

Он определяет цвет классической строки меню проигрывателя. Формат данного параметра следующий: #RGB, где R определяет красный компонент цвета, G определяет зеленый компонент цвета, а B — синий. При этом значения цвета указываются в шестнадцатеричной системе счисления.

Теги: Оболочка Windows Media


AlwaysOnTopVTenSkin
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда окно проигрывателя при использовании компактного режима будет отображаться поверх остальных окон.

Теги: Конфигурация Windows Media


AlwaysOnTopVTenApp
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда окно проигрывателя при использовании основного режима будет отображаться поверх остальных окон.

Вы также можете изменить значение этого параметра при помощи флажка Отображать проигрыватель поверх остальных окон, расположенного на вкладке Проигрывается диалога Параметры. Однако заметьте, что этот флажок также изменяет значение описанного ниже параметра AlwaysOnTopVTenSkin.

Теги: Конфигурация Windows Media


AlwaysOnTop
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

чтобы установить флажок В режиме обложки отображать поверх всех окон (этот флажок расположен на вкладке Проигрыватель диалога Параметры), просто присвойте данному параметру dword-типа значение 1.

Теги: Окна Windows Media


AddToMRU
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Если равно "0", то не будут отображаться последние используемые файлы.

Теги: Конфигурация Windows Media


AcceptedPrivacyStatement
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

изменение этого параметра равным 0 приводит к тому, что при следующем запуске музыкального проигрывателя отобразится диалог первого запуска.

Теги: Инсталляция Windows Media


нет
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: подраздел

Определяет предпочтения пользователей.

Теги: Конфигурация Windows Media


[TrackFoldersDirectories_номер]
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: не определен

Их содержимое может хранить в себе названия каталогов, в которых музыкальный проигрыватель выполняет поиск файлов.

Теги: Конфигурация Windows Media


нет
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Setup\CreatedLinks

Тип параметра: подраздел

Чтобы определить местоположение ярлыков, которые создал проигрыватель, нужно посмотреть на содержимое ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\MediaPlayer\Setup\CreatedLinks.

Теги: Оболочка Windows Media


QuickLaunchShortcut
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Setup\UserOptions

Тип параметра: reg_string

Присвойте значение no, чтобы запретить создание ярлыка Windows Media Player на на панели быстрого запуска.

Теги: Рабочий стол Windows Media


DesktopShortcut
HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Setup\UserOptions

Тип параметра: reg_string

Присвойте значение no, чтобы запретить создание ярлыка Windows Media Player на Рабочем столе.

Теги: Рабочий стол Windows Media


нет
HKCU\Software\Microsoft\MessengerService\ListCache\.NET Messenger Service

Тип параметра: подраздел

Данный каталог содержит в себе адреса контактов из Windows Messenger

Теги: Конфигурация


WindowRect
HKCU\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_binary

Определяет координаты левого верхнего и правого нижнего угла треугольника окна Messenger.

Теги: Оболочка


WindowMax
HKCU\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_binary

Равно "01 00 00 00" если окно будет разворачиваться на весь экран.

Теги: Оболочка


PassportWizard
HKCU\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_binary

Равно "01 00 00 00" если пользователь его уже запускал.

Теги: Конфигурация


PassportBalloon
HKCU\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_binary

Сколько раз спрашивать о passport.

Теги: Оболочка


FtReceiveFolder
HKCU\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_binary

Определяет папку, в которую будут скачиваться файлы.

Теги: Оболочка


FirstTimeUser
HKCU\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_binary

Если равен "01 00 00 00", то вы им и являетесь :-)

Теги: Вход/выход


DSBkgndMode
HKCU\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_binary

Если равен "01 00 00 00", то будет отключена выдача сообщений о фоновом режиме.

Теги: Конфигурация


CEIP Preference
HKCU\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 1, то флажок «Анонимно передавать в корпорацию Microsoft сведения об использовании программ и служб корпорации на этом компьютере», расположенный на вкладке Личные диалога Параметры (отображается при выборе из меню Сервис команды Параметры) будет установлен.

Теги: Конфигурация


AppSettings
HKCU\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_binary

Если первый бит второго байта равен "1", то будет выполняться запуск Messenger в фоновом режиме.

Теги: Конфигурация


AlwaysOnTop
HKCU\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_binary

Если равен "01 00 00 00", то окно Messenger всегда будет поверх остальных окон.

Теги: Рабочий стол


ShowHiddenDevices
HKCU\Software\Microsoft\Multimedia\Audio\DeviceCpl

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в списке вкладки Воспроизведение диалога Звук, кроме работающих в данный момент устройств, также будут отображаться отключенные устройства воспроизведения.

Теги: Оборудование Windows


ShowDisconnectedDevices
HKCU\Software\Microsoft\Multimedia\Audio\DeviceCpl

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в списке вкладки Воспроизведение диалога Звук, кроме работающих в данный момент устройств, также будут отображаться отсоединенные устройства воспроизведения.

Теги: Оборудование Windows


szTrailer
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе строку, которая будет отображаться в поле Нижний колонтитул диалога Параметры страницы.

Теги: Конфигурация Приложения


szHeader
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_string

Содержит строку, которая будет отображаться в поле Верхний колонтитул диалога Параметры страницы.

Теги: Конфигурация Приложения


StatusBar
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

также в блокноте меня огорчила команда Строка состояния меню Вид. Хотя если установить данный параметр равным 1, то строка состояния наконец-то отобразится. Правда, соответствующая команда все равно будет заблокирована

Теги: Конфигурация Приложения


lfWeight
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

шрифт задали, размер задали, что еще? Конечно, насыщенность (т.е. жирность шрифта). Этот dword-параметр как раз ее и определяет — для обычной насыщенности шрифта он равен 0х00000190 (в десятичной системе счисления 400), а для жирного шрифта — 0х000002bc (700). Любые другие значения приравниваются к этим (т.е., если значение данного параметра будет меньше 0х00000190, шрифт все равно будет обычным, то же относится и к случаю, когда параметр будет больше0х000002bc).

Теги: Конфигурация Приложения


lfUnderline
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

а теперь, если можно так выразиться — пасхальное яйцо от программистов. Если это, кхм, яйцо, равно 1, то отображаемый текст будет подчеркнутым

Теги: Конфигурация Приложения


lfStrikeOut
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

а вот второе пасхальное яйцо — установка его в 1 зачеркивает наш текст. А может это не яйца, может программисты просто забыли добавить возможность изменения данных параметров в программу?

Теги: Конфигурация Приложения


lfItalic
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

также можно задать и курсивное начертание — для этого просто нужно присвоить этому параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Приложения


lfFaceName
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_string

ну как же обойтись записной книжке без смены шрифта? Вот именно этим и занимается данный строковой параметр. Он хранит в себе пользовательское название шрифта.

Теги: Конфигурация Приложения


lfEscapement
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет наклон текста, под котором будут отображаться строки в блокноте. Например, присвойте этому параметру значение 15 и посмотрите на результат.

Теги: Конфигурация Приложения


lfCharSet
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

а можно и набор символов сменить. Например, чтобы установить кириллический набор символов, нужно присвоить этому dwrod-параметру значение cc.

Теги: Конфигурация Приложения


iWindowPosY
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

определяет позицию окна блокнота по вертикали.

Теги: Конфигурация Приложения


iWindowPosX
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

определяет позицию окна блокнота по горизонтали.

Теги: Конфигурация Приложения


iWindowPosDY
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

определяет высоту окна блокнота в пикселях.

Теги: Конфигурация Приложения


iWindowPosDX
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

определяет ширину окна блокнота в пикселях.

Теги: Конфигурация Приложения


iPointSize
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

этот dword-параметр определяет размер шрифта блокнота. Определяет в одной десятой пункта. То есть, если вам нужен шрифт в 8 пунктов, то данному параметру нужно присвоить значение, равно 80 в десятичной системе счисления (не забывайте, что в dword-параметре используется шестнадцатеричная система счисления).

Теги: Конфигурация Приложения


iMarginBottom
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

раз уж мы заговорили о диалоге Параметры страницы, то этот параметр типа dword определят отступ текста от нижней границы данного диалога. Такж в этой ветви реестра могут присутствовать параметры iMarginLeft, iMarginRight, iMarginTop. Они определяют отступ текста от левой, правой и, соответственно, верхней границы.

Теги: Конфигурация Приложения


fWrap
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

а этот dword-параметр определяет возможность переноса по словам. Если его значение равно 1, то перенос по словам будет включен.

Теги: Конфигурация Приложения


fMLE_is_broken
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет способ хранения вырезанных объектов в буфере обмена. Если это значение равно 1, тогда содержимое буфера будет суммироваться с последующими вырезанными из текстового документа строками (т.е., после нажатия комбинации клавиш Ctrl+Z будет восстановлено содержимое всего документа, а не последнего вырезанного вами объекта). Если же значение данного параметра равно 0, то в буфере будет сохраняться только последний вырезанный вами фрагмент текста.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки блокнота

Теги: Конфигурация Приложения


UndoHistory
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр REG_DWORD типа содержит в себе количество возможных отменяемых действий

Теги: Приложения


MSOLAPVersionDependent
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

чтобы Excel 2002 Standard Edition при запросе "On-Line Analytical Processing" (OLAP) использовал более раннюю версию "Microsoft OLE DB for OLAP Services" (по умолчанию используется версия 8.0), нужно данному параметру типа REG_DWORD присвоить значение 1. Данный параметр описан в базе знаний Microsoft под номером KB286510.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Shortcut Bar\Position

Тип параметра: подраздел

этот подраздел содержит в себе еще четыре подраздела: Height, Left, Top, Width. Значения по умолчанию этих подразделов определяют, соответственно высоту нашей панели в пикселях, координату пикселя левого верхнего угла панели по горизонтали, координату пикселя левого верхнего угла по вертикали и ширину в пикселях. Значения этих параметров учитываются только в том случае, если панель Office находится на рабочем столе, а не прикреплена к одному из его углов.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Shortcut Bar\Toolbars

Тип параметра: подраздел

данный подраздел содержит в себе настройки содержимого панели Office.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Shortcut Bar\TooltipDelay

Тип параметра: подраздел

значение параметра по умолчанию этого подраздела определяет задержку перед отображением всплывающей подсказки над значком панели Office.

Теги: Приложения


QuietStart
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Shortcut Bar

Тип параметра: reg_dword

значение этого параметра dword-типа определяет, будет ли выводиться диалог с вопросом об автоматическом запуске панели Office при каждом входе пользователя в систему при ее вызове (этот диалог появляется только тогда, когда параметр Autostart равен 0).

Теги: Приложения


Autostart
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Shortcut Bar

Тип параметра: reg_dword

если значение этого dword-параметра равно 1, то панель Office будет автоматически загружаться при входе пользователя в систему.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Shortcut Bar

Тип параметра: подраздел

Еще одной панелью инструментов является панель Microsoft Office. Эта панель поставляется вместе с одноименным пакетом и содержит в себе набор кнопок, позволяющих получить быстрый доступ к программам, входящим в пакет Microsoft Office. Настройки этой панели содержатся в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Shortcut Bar

Теги: Приложения


Сachesize
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

Определяет размер буферной памяти, в которую программа Microsoft Word считывает файл, открытый по сети. По умолчанию размер буферной памяти составляет 64 Кбайт. Недостаточный объем буферной памяти может быть причиной задержек при работе с документом Microsoft Word по сети.

Теги: Сеть Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Resiliency

Тип параметра: подраздел

Присутствие данного подраздела реестра может привести к тому, что вы не сможете выбрать команду Заместитель в меню Сервис программы Outlook (будет выдано сообщение Команда недоступна О том, как использовать данное расширение, см. документацию к программе). Чтобы решить данную проблему, достаточно переименовать этот раздел реестра. Данная проблема описана в статье KB823472 базы знаний Microsoft для Microsoft Office Outlook 2003.

Теги: Конфигурация Outlook


RespectSystemFontSmooth
HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Common

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы отключить механизм сглаживания (размытости) шрифтов, используемый в Microsoft Word 2007 по умолчанию.

Теги: Конфигурация Приложения


MinToTray
HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences

Тип параметра: reg_dword

При сворачивании окна почтового клиента Outlook размещать его не как кнопку панели задач, а как значок области уведомлений.

Теги: Outlook Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Common

Тип параметра: подраздел

Данный раздел используется другими программами Microsoft, например программами Microsoft Office. Кроме того, эти параметры используются программами совместно. Изменения, сделанные в настройках одной программы, влияют также на настройки других программ.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Help\Files

Тип параметра: подраздел

Этот раздел содержит пути для файлов справки Word. Здесь находятся пути для файлов справки программ Word, WordPerfect и Visual Basic.

Теги: Приложения


WebArt Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\HTML

Тип параметра: reg_string

Определяет путь для локальных графических элементов

Теги: Приложения


LocalPageStyles
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\HTML

Тип параметра: reg_string

Определяет расположение для файлов GIF, фонов и шаблонов, используемый мастером веб-страниц

Теги: Приложения


LocalContent
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\HTML

Тип параметра: reg_string

Определяет расположение для документов, содержащих стандартный контент, используемый мастером веб-страниц

Теги: Приложения


HorizontalLine Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\HTML

Тип параметра: reg_string

Устанавливает путь для графических веб-строк

Теги: Приложения


Dlg HorizontalLine
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\HTML

Тип параметра: reg_string

Устанавливает путь для основных веб-строк

Теги: Приложения


Dlg Bullet Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\HTML

Тип параметра: reg_string

Устанавливает путь для основных графических веб-маркеров абзаца

Теги: Приложения


Clipart URL
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\HTML

Тип параметра: reg_string

Устанавливает веб-адрес для нового графического веб-элемента

Теги: Приложения


Bullet Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\HTML

Тип параметра: reg_string

Устанавливает путь для графических веб-маркеров абзаца

Теги: Приложения


AutoUpdateAddress
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\HTML

Тип параметра: reg_string

Определяет веб-адрес для проверки обновлений сети

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\HTML

Тип параметра: подраздел

Этот раздел содержит стандартные параметры для поддержки создания веб-документов.

Теги: Приложения


WPHelp
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

Включает/отключает справку программы WordPerfect

Теги: Приложения


Workgroup Dot Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Определяет стандартный путь для шаблонов Workgroup

Теги: Приложения


Wordmail-Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Устанавливает путь к каталогу WordMail

Теги: Приложения


User Dot Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Определяет стандартный путь для пользовательских шаблонов

Теги: Приложения


UpdateDictionaryNumber
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Устанавливает порядок по умолчанию для пользовательских словарей

Теги: Приложения


Tools-Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Устанавливает альтернативные расположения для средств защиты

Теги: Приложения


TimeFormat
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Определяет стандартный формат времени, используемый в программе Word

Теги: Приложения


StartWhatIsNew
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

Включает/отключает экран новостей в автозагрузке

Теги: Приложения


Startup-Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Устанавливает путь для папки автозагрузки

Теги: Приложения


SlowShading
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

Разрешает заливку графики для принтеров со специальной функцией рисования

Теги: Приложения


ProgramDir
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Устанавливает папку для программы Word

Теги: Приложения


PlainTextAutoFormat
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Устанавливает формат для документов WordMail

Теги: Приложения


Picture-Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Устанавливает путь для графических объектов

Теги: Приложения


OleDot
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Определяет стандартный шаблон, используемый для создания объектов документов в программе Word и других приложений OLE

Теги: Приложения


NoEditTime
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

Включает/отключает запись времени редактирования в статистике

Теги: Приложения


EnableMacroVirus
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

Включает/отключает предупреждение о макросах

Теги: Приложения


Dot Extension
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Определяет стандартное расширение для шаблонов Word

Теги: Приложения


Doc-Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Определяет стандартный путь для документов, сохраняемых в Word

Теги: Приложения


Doc-Extension
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Определяет стандартное расширение для документов Word

Теги: Приложения


DateFormat
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

Определяет стандартный формат данных для программы Word

Теги: Приложения


CacheSize
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

Определяет внутренний текстовый кэш документов для программы Word

Теги: Приложения


BitMapMemory
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Определяет память для внутреннего кэша для графики

Теги: Приложения


Bak-Extension
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Определяет расширения по умолчанию для файлов резервных копий

Теги: Приложения


BackgroundSave
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

Включает/отключает сохранение в фоновом режиме

Теги: Приложения


BackgroundPrint
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

включает/отключает фоновую печать

Теги: Приложения


AutoSpell
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

Включает/отключает автоматическую проверку правописания

Теги: Приложения


AutoSave-Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_string

Определяет папку, использующуюся по умолчанию для автосохранения документов

Теги: Приложения


AutoGrammar
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

Включает/отключает автоматическую проверку грамматики

Теги: Приложения


Option
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Stationery

Тип параметра: reg_string

Содержит ссылку на шаблон по умолчанию

Теги: Приложения


DlgDefTpl
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Stationery

Тип параметра: reg_string

Содержит ссылку на шаблон по умолчанию

Теги: Приложения


Default Template
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Stationery

Тип параметра: reg_string

Определяет путь к шаблону (по умолчанию, Email.dot)

Теги: Приложения


Cfg File Location
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Stationery

Тип параметра: reg_string

Определяет путь к папке WordMail

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Stationery

Тип параметра: подраздел

Данный раздел содержит стандартное расположение шаблона для WordMail и ссылки для поиска шаблона.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Text Converters

Тип параметра: подраздел

В этом разделе содержатся сведения о регистрации для текстовых конвертеров для программы Word и ключи для импорта и экспорта конвертеров. Для каждого конвертера в этом разделе записывается его расширение, имя и путь.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Wizards

Тип параметра: подраздел

Данный раздел замещает файл Wordwiz.ini, используемый в предыдущих версиях Word. Здесь хранятся стандартные настройки для всех мастеров. Эти настройки создаются при первом запуске мастера.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\WordMail

Тип параметра: подраздел

Данный раздел содержит сведения о положении окна для WordMail.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Contact\QuickFindMRU

Тип параметра: подраздел

Если при попытке запустить команду "Найти" или "Найти контакт" на панели инструментов Outlook, почтовый клиент зависает или выдает сообщения вида "Произошла ошибка приложения. Нарушение доступа 0xc0000005" или "Программа OUTLOOK вызвала сбой при обращении к странице памяти в модуле MSO9.DLL по адресу..." тогда данный подраздел реестра нужно удалить. При следующем запуске почтового клиента все должно работать нормально. Данная проблема описана в базе знаний Microsoft под номером KB237912.

Теги: Конфигурация Outlook


CurrAsstState
HKCU\Software\Microsoft\Office\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

при этом следует учитывать, что если в данной ветви реестра присутствует этот параметр, что его значение переопределяет значение предыдущего параметра (AsstState), так как это значение является текущим.

Теги: Приложения


CurrAsstFile
HKCU\Software\Microsoft\Office\Common\Assistant

Тип параметра: reg_string

при этом, опять таки, следует учитывать присутствие в данной ветви реестра этого параметра — если он присутствует, то значение, хранящееся в нем, переопределяет значение предыдущего параметра.

Теги: Приложения


AsstState
HKCU\Software\Microsoft\Office\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра dword-типа определяет состояние помощника по умолчанию. Например, если значение этого параметра равно 0х00000026, то помощник будет выключен, а если равно 0х00000015, то включен. Также это значение может быть равно 0х00000016. Это значит, что помощник скрыт.

Теги: Приложения


AsstFile
HKCU\Software\Microsoft\Office\Common\Assistant

Тип параметра: reg_string

значение этого строкового параметра определяет путь к файлу помощника по умолчанию (по умолчанию используется каталог C:\Program Files\Microsoft Office\Office10).

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\Common\Assistant

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе некоторые настройки ассистента

Теги: Приложения


ClipboardOpenedTrigger
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

если значения этих параметров dword-типа (и параметра ClipboardClosedUnused) установить равным 0, то выдача советов начнется сначала;

Теги: Приложения


ClipboardClosedUnused
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

если значения этих параметров dword-типа (и параметра ClipboardOpenedTrigger) установить равным 0, то выдача советов начнется сначала;

Теги: Приложения


AsstSounds
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

значение этого параметра dword-типа определяет, будет ли проигрываться звуковой файл при появлении помощника;

Теги: Приложения


AsstSearchInProgram
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 1, тогда помощник будет использовать расширенную справку для рассказа вам о возможностях VBA;

Теги: Приложения


AsstOnlyHighPriorityTips
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, то помощник будет отображать только важные советы;

Теги: Приложения


AsstMoveWhenInTheWay
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, тогда помощник будет автоматически убираться с того места, которое в данный момент активно;

Теги: Приложения


AsstMouseTips
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

также можно запретить отображение советов об операциях с мышкой — для этого нужно присвоить данному параметру dword-типа значение, равное 0;

Теги: Приложения


AsstKeyboardShortcutTips
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

а можно запретить вывод советов о сочетаниях клавиш;

Теги: Приложения


AsstHiddenCount
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

этот параметр dword-типа определяет, после скольких сокрытий помощник решит, что вы хотите его закрыть навсегда (в начале значение этого параметра равно 2 и с каждым скрытием помощника оно уменьшается на единицу, пока не станет равно 0, после чего помощник в очередное свое появление спросит, хотите ли вы его выключить, и если вы этого не захотите, то значение этого параметра станет равным 0х00010006, и будет уменьшаться до нуля очень долго);

Теги: Приложения


AsstGuessHelp
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 0, тогда помощник не будет отображать сведения справочной системы без вашей на то просьбы;

Теги: Приложения


AsstFile
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_string

этот параметр строкового типа содержит в себе путь к каталогу и имя acs-файла, который будет использоваться для генерации нашего помощника;

Теги: Приложения


AsstFeatureTips
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 0, тогда помощник не будет отображать советы об использовании данной программы;

Теги: Приложения


AsstAssistWithWizards
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра dword-типа равно 0, тогда помощник не будет пытаться рассказать вам о мастерах Office (если же значение этого параметра равно 1, тогда параметр dword-типа AsstOfficeWizards определяет, о каких мастерах вам будет рассказывать помощник);

Теги: Приложения


AsstAssistWithHelp
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 1, тогда помощника можно будет вызвать нажатием клавиши F1;

Теги: Приложения


AsstAssistWithAlerts
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: reg_string

если значение данного параметра строкового типа равно 0, тогда помощник не будет отображать вам справку по работе с Office;

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Assistant

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки помощника по Office.

Теги: Приложения


show
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Open Find\Places\StandardPlaces\[текст]

Тип параметра: reg_dword

Если равно "0", то данная стандартная кнопка быстрого доступа в диалоге "Открытие/Сохранение файла" отображаться не будет.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Open Find\Places\StandardPlaces\[текст]

Тип параметра: подраздел

Определяют отображение данной стандартной кнопки быстрого доступа в диалоге "Открытие/Сохранение файла".

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Open Find\Places\StandardPlaces

Тип параметра: подраздел

Определяют стандартные кнопки быстрого доступа в диалоге "Открытие/Сохранение файла".

Теги: Приложения


Path
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Open Find\Places\UserDefinedPlaces\[текст]

Тип параметра: reg_string

Определяет путь, по которому будет вести данная пользовательская кнопка быстрого доступа в диалоге "Открытие/Сохранение файла".

Теги: Приложения


Name
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Open Find\Places\UserDefinedPlaces\[текст]

Тип параметра: reg_string

Определяет отображаемое имя пользовательской кнопки быстрого доступа в диалоге "Открытие/Сохранение файла".

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Open Find\Places\UserDefinedPlaces\[текст]

Тип параметра: подраздел

Определяет конкретную пользовательскую кнопку быстрого доступа в диалоге "Открытие/Сохранение файла".

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Open Find\Places\UserDefinedPlaces

Тип параметра: подраздел

Определяют пользовательские кнопки быстрого доступа в диалоге "Открытие/Сохранение файла".

Теги: Приложения


ItemSize
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Open Find\Places

Тип параметра: reg_dword

Если равно "0", то кнопки быстрого доступа в диалоге "Открытие/Сохранение файла" будут маленькими.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Open Find\Places

Тип параметра: подраздел

Настройки кнопок быстрого доступа в диалоге "Открытие/Сохранение файла".

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Open Find

Тип параметра: подраздел

Описывает настройки диалога "Открытие/Сохранение файла"

Теги: Приложения


AcbControl
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Toolbars\General

Тип параметра: reg_dword

Установить в "1", чтобы избавиться от окна возникающего при копировании нескольких частей в буфер.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Toolbars\General

Тип параметра: подраздел

Определяет другие настройки Office.

Теги: Приложения


Microsoft Word AwDropdownHidden
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Toolbars\Settings

Тип параметра: reg_dword

Чтобы скрыть панель помощника в программе Word, нужно параметру dword-типа Microsoft Word AWDropdownHidden, расположенному в подразделе Settings, являющемся дочерним подразделом подраздела Toolbars, который, в свою очередь, вложен в подраздел Common, присвоить значение, равное 1.

Теги: Приложения


Microsoft Visual Basic AWDropdownHidden
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Toolbars\Settings

Тип параметра: reg_dword

скрывает панель помощника в программе Visual Basic;

Теги: Приложения


Microsoft Outlook AWDropdownHidden
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Toolbars\Settings

Тип параметра: reg_dword

скрывает панель помощника в программе Outlook Express;

Теги: Приложения


Microsoft Excel AWDropdownHidden
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Toolbars\Settings

Тип параметра: reg_dword

скрывает панель помощника в программе Excel;

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Toolbars\Settings

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки панелей.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\Toolbars

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки панелей.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common\UserInfo

Тип параметра: reg_dword

данные о пользователе хранятся в параметрах binary-типа UserName, UserInitials, Company подраздела UserInfo, являющегося дочерним к подразделу Common нашей ветви реестра

Теги: Приложения


UserData
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то данные о пользователе уже взяты

Теги: Приложения


FirstrRun
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то первый запуск уже состоялся.

Теги: Приложения


DWNoSecondLevelCollection
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 1, то файлы реестра, а также версии файлов, используемых программой, не будут высылаться серверу обработки ошибок;

Теги: Приложения


DWNoFileCollection
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 1, то файлы, запрашиваемые сервером обработки ошибок, высылаться не будут;

Теги: Приложения


DWNoExternalURL
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 1, то соединение с сервером Microsoft и вывод соответствующих сообщений будет запрещено;

Теги: Приложения


DWNeverUpload
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Common

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 1, то отправка данных и вывод сообщений об ошибках будут отключены;

Теги: Приложения


StartupDialog
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 0, то при запуске область задач отображаться не будет.

Теги: Приложения


ShowWindowsInTaskbar
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 0, то при открытии нескольких книг, на панели задач будет отображаться только одна из них.

Теги: Приложения


Pos
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_string

Его значение определяет координаты левого верхнего и правого нижнего углов окна программы (через запятую). Например, значение данного параметра, равное 50,44,931,693 говорит о том, что крайний левый верхний угол окна программы будет иметь координаты 50 и 44 (соответственно, пиксель по горизонтали и вертикали), а крайний правый нижний угол будет иметь координаты 931 и 693 пиксель.

Теги: Приложения


Options3
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

этот параметр является битовой маской, некоторые биты которой определяют настройки примечаний. Например, если значение данного параметра будет соответствовать битовой маске 0х00000008, то примечания отображаться не будут. Если значение данного параметра соответствует 0х00000040, то будет отображаться только индикатор. А если значение соответствует 0х00000080, то будет отображаться как индикатор, так и само примечание.
Давайте рассмотрим назначение еще нескольких битов данного параметра.
0х00000010 — если данный бит установлен, то перетаскивание ячеек будет запрещено.

Теги: Приложения


Options
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра является битовой маской, некоторые биты которой также определяют настройки отображения диалогов. Например, если второй бит данного параметра равен 0 (т.е., битовая маска 0х00000002), то при запуске Excel не будет отображаться строка формул. А если третий бит равен 0 (т.е., битовая маска 0х00000004), то скрыта будет строка состояния.

Теги: Приложения


Option95
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

еще одна битовая маска, биты которой можно рассмотреть.
0х00000001 — если этот бит установлен, то в Excel будет включена возможность автоматического заполнения значений ячеек уже введенными ранее значениями.
0х00000002 — если этот бит установлен, то при вставке и удалении ячеек будет выполняться плавная прокрутка листа.

Теги: Приложения


Option6
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

и еще одна битовая маска.
0х00000008 — если этот бит установлен, то возможность автоматического ввода процента в ячейках формата процентный будет отключена (то есть, при вводе в данные ячейки значений меньше единицы, они не будут автоматически умножаться на сто).
0х00000040 — если этот бит установлен, то при вставке элемента не будет отображаться меню параметров добавления.

Теги: Приложения


Option5
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

данный параметр также является битовой маской. Давайте рассмотрим некоторые отдельные биты этого параметра.
0х00000004 — если данный бит установлен, то возможность правки прямо в ячейке будет отключена.
0х00000080 — если данный бит установлен, то будет включена возможность перемещения объектов вместе с ячейками.
0х00000800 — если данный бит установлен, то переход к другой ячейке после ввода выполняться не будет. Если же бит сброшен, то параметр MoveEnterDir определяет, в какую сторону будет выполняться переход (если его значение равно 0, то переход будет выполняться вниз, если равно 1, то на ячейку справа, если значение равно 2, то на ячейку влево, а если равно 3, то на верхнюю ячейку).
0х00001000 — если данный бит установлен, то предупреждение перед перезаписью содержимого ячеек будет отключено.
0х00004000 — если данный бит установлен, то запрос об обновлении автоматических связей выполняться не будет.

Теги: Приложения


Maximized
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра dword-типа определяет режим отображения окон программы Excel. Например, если значение этого параметра равно 0, то как окно программы, так и окно файла в программе, не будут максимизироваться при открытии. Если значение данного параметра равно 1, то при открытии максимизированным будет только окно программы (окно открытого в ней файла будет находиться в центре окна программы). Если же значение данного параметра равно 2, то, наоборот, при открытии будет максимизироваться окно открываемого файла, тогда как окно программы будет находиться в центре. А если значение данного параметра равно 3, то при открытии будет максимизированным как окно программы, так и окно файла в ней.
При этом, если значение вышеописанного параметра будет отлично от 3, то также будет использоваться строковой параметр Pos. Его значение определяет координаты левого верхнего и правого нижнего углов окна программы (через запятую). Например, значение данного параметра, равное 50,44,931,693 говорит о том, что крайний левый верхний угол окна программы будет иметь координаты 50 и 44 (соответственно, пиксель по горизонтали и вертикали), а крайний правый нижний угол будет иметь координаты 931 и 693 пиксель.

Теги: Приложения


Font
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_string

значение данного строкового параметра определяет имя используемого для отображения значений ячеек шрифта, а также его размер (пишется через запятую, то есть, значение Arial Cyr,11 определяет шрифт Arial Cyr размером 11 пунктов).

Теги: Приложения


ExtendList
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 0, то возможность автоматического присвоения одинакового формата и формул ячеек для ячеек списка будет отключена.

Теги: Приложения


DefFileMRU
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

мы уже говорили, что в подразделе Recent Files определяются недавно используемые файлы. При этом по умолчанию запоминается только 4 файла (из 9 возможных). Именно за количество запоминаемых файлов и отвечает этот параметр.

Теги: Приложения


DefaultPath
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_string

значение данного параметра строкового типа определяет путь к каталогу, в котором по умолчанию будут сохраняться новые книги.

Теги: Приложения


AutoDec
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 4, то при вводе десятичный формат фиксироваться не будет. Если же значение равно 5, то будет. При этом данный параметр также определяет и количество цифр после запятой, которое необходимо для фиксирования. Это сделано довольно интересным способом — чтобы определить количество цифр для фиксирования (если фиксирование разрешено), нужно отнять от значения данного параметра единицу и разделить на два. То есть, для нашего примера со значением 5 фиксирование будет выполняться для двух символов после запятой.
Давайте еще раз определимся с предыдущим параметром — если его значение будет четным числом, то фиксирование выполняться не будет. Если же значение нечетно, тогда фиксирование будет выполняться для стольких чисел, сколько получится после операции вычитания единицы от значения нашего параметра и деления на два.

Теги: Приложения


AltStartup
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Options

Тип параметра: reg_string

Также можно определить каталог автозагрузки (при загрузке любого документа все «читаемые» Excel файлы из этого каталога также будут автоматически открыты). Для этого используется строковой параметр AltStartup.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Recent Files

Тип параметра: подраздел

этот дочерний подраздел содержит в себе список девяти последних файлов, запускаемых на данном компьютере. Пути к этим файлам содержатся в значениях строковых параметров с именами в виде File1, File2 и т.д. содержимое этих параметров используется для построения списка последних файлов в меню Файл.
Данный подраздел содержится во всех подразделах нашей ветви реестра, определяющих особые настройки программ (подразделы Word, Excel, Outlook, Access и PowerPoint).

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\Spell Checker

Тип параметра: reg_dword

данный подраздел содержит в себе параметр dword-типа Speller, значение которого определяет язык словаря, который будет использоваться для проверки орфографии. Например, если значение параметра равно 409, то использоваться будет английский словарь, а если значение рано 419, то русский.

Теги: Приложения


Level1Remove
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Outlook\Security

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе список расширений (записанных через точку с запятой), которые Outlook Express разрешается открывать. Это нужно по той причине, что по умолчанию Outlook не разрешает открывать приаттаченные файлы с расширениями .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vss, .vst, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh

Теги: Outlook


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Outlook\Security

Тип параметра: подраздел

Настройки безопасности Outlook Express

Теги: Outlook


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Outlook

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки Outlook Express.

Теги: Outlook


PROGRAMDIR
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Word\Options

Тип параметра: reg_string

значение этого строкового параметра определят путь к каталогу, используемому программой;

Теги: Приложения


PICTURE-PATH
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Word\Options

Тип параметра: reg_string

значение этого параметра расширенного строкового типа определяет путь к каталогу, который по умолчанию будет использоваться при вставке в документ рисунка;

Теги: Приложения


NoLiveScrolling
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра dword-типа равно 1, тогда не будет использоваться так называемый живой скроллинг — в контексте программы это означает, что пока вы не отпустите кнопку мыши при передвижении ползунка, отображение страницы не изменится;

Теги: Приложения


LastUILang
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

этот параметр dword-типа определяет раскладку клавиатуры, которая использовалась в Word перед его закрытием (если значение этого параметра равно 0х00000419, то использовалась английская раскладка, а если 0х00000409, то русская, и т.д.);

Теги: Приложения


AutoSpell
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 0, тогда флажок Автоматически проверять орфографию на вкладке Правописание диалога Параметры… будет сброшен;

Теги: Приложения


AutoGrammar
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Word\Options

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра dword-типа равно 0, тогда флажок Автоматически проверять Грамматику на вкладке Правописание диалога Параметры… будет сброшен (следует учитывать, что этот параметр не запрещает пользователю изменять соответствующий флажок — если вам нужно, чтобы пользователь не мог изменить данную настройку, тогда воспользуйтесь ветвью реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\ Microsoft\Office\10.0\word\options);

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Word\Options

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки Word.

Теги: Приложения


Logging
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\[номер].0\Outlook\Options\Mail

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы включить включить диагностическое протоколирование работы Outlook. В результате после запуска клиента Outlook в папке %userprofile%/Local Settings/Temp/Outlook/Logging/[логин пользователя] будут создаваться файлы InetXP.txt (протокол интернет-сеанса), Pop3log.txt (протокол получения почты), Smtplog.txt (протокол отправки почты).

Теги: Outlook Приложения


URL
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер].0\Outlook\Today

Тип параметра: reg_string

Запретить почтовому клиенту Почта Windows работать с почтовыми серверами по протоколу HTTP.

Теги: Outlook Приложения


Disable
HKCU\Software\Microsoft\Office\[номер].0\Outlook\Today

Тип параметра: reg_dword

Запретить отображение страницы Сегодня почтового клиента Outlook.

Теги: Outlook Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Osk

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки экранной клавиатуры.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Plus!\Themes\Apply

Тип параметра: подраздел

Чтобы узнать, что именно было изменено выбранной нами темой настройки оболочки Windows, достаточно посмотреть на значения параметров, расположенных в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Plus!\Themes\Apply. Сама же тема (путь к файлу темы и его имя с расширением) хранится в параметре по умолчанию ветви HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Plus!\Themes\Current.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Plus!\Themes\Current

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки текущей темы.

Теги: Оболочка Windows


EULAAccepted
HKCU\Software\Microsoft\PowerPoint Viewer\11.0

Тип параметра: reg_dword

Присвойте значение 1, чтобы отключить показ лицензионного соглашения для MS PowerPoint Viewer 2003.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider\[текущий профиль]\Data\{89C39569-6841-11D2-9F59-0000F8085266}\[профиль]

Тип параметра: подраздел

Содержит информацию безопасности провайдера текущего удостоверения Outlook Express для этого профиля.

Теги: Безопасность Outlook


нет
HKCU\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider\[текущий профиль]\Data\{89C39569-6841-11D2-9F59-0000F8085266}

Тип параметра: подраздел

Содержит информацию безопасности провайдера удостоверений Outlook Express для этого профиля.

Теги: Безопасность Outlook


нет
HKCU\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider\[текущий профиль]\Data

Тип параметра: подраздел

Содержит информацию безопасности провайдера этого профиля.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider\[текущий профиль]

Тип параметра: подраздел

Содержит информацию безопасности провайдера этого профиля.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider

Тип параметра: подраздел

Содержит информацию безопасности провайдера. Например, если вы сохраняете в Windows пароли на доступ к Internet-сайтам, то они будут храниться в зашифрованном виде именно здесь.

Теги: Безопасность Windows


PopupOnTopWhenRedialing
HKCU\Software\Microsoft\RAS Phonebook

Тип параметра: reg_dword

Если вам не нравится, что при неудачном дозвоне к провайдеру возникает окно с сообщением об ошибке, тогда воспользуйтесь параметром dword-типа PopupOnTopWhenRedialing — просто присвойте ему значение 0. Данный параметр расположен в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ RAS Phonebook.

Теги: Сеть Windows


PhonebookMode
HKCU\Software\Microsoft\RAS Phonebook

Тип параметра: reg_dword

данный параметр DWORD-типа имеет одно интересное свойство. Если присвоить ему значение 1, тогда в диалоге параметров модема (открывается нажатием на кнопку НАСТРОЙКА для текущего удаленного доступа на вкладке ПОДКЛЮЧЕНИЯ диалога СВОЙСТВА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ) будет запрещено открывать диалог, отображаемый нажатием на кнопку СВОЙСТВА.

Теги: Сеть Windows


OPERATORDIAL
HKCU\Software\Microsoft\RAS Phonebook

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра DWORD-типа определяет, нужно ли самостоятельно набирать номер провайдера на телефоне или это автоматически сделает компьютер. Если значение данного параметра равно 1, то при удаленном соединении компьютер попросит вас набрать номер провайдера самому или попросить об этом оператора.

Теги: Сеть Windows


(по умолчанию)
HKCU\Software\Microsoft\Shared\HTML\Default Editor\shell\edit\command

Тип параметра: reg_string

Ппосле изменения программы для редактирования HTML, эта программа указывается в параметре (по умолчанию) данной ветви реестра.

Программа, определенная в данной ветви, вызывается после того, как вы выберете команду Изменить в контекстном меню файлов с расширениями .html и .htm.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\Custom Dictionaries

Тип параметра: подраздел

Или список словарей, используемых продуктами Office для определения грамматических ошибок. Этот список находится в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\Custom Dictionaries. Параметры этой ветви реестра описывают словари, используемые Word — имя словаря является значением одного строкового параметра данной ветви реестра. Имена параметров строятся в формате: 1, 2, 3, и т.д.

Теги: Приложения


SpellingWavyUnderlineColor
HKCU\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет цвет волны, которая будет подчеркивать орфографические ошибки пользователя (определяет в формате RGB;

Теги: Приложения


GrammarWavyUnderlineColor
HKCU\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет цвет волны, которая будет подчеркивать грамматические ошибки пользователя (определяет в формате RGB — первые две цифры определяют красную компоненту, вторые две цифры зеленую, а следующие две цифры — синюю);

Теги: Приложения


FormatConsistencyWavyUnderlineColor
HKCU\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра также определяет цвет волны. А вот какой волны, надеюсь, что вы знаете, потому что автор ее так и не определил;

Теги: Приложения


SidsGenerated
HKCU\Software\Microsoft\Sysprep

Тип параметра: reg_dword

Равно "1", если SID удален и Setup.exe должен будет его установить.

Теги: Конфигурация


CriticalDevicesInstalled
HKCU\Software\Microsoft\Sysprep

Тип параметра: reg_dword

Равно "1", если была создана база данных критических устройств.

Теги: Конфигурация


нет
HKCU\Software\Microsoft\Sysprep

Тип параметра: подраздел

Здесь Sysprep хранит свои настройки.

Теги: Конфигурация


Email Name
HKCU\Software\Microsoft\User Location Service\Client

Тип параметра: reg_string

В этой ветви хранится информация пользователя: его e-mail адрес, используемый в программе (параметр строкового типа Email Name), вводимые им при регистрации имя и фамилия (соответственно, параметры строкового типа First Name и Last Name), полное имя (параметр строкового типа User Name). Также здесь содержатся параметры Don't Publish и Server Name. Первый имеет тип binary. Если его значение равно 0, то данные о вас будут опубликованы на сервере Microsoft (обычный публичный сервер для знакомств, ничего конфиденциального). Второй параметр строкового типа определяет URL адрес сервера. Как вы думаете, что будет, если злоумышленник подменить значение этого параметра?

Теги: Конфигурация


нет
HKCU\Software\Microsoft\User Location Service\Client

Тип параметра: reg_dword

Содержит настройки NetMeeting

Теги: Конфигурация


нет
HKCU\Software\Microsoft\VBA\Trusted

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе список надежных источников для Office.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\VBA

Тип параметра: подраздел

Настройки VBA для Office.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MountPoints2

Тип параметра: подраздел

Также в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MountPoints2 можно узнать названия последних значков, которые применялись при помощи autorun.inf к дискам системы.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Streams\Desktop

Тип параметра: подраздел

Координаты расположения всех значков, хранящихся на рабочем столе, а также элементов панели Быстрый запуск панели задач, находятся в данной ветви реестра.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Paint\Recent File List

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе список недавно редактированных в Paint файлов. Значения параметров являются путями к файлам, а имена параметров имеют такой формат: "File1", "File2", "File3", и т.д.

Теги: Оболочка Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Favorites

Тип параметра: подраздел

Определяет список "Избранное". Имена параметров данной ветви реестра отображаются в меню "Избранное", а значения являются путями реестра, к которым они ведут.

Теги: Конфигурация


View
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit

Тип параметра: reg_binary

Определяет расположение окна regedit на экране.

Теги: Конфигурация


LastKey
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit

Тип параметра: reg_string

Определяет последний ключ, с которым работал пользователь и который будет открыт при следующем запуске редактора.

Теги: Конфигурация


FindFlags
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет установки флагов в диалоге Поиск.
Например, если значение этого параметра равно 15, то все флаги диалога Поиск будут установлены, а если 14, то все, кроме флажка Искать только строку целиком.

Теги: Конфигурация


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки редактора regedit.exe.

Теги: Конфигурация


Services
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\SysTray

Тип параметра: reg_dword

Если равен "0х7", то на панель задач будет выводиться индикатор заряда батарей.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\SysTray

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки трея.

Теги: Конфигурация Windows


DefaultFormat
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad\Options

Тип параметра: reg_dword

Его значение определяет формат по умолчанию, в котором Wordpad будет сохранять документы. Вот некоторых значения, которые может принимать этот параметр:
0 — по умолчанию будет подставляться расширение .doc;
3 — по умолчанию будет подставляться расширение .rtf;
4 — по умолчанию будет подставляться расширение .wri;
5 — по умолчанию будет подставляться расширение .rtf (при этом флажок По умолчанию сохранять в этом формате будет заблокирован);
6 — по умолчанию будет создаваться текстовый документ (при этом флажок По умолчанию сохранять в этом формате будет заблокирован).
7 — по умолчанию будет создаваться текстовый документ MS-DOS (при этом флажок По умолчанию сохранять в этом формате будет заблокирован).

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad\Recent File List

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе список недавно редактированных в WordPad файлов. Значения параметров являются путями к файлам, а имена параметров имеют такой формат: "File1", "File2", "File3", и т.д.

Теги: Оболочка Приложения


Start_ShowRecentDocs
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Присвойте значение 0, чтобы отображался пункт Последние документы.

Теги: Рабочий стол Windows


StartButtonBalloonTip
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Чтобы отключить всплывающие подсказки меню Пуск, присвойте значение 0.

Теги: Рабочий стол Windows


WebViewBarricade
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Присвойте значение 1, чтобы coдepжимoe cиcтeмныx пaпoк отображалось при открытии.

Теги: XP Окна Windows


UseDoubleClickTimer
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Операционная система Windows Vista поддерживает механизм обнаружения случайных двойных нажатий левой клавиши мышки.

Данный механизм можно активировать, присвоив значение 1 параметру строкового типа UseDoubleClickTimer.

Теги: Оборудование Windows


TaskbarSizeMove
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Закрепить панель задач присваивает данному параметру значение 0.

Теги: Рабочий стол Windows


TaskbarAnimations
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяется флажком Скольжение кнопок панели задач, расположенным в списке диалога Параметры быстродействия.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_SearchPrograms
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Поиск программ.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_SearchInternet
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Поиск в избранном и журнале обзора.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_SearchFiles
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр может принимать следующие значения:
2 (положение Искать во всем индексе переключателя)
0 (положение Не выполнять поиск файлов переключателя)
1 (положение Искать в файлах текущего пользователя переключателя).

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


Start_SearchComm
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Искать в переписке. По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Рабочий стол Windows


ShowTypeOverlay
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Отображать значки файлов на эскизах изменяет значение данного параметра.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Значки Windows


ShowCompColor
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Отображать сжатые или зашифрованные файлы NTFS другим цветом изменяет значение данного параметра.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Значки Windows


SharingWizardOn
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Использование мастера общего доступа можно запретить или разрешить при помощи флажка Использовать мастер общего доступа (рекомендуется) списка, расположенного на вкладке Вид диалога Свойства папки.

Данный флажок изменяет значение параметра SharingWizardOn.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Сеть Windows


IconsOnly
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Всегда отображать значки, а не эскизы изменяет значение данного параметра.

По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Значки Windows


AutoCheckSelect
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Использовать флажки для выбора элементов изменяет значение данного параметра.

По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Окна Windows


AlwaysShowMenus
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Тип параметра: reg_dword

Сс помощью списка, расположенного на вкладке Вид диалога Свойства папки, можно указать, чтобы классическая строка меню всегда отображалась в окне проводника. Для этого достаточно воспользоваться флажком Всегда отображать меню.

Данный флажок изменяет значение параметра REG_DWORD типа AlwaysShowMenus, расположенного в ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced. По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Окна Windows


TopMarginPx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество пикселей, которые будут добавлены к верхней части диалога переключения задач.

Теги: Оболочка Windows


ThumbSpacingYPx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет определить количество пикселей по вертикали, отображаемых между рисунками смежных окон диалога переключения задач. Например, вы можете как уменьшить расстояние между рисунками диалога, так и увеличить его.

Теги: Оболочка Windows


ThumbSpacingXPx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет определить количество пикселей по горизонтали, отображаемых между рисунками смежных окон диалога переключения задач. Например, вы можете как уменьшить расстояние между рисунками диалога, присвоив данном параметру значение 1, так и увеличить его.

Теги: Оболочка Windows


TextBottomPX
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет указать количество пикселей заголовка по высоте, которые будут отображаться в диалоге переключения задач. Если значение данного параметра меньше высоты текста, то оставшаяся нижняя часть текста будет обрезаться. Применение данного эффекта лучше один раз увидеть, чем попытаться описать его.

Теги: Оболочка Windows


StartAlpha
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

При изменении значения этого параметра необходимо выполнить перезагрузку оболочки. Определяет начальную прозрачность диалога переключения задач.

Теги: Оболочка Windows


SideMarginPx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество пикселей, которые будут добавлены по бокам (слева и справа) диалога переключения задач.

Теги: Оболочка Windows


Rows
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Возможность настройки количества строк и столбцов, из которых состоит диалог переключения между задачами, реализована как в стандартном диалоге переключения между задачами, так и в новом диалоге Flip. Однако в новом диалоге Flip для того, чтобы изменить максимальное количество строк и столбцов, нужно воспользоваться другими параметрами реестра. Для этого предназначены параметры Columns и Rows.

Теги: Оболочка Windows


OverlayIconPx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

________при использовании схемы Windows Vista Basic
Если говорить образно, значение данного параметра позволяет определить размер рисунка, который отображается в центре кнопки, которая символизирует один рисунок окна в диалоге переключения задач.

________при использовании схемы с поддержкой интерфейса Windows Aero
При описании назначения параметров OverlayIconDXPx и OverlayIconDYPx, говорилось о том, что значения этих параметров не могут быть больше размера значка. Это говорилось не просто потому, что автор не смог определить размер значков, отображаемых в диалоге переключения задач, а потому, что размер значков, отображаемых в диалоге переключения задач, можно изменить при помощи параметра OverlayIconPx.

Данный параметр позволяет указать размер значков, отображаемых в правом нижнем углу рисунков окон, в пикселях.

Теги: Оболочка Windows


OverlayIconDYPx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет смещение (в пикселях) значка вниз относительно рисунка окна, отображаемого в диалоге переключения задач. Данный параметр может принимать значения от 0 до используемого в диалоге переключения задач размера значка.

Теги: Оболочка Windows


OverlayIconDXPx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет смещение (в пикселях) значка вправо относительно рисунка окна, отображаемого в диалоге переключения задач. Данный параметр может принимать значения от 0 до используемого в диалоге переключения задач размера значка.

Теги: Оболочка Windows


MinWidthPx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Определяет минимальную ширину основного окна диалога переключения между задачами (полупрозрачной подложки, на которой отображаются значки задач). То есть, после изменения значения данного параметра, подложка диалога переключения задач всегда будет либо равна указанному в этом параметре количеству пикселей, либо больше него.

Теги: Оболочка Windows


MinThumbSizePcent
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет размер рисунков окон, отображаемых в диалоге переключения задач, в процентах относительно максимального размера (максимальный размер указывается параметром MaxThumbSizePx). Данный параметр может принимать значения от 0 до 10.

Теги: Оболочка Windows


MaxThumbSizePx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет размер (в пикселях) рисунков окон, отображаемых в диалоге переключения задач.

Теги: Оболочка Windows


MaxIconSizePx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

________при использовании схемы Windows Vista Basic
Если говорить образно, значение данного параметра позволяет определить размер кнопки (в пикселях), которая символизирует один рисунок окна в диалоге переключения задач.

Теги: Оболочка Windows


FinalAlpha
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

При изменении значения этого параметра необходимо выполнить перезагрузку оболочки. Определяет конечную прозрачность диалога переключения задач. Не зависимо от значения данного параметра, его присутствие в реестре Windows Vista делает диалог переключения задач более прозрачным.

Теги: Оболочка Windows


FadeOutThreshold_ms
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

При изменении значения этого параметра необходимо выполнить перезагрузку оболочки. Если же вы хотите, чтобы диалог переключения задач исчезал мгновенно, присвойте данному параметру значение 0x1000.

Теги: Оболочка Windows


FadeOut_ms
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

При изменении значения этого параметра необходимо выполнить перезагрузку оболочки. Определяет количество миллисекунд, в течение которого диалог переключения задач будет исчезать (будет применяться эффект затухания диалога переключения задач).

Теги: Оболочка Windows


Columns
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Возможность настройки количества строк и столбцов, из которых состоит диалог переключения между задачами, реализована как в стандартном диалоге переключения между задачами, так и в новом диалоге Flip. Однако в новом диалоге Flip для того, чтобы изменить максимальное количество строк и столбцов, нужно воспользоваться другими параметрами реестра. Для этого предназначены параметры Columns и Rows.

Теги: Оболочка Windows


BottomMarginPx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество пикселей, которые будут добавлены к нижней части диалога переключения задач.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AltTab

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки диалога Alt+Tab.

Теги: Оболочка Windows


Use AutoComplete
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete

Тип параметра: reg_string

Использовать автозаполнение в Windows Explorer. Если равно "yes", то будет включен AutoComplete.

Теги: Конфигурация Приложения


AutoSuggest
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно yes, тогда автозаполнение веб-адресов будет включено.

Значение данного параметра можно изменить при помощи флажка Веб-адресов диалога Настройка автозаполнения. Данный диалог отображается после нажатия на кнопку Параметры, расположенную на вкладке Содержание диалога Свойства: Интернет.

Теги: Конфигурация Windows


Append Completion
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete

Тип параметра: reg_string

Вы можете включить или отключить механизм автозаполнения для адресной строки браузера при помощи данного параметра. По умолчанию значение данного параметра равно No.

Этот параметр вы можете изменить и при помощи флажка Использовать встроенное автозаполнение, расположенного в списке Параметры. Данный список находится на вкладке Дополнительно диалога Свойства: Интернет.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete

Тип параметра: подраздел

Сведения о механизме автозаполнения (как для браузера Internet Explorer, так и для операционной системы) содержатся в данной ветви реестра.

Теги: Конфигурация Windows


(по умолчанию)
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\EventHandlersDefaultSelection

Тип параметра: reg_string

Чтобы определить действие, выполняемое по умолчанию для дисков данного формата, достаточно присвоить его идентификатор параметрам (по умолчанию), расположенным в ветвях реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\EventHandlersDefaultSelection и HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\UserChosenExecuteHandlers.

Теги: Оборудование Windows


(по умолчанию)
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\UserChosenExecuteHandlers

Тип параметра: reg_string

Чтобы определить действие, выполняемое по умолчанию для дисков данного формата, достаточно присвоить его идентификатор параметрам (по умолчанию), расположенным в ветвях реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\EventHandlersDefaultSelection и HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\UserChosenExecuteHandlers.

Теги: Оборудование Windows


DisableAutoplay
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers

Тип параметра: reg_dword

Если необходимо полностью отменить работу механизма автозапуска, тогда нужно воспользоваться соответствующим флажком мастера Автозапуск.

Это приведет к установке значения 1 параметра DisableAutoplay.

Теги: Оборудование Windows


NukeOnDelete
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket\Volume\[{CLSID-номер раздела диска}]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда удаляемые вами данные, для данного раздела диска, не будут помещаться в корзину.

Теги: Файловая система Windows


MaxCapacity
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket\Volume\[{CLSID-номер раздела диска}]

Тип параметра: reg_dword

Содержит в себе максимальный размер корзины для данного раздела диска (в мегабайтах).

Теги: Конфигурация Windows


Use Search Asst
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState

Тип параметра: reg_string

Присвойте no, чтобы отключить помощника по поиску.

Теги: XP Оболочка Windows


Settings
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState

Тип параметра: reg_binary

При установке данного переключателя в положение Открывать каждую папку в отдельном окне устанавливается бит 0х2a00000000 битовой маски Settings

Теги: Окна Windows


FullPathAddress
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то в строке адреса будет выводиться полный путь к папке.

Теги: Окна Windows


FullPath
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяется при помощи флажка Выводить полный путь в строке заголовка (только для классических папок). По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Окна Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе параметры настройки окон.

Теги: Окна Windows


IsImapiEraseSupported
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\[{CLSID-номер DVD-RW привода}]\Current Media

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда данный диск стереть нельзя (соответствующая кнопка будет удалена).

Теги: Оборудование Windows


FreeBytes
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\[{CLSID-номер DVD-RW привода}]\Current Media

Тип параметра: reg_binary

Он определяет количество байт, свободных на данном диске.

Теги: Оборудование Windows


Disc Label
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\[{CLSID-номер DVD-RW привода}]\Current Media

Тип параметра: reg_string

Он определяет метку диска.

Теги: Оборудование Windows


Blank Disc
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\[{CLSID-номер DVD-RW привода}]\Current Media

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда диск считается пустым, и при обращении к нему будет отображаться диалог выбора формата файловой системы для записи.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\[{CLSID-номер DVD-RW привода}]\Current Media

Тип параметра: подраздел

Как только вы помещаете диск в привод дисковода, операционная система считывает сведения о нем и о том, какие именно операции можно выполнить с данным диском. Все полученные сведения заносятся в параметры REG_DWORD типа данной ветви реестра.

Теги: Оборудование Windows


TotalBytes
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\[{CLSID-номер DVD-RW привода}]\Current Media

Тип параметра: reg_binary

Он определяет полный объем диска.

Теги: Оборудование Windows


UdfIncompatible
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\[{CLSID-номер DVD-RW привода}]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, поддерживает ли данный привод формат UDF.

Теги: Оборудование Windows


IsImapiDataBurnSupported
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\[{CLSID-номер DVD-RW привода}]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда с помощью данного дисковода нельзя будет записывать диски при помощи файловой системы вида Mastered (ISO).

Теги: Оборудование Windows


Drive Type
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\[{CLSID-номер DVD-RW привода}]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0x53f7, тогда соответствующий привод считается поддерживающим запись. Если же значение данного параметра равно 0x11, тогда считается, что данный привод запись не поддерживает.

В списке на вкладке Запись отображаются только то диски, для которых значение параметра REG_DWORD типа Drive Type равно 53f7.

Теги: Оборудование Windows


StagingPath
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\StagingInfo\[{CLSID-номер DVD-RW привода}]

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к каталогу, в который будут копироваться данные, записываемые вами на диск (те данные, которые вы будет копировать на раздел записывающего привода).

По умолчанию значение данного параметра равно %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn.

Теги: Оборудование Windows


Active
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\StagingInfo\[{CLSID-номер DVD-RW привода}]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда запись дисков при помощи данного привода будет запрещена. А в диалоге Свойства для данного привода будет отсутствовать вкладка Запись.

Теги: Оборудование Windows


ImageStashLocation
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет путь к каталогу, в котором будут храниться временные файлы записи.

Теги: Оборудование Windows


CD Recorder Drive
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет букву привода, с помощью которого операционная система по умолчанию будет выполнять процесс записи данных на диск.

Теги: Оборудование Windows


Auto Eject
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра изменяется флажком Автоматически извлекать диско после записи ISO-диска.

Теги: Оборудование Windows


(по умолчанию)
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\[{CLSID-номер ActiveX-объекта}]\DefaultIcon

Тип параметра: reg_string

Данный параметр используется для изменения значка ActiveX-объекта только для текущего пользователя.

Значение данного параметра переопределяет значение параметра из корневого раздела HKCR.

Теги: Значки Windows


Attributes
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\[{CLSID-номер ActiveX-объекта}]

Тип параметра: reg_dword

Еще одним способом запрета выполнения операционной системой ActiveX-объекта является использование параметра REG_DWORD типа Attributes, которому для скрытия ActiveX-объекта достаточно присвоить значение 0x00100000.

Данный параметр может находиться в ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{CLSID-номер соответствующего ActiveX-объекта}\ShellFolder, а также в ветви реестра HKCR\CLSID\{CLSID-номер соответствующего ActiveX-объекта}\ShellFolder. Значение параметра первой из описанных ветвей имеет больший приоритет.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\[{CLSID-номер ActiveX-объекта}]

Тип параметра: подраздел

Параметры данной ветви реестра переопределяют собой значения некоторых параметров ветви HKCR\CLSID\{CLSID-номер соответствующего ActiveX-объекта}

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedPidlMRU

Тип параметра: подраздел

Видимо содержит список использованных путей. Содержит параметры от "a" до "z" и параметр "MRUList", который определяет очередность их вызовов.

Теги: Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU\*

Тип параметра: подраздел

Содержит списки MRU из диалога "Открытие / Сохранение файла" для всех расширений (содержит параметры от "a" до "z" и параметр "MRUList", который определяет очередность их вызовов).

Теги: Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU

Тип параметра: подраздел

Содержит списки MRU для диалогов "Открытие / Сохранение файла". Они хранятся в подразделах, названных именем расширения файла.

Теги: Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32

Тип параметра: подраздел

Содержит списки MRU для диалогов.

Теги: Windows


ShowCategoryMobilePC
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\ControlPanel

Тип параметра: reg_dword

Чтобы отобразить в папке Панель управления категорию Мобильные ПК на обычном компьютере, присвойте данному параметру значение 1.

Теги: Оболочка Windows


RecentView
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет вид, который будет использоваться при следующем запуске папки Панель управления.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при следующем запуске папки Панель управления будет использоваться вид по категориям.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Doc Find Spec MRU

Тип параметра: подраздел

Определяет список MRU для диалога "Найти" и содержит в себе параметры с именами "a", "b", "c", "d", … и т.д., и значениями, равными выполненным командам. Также в этой папке есть параметр "MRUList", определяющий порядок вызова команд, записанных в предыдущих параметрах.

Теги: Windows


Progid
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\[.расширение]\UserChoice

Тип параметра: reg_string

Мастер Выбор программ по умолчанию позволяет изменять значения параметров строкового типа Progid, расположенных в данной ветви реестра

Теги: Конфигурация Windows


Order
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\[меню]

Тип параметра: reg_binary

Определяет порядок следования команд в этом меню.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\[меню]

Тип параметра: подраздел

Определяет порядок следования команд в этом меню.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder

Тип параметра: подраздел

Порядок расположения команд в меню Пуск определяется в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder. В этой ветви хранятся другие подразделы, определяющие названия подменю, а также используемый вид меню Пуск. В этих подразделах находится параметр binary-типа Order, который и определяет порядок следования команд в соответствующем меню.

Теги: Оболочка Windows


PreviewPaneSizer
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Modules\GlobalSettings\Sizer

Тип параметра: reg_binary

Если значение данного параметра равно 51 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00, тогда панель подробностей из окна проводника будет удалена.

Теги: Vista Оболочка Windows


PageSpaceControlSizer
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Modules\GlobalSettings\Sizer

Тип параметра: reg_binary

Если значение данного параметра равно d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00, тогда панель навигации из браузера Internet Explorer будет удалена.

Теги: Оболочка IE


(по умолчанию)
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\[GUID-номер привода диска]\_Autorun\DefaultIcon

Тип параметра: reg_string

В данном параметре находится путь к значку для данного привода, определенный в файле autorun.inf.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\[GUID-номер привода диска]\shell

Тип параметра: подраздел

Подраздел же shell содержит в себе дополнительные команды, отображаемые в контекстном меню привода при помещении в него диска.

Эти команды могут как добавляться при помощи файла autorun.inf, так и вручную добавляться к данному подразделу.

По умолчанию содержимое подраздела shell удаляется при удалении диска из привода, однако вы можете создать собственные команды контекстного меню значка данного привода, оставив к ним только доступ на чтение. После этого они всегда будут отображаться в контекстном меню соответствующего значка привода.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\[GUID-номер привода диска]

Тип параметра: подраздел

Как только вы помещаете диск в привод дисковода, информация из файла autorun.inf заносится в подразделы данной ветви реестра.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\OtherFolder

Тип параметра: подраздел

Определяет список MRU для других диалогов и содержит в себе параметры с именами "a", "b", "c", "d", … и т.д., и значениями, равными выполненным командам. Также в этой папке есть параметр "MRUList", определяющий порядок вызова команд, записанных в предыдущих параметрах.

Теги: Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\[расширение]

Тип параметра: подраздел

Определяет список MRU для файлов с такими расширениями диалога "Документы" из меню "Пуск", и содержит в себе параметры с именами "a", "b", "c", "d", … и т.д., и значениями, равными выполненным командам. Также в этой папке есть параметр "MRUListEx", определяющий порядок вызова команд, записанных в предыдущих параметрах.

Теги: Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs

Тип параметра: подраздел

Определяет список MRU для диалога "Документы" из меню "Пуск", и содержит в себе параметры с именами "a", "b", "c", "d", … и т.д., и значениями, равными выполненным командам. Также в этой папке есть параметр "MRUListEx", определяющий порядок вызова команд, записанных в предыдущих параметрах.

Теги: Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

Тип параметра: подраздел

Определяет список MRU для команды "Выполнить" и содержит в себе параметры с именами "a", "b", "c", "d", … и т.д., и значениями, равными выполненным командам. Также в этой папке есть параметр "MRUList", определяющий порядок вызова команд, записанных в предыдущих параметрах.

Теги: Windows


WholeFileSystem
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Search\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Не использовать индекс при поиске в файловой системе.

Теги: Конфигурация Windows


SystemFolders
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Search\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Включать системные папки.

Теги: Конфигурация Windows


SearchSubFolders
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Search\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Включая подпапки при вводе текста в поле поиска.

Теги: Конфигурация Windows


EnableNaturalQuerySyntax
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Search\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Использовать языковой поиск.

Теги: Конфигурация Windows


AutoWildCard
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Search\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Поиск частичных совпадений. Данный флажок определяет, нужно ли использовать символы подстановки для поиска по шаблону, или это подразумевается по умолчанию.

Теги: Конфигурация Windows


ArchivedFiles
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Search\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Включать сжатые файлы (ZIP, CAB…).

Теги: Конфигурация Windows


SearchOnly
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Search\PrimaryProperties\IndexedLocations

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда поиск в содержимом индексированных файлов выполняться не будет.

Теги: Конфигурация Windows


SearchOnly
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Search\PrimaryProperties\UnindexedLocations

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда поиск в содержимом неиндексированных файлов выполняться не будет.

Теги: Конфигурация Windows


Templates
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Templates (%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates).

Теги: Оболочка Windows


STARTUP
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Автозагрузка, содержимое которой будет автоматически запускаться при входе пользователя в систему (%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup).

Теги: Оболочка Windows


START MENU
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Главное меню, содержимое которой отображается в виде подразделов меню Пуск.

Теги: Оболочка Windows


SENDTO
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке SendTo, содержимое которой отображается в списке Отправить контекстного меню файлов и папок.

Теги: Оболочка Windows


RECENT
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Недавние документы, содержащей в себе ссылки на использованные вами ранее файлы и папки (%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Недавние документы).

Теги: Оболочка Windows


PROGRAMS
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Программы, содержимое которой используется в меню Пуск.

Теги: Оболочка Windows


PRINTHOOD
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Printer Shortcuts, содержащей в себе ссылки на использованные вами ранее сетевые принтеры (%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts).

Теги: Оболочка Windows


PERSONAL
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Документы.

Теги: Оболочка Windows


NETHOOD
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Network Shortcuts, содержащей в себе ссылки на открываемые вами ранее сетевые папки (%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts).

Теги: Оболочка Windows


MY VIDEO
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Видео.

Теги: Оболочка Windows


MY PICTURES
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Изображения.

Теги: Оболочка Windows


MY MUSIC
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Музыка.

Теги: Оболочка Windows


LOCAL APPDATA
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Roaming (%userprofile%\AppData\Local), которая используется программами для хранения своих данных.

Теги: Оболочка Windows


HISTORY
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке History, содержимое которой используется для формирования журнала браузера Internet Explorer. Изменить путь к данной папке при помощи вкладки Папка диалога Свойства нельзя.

Теги: Оболочка Windows


FONTS
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Шрифты, содержащей в себе все шрифты, установленные на компьютере. Изменить путь к данной папке при помощи вкладки Папка диалога Свойства нельзя.

Теги: Оболочка Windows


FAVORITES
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Избранное, используемой браузером Internet Explorer для хранения ссылок на избранные страницы Интернет.

Теги: Оболочка Windows


DESKTOP
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Рабочий стол, хранящей файлы и каталоги, которые расположены на рабочем столе текущего пользователя.

Теги: Оболочка Windows


COOKIES
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Cookies, используемой браузером Internet Explorer.

Теги: Оболочка Windows


CD BURNING
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке, используемой в процессе выполнения записи дисков при помощи специального механизма операционной системы (%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn).

Теги: Оболочка Windows


CACHE
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Temporary Internet Files, используемой браузером Internet Explorer для хранения временных файлов. Изменить путь к данной папке при помощи вкладки Папка диалога Свойства нельзя.

Теги: Оболочка Windows


APPDATA
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Roaming (%userprofile%\AppData\Roaming), которая используется программами для хранения своих данных.

Теги: Оболочка Windows


ADMINISTRATIVE TOOLS
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к папке Администрирование, содержимое которой используется в меню Пуск.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellImageView

Тип параметра: подраздел

Программа просмотра изображений. Еще одна стандартная программа, которая имеет свою ветвь реестра — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\ShellImageView. Правда, она не блещет настройками — наиболее интересны среди них всего лишь две. Это параметры Maximize и timeout. Первый определяет, будет ли открываться окно просмотра изображений в режиме на весь экран, а второй определяет задержку перед отображением следующего рисунка в режиме показа слайдов.

Теги: Конфигурация Приложения


StartPanel_FadeOut
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет время перехода одного изображения в другое.

Теги: Рабочий стол Windows


StartPanel_FadeIn
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет время перехода одного изображения в другое.

Если присвоить этому и следующему параметру значения 0, тогда изображения будут сменяться мгновенно.

Теги: Рабочий стол Windows


StartPanel_FadeDelay
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет задержку перед сменой изображений.

Если значение данного параметра равно 0xffffffff, тогда изображения сменяться не будут.

Теги: Рабочий стол Windows


StartMenuIndexed
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию содержимое меню Пуск индексируется для ускорения поиска в нем.

Работа этого механизма определяется параметром StartMenuIndexed.

Чтобы отключить механизм индексирования, этому параметру нужно присвоить значение 0.

Теги: Рабочий стол Windows


FavoritesResolve
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage

Тип параметра: reg_binary

Если же вы укажете нулевой размер списка часто используемых программ, тогда он не будет использоваться. В этом случае вместо него можно будет перенести в меню Пуск ссылки на нужные вам программы. Список этих ссылок будет храниться в параметре REG_BINARY типа FavoritesResolve, расположенном в ветви HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StreamMRU

Тип параметра: подраздел

Хранит установки для отдельных окон в виде параметров, содержанием которых является набор байт, а имена номерами от "0" до "99". Также там хранится параметр " MRUListEx", определяющие параметры следования этих установок.

Теги: Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки расположения значков и панелей задач на рабочем столе.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\[номер]

Тип параметра: подраздел

Дополнительная информация для окна, описанного этим номер в подразделе "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StreamMRU\"

Теги: Windows


Settings
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams

Тип параметра: reg_binary

Чтобы в окне проводника отображалась панель подробностей, присвойте данному параметру значение 08 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 00 00 77 7e 13 73 35 cf 11 ae 69 08 00 2b 2e 12 62 04 00 00 00 10 00 00 00 43 00 00 00.

Теги: Окна Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams

Тип параметра: подраздел

Хранит остальную информацию для отдельных окон.

Теги: Windows


Settings
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects2

Тип параметра: reg_binary

Чтобы установить крупные значки в меню Пуск, присвойте параметру значение 28 00 00 00 ff ff ff ff 02 00 00 00 03 00 00 00 3c 00 00 00 1e 00 00 00 fe ff ff ff e4 03 00 00 02 05 00 00 02 04 00 00. Чтобы установить мелкие значки в меню Пуск, присвойте параметру значение 28 00 00 00 ff ff ff ff 06 00 00 00 03 00 00 00 3c 00 00 00 1e 00 00 00 fe ff ff ff e4 03 00 00 02 05 00 00 02 04 00 00.

Теги: Рабочий стол Windows


PastIconsStream
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify

Тип параметра: reg_binary

Содержит в себе используемые на панели уведомлений значки. Если удалить, то этот список будет очищен.

Теги: Рабочий стол Windows


IconStreams
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify

Тип параметра: reg_binary

Содержит в себе используемые на панели уведомлений значки. Если удалить, то этот список будет очищен.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify

Тип параметра: подраздел

Еще одним новшеством Windows XP является панель уведомлений, которая содержит в себе изображения всех иконок, которые когда-либо помещались в трей. Настройки этой панели расположены в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Тип параметра: подраздел

Определяет второй набор путей к файлам, используемым оболочкой (уже конкретно для данного профиля).

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist\[идентификатор]\Count

Тип параметра: подраздел

Определяет набор ярлыков часто запускаемых программ, который отображается в левой части меню кнопки Пуск операционной системы Windows.

Теги: Оболочка Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел определяет содержимое списка Особые эффекты на вкладке Визуальные эффекты диалога Параметры быстродействия

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Wallpapers\Images

Тип параметра: подраздел

Также выпадающий список Расположение рисунка мастера Персонализация может содержать до десяти ваших каталогов.

Ссылки на эти каталоги содержатся в данной ветви реестра. Для этого используются параметры строкового типа с именами от 0 до 9.

Теги: Windows


shell:ControlPanelFolder
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\WebView\BarricadedFolders

Тип параметра: reg_dword

Присвойте значение 0, чтобы показывать строку состояния в папках.

Теги: Окна Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\WebView\BarricadedFolders

Тип параметра: подраздел

Эта ветвь содержит пять параметров: shell:ControlPanelFolder, shell:ProgramFiles, shell:System, shell:Windows и shell:SystemDriveRootFolder. Каждый из этих параметров определяет, будет ли отображаться сообщение о системных файлах для определенной папки. Если значение какого-то параметра равно 1, то при открытии соответствующей папки сообщение будет отображаться.

Теги: Окна Windows


DesktopProcess
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, оболочка операционной системы будет работать отдельно от открываемых вами окон проводника. То есть, в диспетчере задач вы сможете увидеть сразу два процесса explorer.exe. Причем, если возникнут какие-либо ошибки в работе одного из этих процессов, тогда будет перезапущен только этот процесс. То есть, ошибка в каком-либо окне никак не повлияет на оболочку Windows, а ошибка в работе оболочки не приведет к закрытию всех окон.

Помимо плюсов (повышения стабильности) использование раздельных процессов explorer.exe приводит к некоторым минусам. В частности, объем оперативной памяти, используемый одним процессом, всегда меньше объема оперативной памяти, используемой двумя раздельными процессами explorer.exe.

Теги: Оболочка Windows


ThumbnailSize
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_string

Определяет размер эскизов и может принимать значения от 32 до 255 (по умолчанию 96). Данная настройка будет влиять только на созданные после ее установки эскизы.

Теги: Значки Windows


ThumbnailQuality
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_string

Определяет качество эскизов и может принимать значения от 50 до 100 (по умолчанию 90). Данная настройка будет влиять только на созданные после ее установки эскизы.

Теги: Значки Windows


Shutdown Setting
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Определяет предыдущий способ выхода из системы и может принимать следующие значения:
1 — был произведен выход из системы (смена пользователя, Logoff)
2 — было произведено выключение компьютера (Shutdown)
4 — была произведена перезагрузка (Restart)
10 — был произведен переход в режим ожидания
20 — был осуществлен переход в режим ожидания с блокировкой пробуждения
40 — был осуществлен переход в спящий режим
80 — было осуществлено отключение сеанса Terminal Server

*******Определение взято у Microsoft

Теги: Вход/выход Windows


ShellState
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_binary

Если 6 бит пятого байта равен "1", то будет включен рабочий стол ActiveDesktop.

Если бит 0x0400000000 данного параметра сброшен, тогда перед удалением файлов вам будет выдаваться запрос на подтверждение удаления.

бит 0х200000000000 устанавливается при установке данного переключателя в положение Отображать образцы и фильтры

При установке бита 0х2000000000 файлы и папки будут открываться при помощи двойного щелчка мышкой.

Теги: Оболочка Windows


NoFileFolderConnection
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Также с помощью данного диалога можно изменить значение параметра REG_DWORD типа NoFileFolderConnection, расположенного в ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer. Для этого используется переключатель Управление парами веб-страниц и папок.

При установке данного переключателя в положение Показывать и обрабатывать пару как единый файл параметру присваивается значение 0. Если же переключатель установить в положение Показывать обе части, но обрабатывать их как единый файл, тогда параметру будет присвоено значение 2. А если установить переключатель в положение Показывать обе части и обрабатывать их отдельно, тогда параметру будет присвоено значение 1. По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Конфигурация Windows


NetDomainColsX
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Описывает ширину столбцов в сети (имя размер тип изменен атрибуты).

Теги: Окна Windows


Max Cached Icons
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_string

Определяет размер файла SHELLICONCACHE (определяет размер кэша для хранения иконок, используемых системой). По умолчанию равен 512.

Теги: Значки Windows


link
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_binary

Если равен "00 00 00 00", то префикс "Ярлык для" при создании ярлыков методом перемещения использоваться не будет.

Теги: Значки Windows


EnableAutoTray
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Для отключения механизма автоматического сокрытия неиспользуемых значков параметру REG_DWORD типа EnableAutoTray присваивается значение 0.

Теги: Рабочий стол Windows


DocFindColsX
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Описывает ширину столбцов в диалоге "Найти" (имя размер тип изменен атрибуты).

Теги: Окна Windows


DirectoryColsX
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Описывает ширину столбцов (имя размер тип изменен атрибуты).

Теги: Окна Windows


AltTabSettings
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Стандартный диалог переключения между задачами можно включить и для других цветовых схем, отличных от Windows Standard.

Для этого достаточно присвоить параметру REG_DWORD типа AltTabSettings значение 1.

Теги: Оболочка Windows


AltEncryptionColor
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_binary

По умолчанию названия зашифрованных файлов и папок отображаются зеленым цветом.

Эти цветовые настройки можно изменить при помощи параметра REG_BINARY типа AltEncryptionColor.

Данные параметры имеют следующий формат: 0xR 0xG 0xB 00, где 0xR представляет красную компоненту цвета, 0xG зеленую, а 0xB синюю. Он определяет цвет названия сжатых файлов

Теги: Оболочка Windows


AltColor
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_binary

По умолчанию названия сжатых файлов и папок отображаются синим цветом.

Эти цветовые настройки можно изменить при помощи параметра REG_BINARY типа AltColor.

Данные параметры имеют следующий формат: 0xR 0xG 0xB 00, где 0xR представляет красную компоненту цвета, 0xG зеленую, а 0xB синюю. Он определяет цвет названия сжатых файлов

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: подраздел

Настройки оболочки Windows.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе сведения о заблокированных надстройках. Сведения об этом описаны в статье KB883256 базы знаний microsoft для Internet Explorer 6.0.

Названия этих подразделов соответствуют CLSID-номеру надстройки.

Теги: Конфигурация IE


Persistent
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache

Тип параметра: reg_dword

Для настройки хранения временных файлов можно воспользоваться флажком Удалять все файлы из папки временных файлов Интернета при закрытии обозревателя поля Параметры, расположенного на вкладке Дополнительно диалога Свойства: Интернет.

Данный флажок изменяет значение параметра Persistent.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Конфигурация IE


(по умолчанию)
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\P3P\History\[URL-адрес без www]

Тип параметра: reg_dword

И еще одной интересной кнопкой вкладки Конфиденциальность является кнопка Узлы.

С ее помощью можно указать конкретные веб-страницы, от которых принимать файлы cookies будет можно или нельзя (данные веб-страницы используются только в том случае, если описанному выше параметру 1A10 присвоено значение 1).

Сведения об этих веб-страницах заносятся в параметры REG_DWORD типа (по умолчанию), расположенные в ветви реестра вида HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\P3P\History\«URL-адрес без www».

Если значение параметра равно 1, тогда принимать файлы cookies от соответствующего веб-узла разрешено. Если же значение параметра равно 5, тогда принимать файлы cookies запрещено.

Теги: Конфигурация IE


RegistrationCompleted
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Passport

Тип параметра: reg_dword

Присвойте значение 1, чтобы отключить мастер создания электронного паспорта при регистрации в MSN Messenger.

Теги: Приложения


UTF8Encoding
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Protocols\Mailto

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Использовать UTF-8 для ссылок "mailto". Если значение данного параметра равно 1, тогда браузер Internet Explorer всегда будет кодировать почтовые ссылки в кодировке UTF-8. По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Конфигурация IE


DaysToKeep
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Url History

Тип параметра: reg_dword

Время хранения страниц журнала содержится в параметре REG_DWORD типа DaysToKeep (в днях)

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Url History

Тип параметра: подраздел

В этом подразделе находится параметр dword-типа DaysToKeep, значение которого определяет количество дней, которое браузер будет хранить введенные вами однажды URL-адреса.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains

Тип параметра: подраздел

Также обратите внимание на кнопку Дополнительно диалога Местная интрасеть. После нажатия на данную кнопку отобразится диалог, с помощью которого можно самостоятельно ввести адреса веб-страниц, которые будут относиться в зоне местной интрасети.

Все страницы, определенные с помощью данного диалога, заносятся в подразделы ветви HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains.

При этом в подразделе веб-страницы создается параметр REG_DWORD типа http или https (в зависимости от того, какой протокол используется для подключения к данной веб-странице) и ему присваивается значение 1.

Теги: Конфигурация IE


[название протокола]
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults

Тип параметра: reg_dword

Также существует возможность указания стандартной зоны безопасности для отдельного протокола Интернет. Для этого достаточно воспользоваться параметрами REG_DWORD типа, расположенными в ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults. Названия этих параметров определяют название протокола. А значение параметра определяют номер стандартной зоны безопасности. Например, для зоны местной интрасети это номер 1.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges\[пространство]

Тип параметра: подраздел

можно указать стандартную зону безопасности для диапазона IP-адресов. Для этого нужно воспользоваться подразделами ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges.

Теги: Конфигурация IE


UNCAsIntranet
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра dword-типа равно 1, тогда в местную интрасеть, описываемую на вкладке Безопасность, будут внесении все компьютеры интрасети (локальные), доступ к которым можно получить при помощи имени UNC.

Теги: Конфигурация IE


ProxyBypass
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра dword-типа равно 1, тогда в местную интрасеть, описываемую на вкладке Безопасность, будут внесении все компьютеры интрасети (локальные), подключенные не через прокси-сервер. Список таких компьютеров можно просмотреть на вкладке Подключение — сначала нажмите на кнопку Настройка сети, а потом на кнопку Дополнительно.

Теги: Конфигурация IE


IntranetName
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра dword-типа равно 1, тогда в местную интрасеть, описываемую на вкладке Безопасность, будут внесении все компьютеры интрасети (локальные), которые не определены в других зонах.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap

Тип параметра: подраздел

определяет настройки безопасности, редактируемые нами на вкладке Безопасность диалога Свойства обозревателя.

Теги: Конфигурация IE


1A10
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Параметры использования файлов cookies можно настроить при помощи ползунка на вкладке Конфиденциальность диалога Свойства: Интернет.

Данный флажок изменяет значения параметра REG_DWORD типа 1A10 соответствующей зоны безопасности.

Если же веб-страница находится в зоне безопасности Местная интрасеть или Надежные узлы, тогда браузеру будет разрешено принимать все cookies, независимо от настроек ползунка. А если страница находится в зоне Ограниченные узлы, тогда все cookies от нее будут блокироваться.

Этот параметр может принимать следующие значения.
— 0. Браузер будет принимать файлы cookies от любой веб-страницы.
— 1. Браузер блокирует файлы cookies, которые содержат ваши личные сведения, а также те, которые не имеют сжатой политики конфиденциальности.
— 3. Браузер блокирует все файлы cookies, которые веб-страница пытается сохранить на локальном компьютере, а также те cookies, которые были ранее сохранены на локальном компьютере.

Теги: Оборудование IE


WarnonZoneCrossing
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Предупреждать о переключении режима безопасности. По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Безопасность IE


WarnOnPostRedirect
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Предупреждать, если публикация перенаправляется в зону, для которой не разрешена публикация. По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Безопасность IE


WarnOnHTTPSToHTTPRedirect
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, то браузер будет предупреждать вас при переходе с защищенного соединения на обычное.

Теги: Конфигурация IE


WarnOnBadCertSending
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, то браузер будет предупреждать вас об отправке неправильных сертификатов.

Теги: Конфигурация IE


WarnonBadCertRecving
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Предупреждать о несоответствии адреса сертификата. По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация IE


User Agent
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_string

параметр строкового типа, определяющий тип вашего браузера. Значение этой строки передается сайтам по Интернет для идентификации вашего браузера (например, некоторые сайты содержат несколько страниц, каждая из которых может быть предназначена для отображения при помощи конкретной версии браузера).

Теги: Безопасность IE


UrlEncoding
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Отправить URL-адреса UTF-8.

Если значение данного параметра равно 0, тогда браузеру будет запрещено отправлять URL-адреса в кодировке UTF-8. Кодировка UTF-8 поддерживает символы любого языка мира.

По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Конфигурация IE


SyncMode5
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Механизм проверки временных меток файла из кэша и файла, который нужно загрузить, расположенного на сервере.

Данный механизм определяется параметром SyncMode5.

Этот параметр может принимать следующие значения.
— 3. Проверять временные метки файлов из кэша при каждом посещении веб-узла.
— 2. Проверять временные метки файлов из кэша при каждом запуске обозревателя. То есть, браузер проверяет временные метки файлов при первом обращении к веб-странице. Если же в течение одного сеанса работы с браузером вы повторно обращаетесь к веб-странице, временные метки ее файлов не проверяются.
— 4. Проверять временные метки файлов из кэша автоматически (используется по умолчанию). Значение данного параметра по своей функциональности напоминает значение 2 данного параметра. Однако дополнительно для определения необходимости проверки временных файлов в течение разных сеансов работы браузера используется специальный логический алгоритм. Если он определяет, что файл изменяется очень редко, проверка его временных меток при следующем сеансе работы браузера выполняться не будет.
— 0. никогда не проверять временные метки файлов из кэша.

Теги: Конфигурация IE


SocketSendBufferLength
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет размер буфера для отправки данных для каждого открытого браузером сетевого порта.

Теги: Конфигурация IE


SocketReceiveBufferLength
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет размер буфера для приема данныхдля каждого открытого браузером сетевого порта.

Теги: Конфигурация IE


ShowPunycode
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Всегда отображать зашифрованные адреса. По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Конфигурация IE


ServerInfoTimeout
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет время в миллисекундах, в течение которого браузер будет сохранять неактивное соединение с Интернет при помощи пакетов активности. По истечении данного времени браузер сбрасывает соединение и для дальнейших соединений использует новый сокет TCP/IP.

Если параметр KeepAliveTimeout использовался на клиентах, то данный параметр используется на веб-серверах. При взаимодействии клиента с веб-сервером в качестве таймаута активности используется наименьшее из значений параметров KeepAliveTimeout и ServerInfoTimeout.

По умолчанию значение данного параметра равно 1 минуте.

Теги: Конфигурация IE


SecureProtocols
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра является битовой маской, которая определяет алгоритмы шифрования, которые будет разрешено применять браузеру Internet Explorer.

Данная битовая маска поддерживает следующие значения битов: 0x8 (разрешено использовать SSL 2.0), 0x20 (разрешено использовать SSL 3.0), 0x80 (разрешено использовать TLS 1.0).

По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Сеть IE


ReceiveTimeout
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет максимально возможное время загрузки страницы из Интернет (в миллисекундах). Если страница за это время загружена не была, тогда браузер прекращает ее загрузку и на экран будет выдано сообщение о невозможности отображения страницы. По умолчанию значение данного параметра равно 0х00075300 (8 минут).

Теги: Конфигурация IE


ProxyServer
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе адрес прокси-сервера, который будет использоваться браузером при подключении. Формат значения этого параметра следующий: «IP-адрес»:«порт». Значение данного параметра используется только в том случае, если параметру ProxyEnable присвоено значение 1.
Если же в зависимости от протокола используются различные адреса прокси-серверов, данный параметр имеет следующий формат: «протокол»=«IP-адрес»:«порт»;«протокол»=«IP-адрес»:«порт» и т.д. Например, ftp=123.1.1.1:86;http=123.2.1.1:80;https=123.2.1.2:80.

Теги: Конфигурация IE


ProxyOverride
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр содержит в себе набор IP-адресов (разделенных точкой с запятой), при работе с которыми браузер не будет использовать прокси-сервер.

Теги: Конфигурация IE


ProxyHttp1.1
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Использовать HTTP 1.1 через прокси-соединения. По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Сеть Windows


ProxyEnable
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра REG_DWORD типа равно 1, тогда браузер будет выполнять подключение к Интернет через прокси-сервер, указанный в параметре ProxyServer.

Теги: Конфигурация IE


MaxHttpRedirect
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет максимально возможное количество перенаправлений, используемых при поиске необходимого сайта. Если количество перенаправлений при поиске сайта было превышено, тогда браузер прекратит его поиск.

Теги: Конфигурация IE


MaxConnectionsPerServer
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Данные параметры определяют максимальное количество сеансов загрузки, которые может поддерживать браузер Internet Explorer одновременно.

Теги: Сеть IE


MaxConnectionsPer1_0Server
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Данные параметры определяют максимальное количество сеансов загрузки, которые может поддерживать браузер Internet Explorer одновременно.

Теги: Сеть Windows


KeepAliveTimeout
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет время в миллисекундах, в течение которого браузер будет сохранять неактивное соединение с Интернет при помощи пакетов активности. По истечении данного времени браузер сбрасывает соединение и для дальнейших соединений использует новый сокет TCP/IP.

По умолчанию значение данного параметра равно 0x0001D4C0 (2 минуты).

Теги: Конфигурация IE


GlobalUserOffline
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра GlobalUserOffline равно 1, тогда браузер, почтовый клиент и другие программы для работы с Интернет будут работать в автономном режиме.

Теги: Сеть IE


FromCacheTimeout
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет время ожидания считывания данных из кэша.

Теги: Конфигурация IE


EnablePunycode
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Отправить имена IDN-серверов.

Если значение данного параметра равно 0, тогда имена доменов в кодировке Unicode при передаче на сервер DNS преобразовываться не будут. Если же значение данного параметра равно 1, тогда имена доменов в кодировке Unicode, указывающих за пределы интрасети, будут преобразовываться в кодировку IDN. Если же значение данного параметра равно 2, тогда преобразовываться в кодировку IDN будут имена доменов в кодировке Unicode, указывающие на адреса в зоне интрасети. А если значение данного параметра равно 3, тогда имена доменов в формате Unicode всегда будут преобразовываться в формат IDN.

По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация IE


EnableNegotiate
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Разрешить встроенную проверку подлинности Windows. По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Безопасность IE


EnableHttp1_1
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Использовать HTTP 1.1. По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Сеть IE


EnableAutodial
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Включать автонабор

Теги: Конфигурация IE


DisablePasswordCaching
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Если вы впервые вводите пароль для просмотра определенного сайта, браузер предложит вам сохранить этот сетевой пароль в списке паролей (так называемое кэширование пароля). Если вы согласитесь на кэширование пароля, в дальнейшем он будет подставляться автоматически.

Отключить механизм кэширования пароля можно при помощи параметра REG_DWORD типа DisablePasswordCaching

Теги: Конфигурация IE


DisableKeepAlive
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

С помощью данного параметра можно разрешить или запретить отправку пакетов активности. Если значение данного параметра равно 1, тогда отправка пакетов активности будет запрещена.

Теги: Конфигурация IE


DisableIDNPrompt
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Показывать панель информации для зашифрованных адресов. По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Конфигурация IE


DisableCachingOfSSLPages
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Не сохранять зашифрованные страницы на диск.

Если значение данного параметра равно 1, тогда браузер не будет сохранять шифрованные страницы в кэше (в папке Temporary Internet Files).

По умолчанию браузер сохраняет в кэше даже страницы HTTPS. То есть значение параметра равно 0.

Теги: Безопасность IE


CertificateRevocation
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Проверять, не отозван ли сертификат сервера. Если значение данного параметра равно 1, тогда браузер Internet Explorer всегда будет проверять, отозван ли сертификат сервера, к которому обращается пользователь. По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Безопасность IE


AUTOPROXYDETECTMODE
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_binary

если значение этого параметра равно 1, то при подключении к Интернет будет использоваться сценарий автоматического входа (устанавливает галочку напротив флажка ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЦЕНАРИЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ в диалоговом окне НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ).
Диалоговое окно НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ вызывается нажатием на кнопку НАСТРОЙКА LAN… на вкладке ПОДКЛЮЧЕНИЯ диалога СВОЙСТВА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ.

Теги: Конфигурация IE


AUTOCONFIGURL
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе IP-адрес компьютера, на котором хранится сценарий автоматической настройки, которым должен пользоваться браузер при подключении к Интернет.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\AssignedOfflineFolders

Тип параметра: подраздел

Определяет списки кэшированных папок, назначенных для пользователя при помощи Group Policy.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Тип параметра: подраздел

Определяет списки кэшированных папок.

Теги: Безопасность Windows


RootDirectory
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Photo Acquisition\[Camera, Scanner или OpticalMedia]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определят папку, в которую будет выполняться импортирование данных. Данный параметр может иметь как тип REG_DWORD (содержит идентификатор стандартного каталога, например, 0x27 для каталога Pictures), так и строковый тип (определяет путь к каталогу).

Теги: Конфигурация Windows


FolderTemplateId
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Photo Acquisition\[Camera, Scanner или OpticalMedia]

Тип параметра: reg_dword

Определяет, на основе каких данных будет формироваться имя для каталога, в который импортируются файлы.

Теги: Конфигурация Windows


FileTemplateId
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Photo Acquisition\[Camera, Scanner или OpticalMedia]

Тип параметра: reg_dword

Определяет, на основе каких данных будет формироваться имя для импортируемого файла.

Теги: Конфигурация Windows


AcquisitionFlags
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Photo Acquisition\[Camera, Scanner или OpticalMedia]

Тип параметра: reg_dword

Содержит в себе основные настройки импортирования в виде битовой маски.

— Будет ли запрашиваться ввод ключевого слова при импорте.
— Будет ли файл с камеры после импорта удаляться.
— Будет ли изображение поворачиваться при импорте.
— Будет ли после импорта запускаться Фотоальбом Windows.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Photo Acquisition\[Camera, Scanner или OpticalMedia]

Тип параметра: подраздел

При помощи вкладки Импорт можно настроить параметры импорта отдельно для камеры, сканера и оптического диска. Для этого в выпадающем списке Параметры нужно выбрать нужное устройство. В зависимости от вашего выбора изменяются параметры REG_DWORD типа следующих подразделов ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Photo Acquisition: Camera, Scanner и OpticalMedia.

Теги: Конфигурация Windows


Delete
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop\AdminComponent

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Добавить или удалить элементы
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Добавляет и удаляет указанные элементы веб-содержимого.

В поле "Добавить" этого параметра можно добавить конкретные веб-элементы и ярлыки на рабочие столы пользователей. Пользователи могут закрыть или удалить эти элементы (если это разрешено параметрами), но они будут снова добавляться при каждом обновлении этого параметра.

Этот параметр можно использовать и для удаления конкретных веб-элементов с рабочих столов пользователей. Пользователи могут снова добавить этот элемент (если это разрешено параметрами), но он будет снова удаляться при каждом обновлении этого параметра.

Примечание. Удаление элемента из списка "Добавить" для этого параметра имеет другой результат, чем удаление элемента. Элементы, удаленные из списка "Добавить", не удаляются с рабочего стола. Просто они снова не добавляются.

Примечание. Чтобы этот параметр вступил в силу, нужно завершить сеанс работы с системой и зайти снова.

Введите список URL элементов рабочего стола для удаления, разделяемые пробелом

Теги: Рабочий стол 2003 XP ~HKLM GPO


Add
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop\AdminComponent

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Добавить или удалить элементы
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Добавляет и удаляет указанные элементы веб-содержимого.

В поле "Добавить" этого параметра можно добавить конкретные веб-элементы и ярлыки на рабочие столы пользователей. Пользователи могут закрыть или удалить эти элементы (если это разрешено параметрами), но они будут снова добавляться при каждом обновлении этого параметра.

Этот параметр можно использовать и для удаления конкретных веб-элементов с рабочих столов пользователей. Пользователи могут снова добавить этот элемент (если это разрешено параметрами), но он будет снова удаляться при каждом обновлении этого параметра.

Примечание. Удаление элемента из списка "Добавить" для этого параметра имеет другой результат, чем удаление элемента. Элементы, удаленные из списка "Добавить", не удаляются с рабочего стола. Просто они снова не добавляются.

Примечание. Чтобы этот параметр вступил в силу, нужно завершить сеанс работы с системой и зайти снова.

Введите список URL элементов рабочего стола для добавления, разделяемые пробелом

Теги: Рабочий стол 2003 XP ~HKLM GPO


NoHTMLWallpaper
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить только точечные рисунки для фонового рисунка
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Разрешает только точечные рисунки для фонового рисунка. Этот параметр допускает использовать для фона рабочего стола ("фоновый рисунок") только файлы точечных рисунков (.bmp). Если пользователь выберет файлы с другими форматами изображений, такие как JPEG, GIF, PNG или HTML, пользуясь кнопкой "Обзор", то фоновый рисунок не загрузится. Файлы, которые автоматически преобразуются в формат .bmp, такие как JPEG, GIF, и PNG, можно установить в качестве фонового рисунка, щелкнув изображение правой кнопкой мыши и выбрав "Установить как фоновый рисунок".

См. также параметры "Фоновые рисунки рабочего стола" и "Запретить изменение фонового рисунка" (в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель управления\Экран").

Если равно "1", то будут скрыты все записи для обоев, имеющих расширение, отличное от .BMP.

Теги: Безопасность 2003 XP ~HKLM GPO


NoEditingComponents
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить изменение элементов
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Запрещает пользователям изменять свойства элементов веб-содержимого на своих рабочих столах Active Desktop.

Этот параметр отключает кнопку "Свойства" на вкладке "Веб" компонента "Экран" панели управления. Кроме того, он удаляет элемент "Свойства" из меню для каждого элемента на рабочем столе Active Desktop. В результате пользователи не могут менять свойства элемента, такие как расписание синхронизации, пароль, характеристики экрана.

Кнопка Свойства диалога рабочего стола ActiveDesktop. Данная кнопка позволяет редактировать параметры созданных вами Веб-страницы (например, такие, как возможность автономного доступа к Веб-странице или объекту, т.е., Windows будет автоматически подключаться к Интернет и загружать новые данные Веб-страницы), отображаемых на рабочем столе Active Desktop. Если эта возможность нежелательна, просто создайте в необходимой ветви реестра параметр dword-типа NoEditingComponents и присвойте ему значение 1.

Теги: Безопасность 2003 XP ~HKLM GPO


NoDeletingComponents
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить удаление элементов
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Запрещает пользователям удалять веб-содержимое со своих рабочих столов Active Desktop.

Этот параметр удаляет кнопку "Удалить" из вкладки "Веб" компонента "Экран" панели управления. В результате пользователи могут временно убрать (но не удалить) веб-содержимое со своих рабочих столов Active Desktop.

Этот параметр не запрещает пользователям добавлять веб-содержимое на свои рабочие столы Active Desktop.

См. также параметры "Запретить закрывать элементы" и "Отключить все элементы".

Кнопка Удалить диалога рабочего стола AciveDesktop. Данная кнопка позволяет удалять уже созданные Веб-страницы и другие элементы, которые отображаются на рабочем столе Active Desktop. Если эта возможность нежелательна, просто создайте в необходимой ветви реестра параметр dword-типа NoDeletingComponents и присвойте ему значение 1.

Теги: Безопасность 2003 XP ~HKLM GPO


NoComponents
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить все элементы
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Удаляет содержимое рабочего стола Active Desktop и запрещает пользователям добавление содержимого рабочего стола Active Desktop.

Этот параметр удаляет все элементы Active Desktop с рабочего стола. А также удаляет вкладку "Веб" в компоненте "Экран" панели управления. В результате пользователи не могут добавлять веб-страницы и изображения из Интернета или интрасети на рабочий стол.

Примечание. Этот параметр не отключает Active Desktop. Пользователи могут продолжать использовать такие форматы изображений, как JPEG и GIF, в качестве фонового рисунка рабочего стола.

Если равно "1", то будут скрыты все элементы рабочего стола диалога настройки ActiveDesktop.

Теги: Безопасность 2003 XP ~HKLM GPO


NoClosingComponents
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить закрытие элементов
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Запрещает пользователям удалять веб-содержимое со своих рабочих столов Active Desktop.

В режиме Active Desktop можно добавлять элементы на рабочий стол, но закрывать их так, чтобы они не отображались.

Если включить этот параметр, то элементы, добавленные на рабочий стол, нельзя закрыть и они всегда отображаются на рабочем столе. Этот параметр удаляет флажки с элементов на вкладке "Веб" компонента "Экран" панели управления.

Примечание. Этот параметр не запрещает пользователям удалять элементы с их рабочего стола Active Desktop.

Если равно "1", то будет скрыта кнопка "Close".

Теги: Безопасность 2003 XP ~HKLM GPO


NoAddingComponents
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить добавление элементов
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Запрещает пользователям добавлять веб-содержимое на свой рабочий стол Active Desktop.

Этот параметр удаляет кнопку "Создать" из вкладки "Веб" компонента "Экран" панели управления. В результате пользователи не могут добавлять веб-страницы и изображения из Интернета или интрасети на рабочий стол. Этот параметр не удаляет веб-содержимое с их рабочего стола и не запрещает пользователям удалять существующее веб-содержимое.

См. также параметр "Отключить все элементы".

Кнопка Создать диалога настройки рабочего стола ActiveDesktop. Данная кнопка позволяет создавать новые Веб-страницы и другие элементы, которые будут отображаться на рабочем столе Active Desktop. Если эта возможность нежелательна, просто создайте в необходимой ветви реестра параметр dword-типа NoAddingComponents и присвойте ему значение 1.

Теги: Безопасность 2003 XP ~HKLM GPO


ModRiskFileTypes
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Список исключений для типов файлов со средним риском
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер вложений

Этот параметр политики позволяет настроить список типов файлов со средним риском. Если тип вложения находится в списке типов файлов со средним риском и оно получено из ограниченной зоны или Интернет, Windows выдаст предупреждение до открытия файла. Этот список исключений переопределяет встроенный список типов файлов с высоким риском и имеет приоритет над списком исключений с низким риском, но уступает в приоритете списку исключений с высоким риском (в случаях, когда расширение файла присутствует в нескольких списках исключений).

Если этот параметр политики включен, можно создать личный список типов файлов со средним риском.

Если этот параметр политики отключен, система использует логику доверия по умолчанию.

Если этот параметр политики не настроен, система использует логику доверия по умолчанию.

Содержит в себе список расширений для почтовых вложений, которые подпадают под средний уровень риска.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LowRiskFileTypes
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Список исключений для типов файлов с низким риском
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер вложений

Эта параметр политики позволяет настроить список типов файлов с низким риском. Если тип вложения находится в списке типов файлов с низким риском, Windows не будет выдавать предупреждение до открытия файла независимо от зоны его происхождения. Этот список исключений имеет приоритет над встроенным списком типов файлов с высоким риском и уступает в приоритете спискам исключений с высоким и умеренным риском (в случаях, когда расширение файла присутствует в нескольких списках исключений).

Если этот параметр политики включен, можно создать личный список типов файлов с низким риском.

Если этот параметр политики отключен, система использует логику доверия по умолчанию.

Если этот параметр политики не настроен, система использует логику доверия по умолчанию.

Содержит в себе список расширений для почтовых вложений, которые подпадают под низкий уровень риска.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


HighRiskFileTypes
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Список исключений для типов файлов с высоким риском
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер вложений

Этот параметр политики позволяет настроить список типов файлов с высоким риском. Если тип вложения находится в списке типов файлов с высоким риском и оно получено из ограниченной зоны, то Windows блокирует доступ к этому вложению. Если файл получен из зоны Интернета, Windows выдаст предупреждение до открытия файла. Этот список исключений имеет приоритет над списками исключений среднего и низкого риска (в случаях, когда расширение файла присутствует в нескольких списках исключений).

Если этот параметр политики включен, можно создать личный список типов файлов с высоким риском.

Если этот параметр политики отключен, используется встроенный список типов файлов с высоким риском.

Если этот параметр политики не настроен, используется встроенный список типов файлов с высоким риском.

Содержит в себе список расширений для почтовых вложений, которые подпадают под высокий уровень риска.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DefaultFileTypeRisk
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Риск по умолчанию для вложений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер вложений

Этот параметр политики позволяет настроить уровень риска по умолчанию для типов файлов. Чтобы полностью настроить уровень риска для вложенных файлов, возможно, будет необходимо настроить для них и логику доверия.

Высокий риск. Если тип вложения находится в списке типов файлов с высоким риском и оно получено из ограниченной зоны, то Windows блокирует доступ к этому вложению. Если файл получен из зоны Интернета, Windows выдаст предупреждение до открытия файла.

Средний риск. Если тип вложения находится в списке типов файлов со средним риском и оно получено из ограниченной зоны или Интернет, Windows выдаст предупреждение до открытия файла.

Низкий риск. Если тип вложения находится в списке типов файлов с низким риском, Windows не будет выдавать предупреждение до открытия файла независимо от зоны его происхождения.

Если этот параметр политики включен, можно указать уровень риска по умолчанию для типов файлов.

Если этот параметр политики отключен, будет задан средний уровень риска по умолчанию.

Если этот параметр политики не настроен, будет задан средний уровень риска по умолчанию.

Он определяет уровень риска, используемый по умолчанию для файловых вложений. Если значение параметра равно 1808, тогда будет использоваться низкий уровень риска (не выдавать предупреждений при открытии файлов). Если значение параметра равно 1807, тогда будет использоваться средний уровень риска (отображать предупреждение при открытии файла из ограниченной зоны или из зоны Интернет). Если же значение параметра равно 1806, тогда будет использоваться высокий уровень риска (блокировать открытие файлов из ограниченной зоны и отображать предупреждение при открытии файла из зоны Интернет). По умолчанию используется средний уровень риска.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


UseTrustedHandlers
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Логика доверия для вложений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер вложений

Этот параметр политики позволяет настраивать правила, используемые системой Windows для определения степени риска при открытии вложенных файлов.

Установка приоритета для обработчика файлов приведет к тому, что Windows будет доверять его данным, а не данным по типам файлов. Например, доверять приложению notepad.exe, но не доверять файлам с расширением .txt.

Установка приоритета для типов файлов приведет к тому, что Windows будет доверять данным по типам файлов, а не данным обработчика. Например, доверять файлам с расширением .txt независимо от обработчика файлов.

Учет как обработчика файлов, так и типа файлов является самым ограничивающим вариантом. Система выберет более ограничивающий вариант, и тогда пользователи получат больше запросов о доверии, чем при выборе иных вариантов.

Если этот параметр политики включен, можно выбрать порядок оценки риска данных.

Если эта политика отключена, используется логика доверия по умолчанию, где по сравнению с типом файлов приоритет имеет обработчик файлов.

Если этот параметр политики не настроен, используется логика доверия по умолчанию, где по сравнению с типом файлов приоритет имеет обработчик файлов.

Данная политика позволяет указать логику проверки почтовых вложений. Если значение параметра равно 1, тогда операционная система будет доверять расширению файла. Если значение параметра равно 2, тогда операционная система будет доверять обработчику приложений (программе, ассоциированной с полученным файлом). Если же значение параметра равно 3, тогда доверие предоставляться не будет.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ScanWithAntiVirus
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Уведомлять антивирусную программу при открытии вложений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер вложений

Этот параметр политики позволяет управлять действиями программы по уведомлению зарегистрированных антивирусных программ. Если зарегистрировано несколько программ, уведомления получат все. Если зарегистрированная антивирусная программа уже выполняет проверку при открытии файлов или сканирует их по мере поступления на почтовый сервер компьютера, то дальнейшие вызовы избыточны.

Если эта политика включена, Windows поручит зарегистрированной антивирусной программе просканировать вложение при открытии. Если антивирусной программе не удастся выполнить проверку, открыть вложение будет невозможно.

Если эта политика отключена, зарегистрированные антивирусные программы при открытии вложений вызываться не будут.

Если эта политика не настроена, зарегистрированные антивирусные программы при открытии вложений вызываться не будут.

Если значение данного параметра равно 3, тогда операционная система, при открытии вложений, будет извещать антивирусные программы и запускать проверку содержимого вложений на наличие вирусов.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SaveZoneInformation
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удаление сведений о зоне происхождения вложений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер вложений

Этот параметр политики позволяет выбрать, будут ли записываться сведения о зоне происхождения вложений (например, ограниченная зона, Интернет, интрасеть, локальная сеть). Для правильной работы этой политики требуется файловая система NTFS; в системе FAT32 политика работать не будет и предупреждение об этом не выводится. Правильно оценить степень риска система сможет только при наличии сведений о зоне происхождения.

Если этот параметр политики включен, сведения о зоне происхождения вложений записываться не будут.

Если этот параметр политики отключен, система будет записывать сведения о зоне происхождения вложений.

Если этот параметр политики не настроен, система будет записывать сведения о зоне происхождения вложений.

Если значение данного параметра равно 1, тогда информация о зоне Интернет, из которой было получено почтовое вложение, будет удаляться из файла.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


HideZoneInfoOnProperties
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрытие средств для удаления сведений о зоне
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер вложений

Этот параметр политики позволяет выбрать, смогут ли пользователи вручную удалять сведения о зоне происхождения из сохраненного вложения. Это можно сделать, нажав кнопку "Разблокировать" на странице свойств файла, либо установив флажок в диалоговом окне предупреждения системы безопасности. Удаление сведений о зоне происхождения позволяет открывать потенциально опасные вложения, которые были заблокированы системой Windows.

Если этот параметр политики включен, флажок и кнопка "Разблокировать" будут скрыты.

Если этот параметр политики отключен, флажок и кнопка "Разблокировать" будут отображаться.

Если этот параметр политики не настроен, флажок и кнопка "Разблокировать" будут отображаться.

Если значение данного параметра равно 1, тогда информацию о зоне Интернет, из которой было получено почтовое вложение, будет запрещено удалять (при помощи диалога Свойства).

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[значение]
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowCpl

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Скрыть указанные элементы панели управления
Путь групповой политики: Панель управления

Скрывает указанные элементы панели управления.

Этот параметр удаляет элементы (такие как "Мышь", "Система" или "Программы и компоненты") из окна "Панель управления" и меню кнопки "Пуск".

Чтобы скрыть элемент панели управления, щелкните "Показать", затем "Добавить" и введите имя элемента панели управления (например, "Мышь", "Система" или "Программы и компоненты").

Этот параметр оказывает влияние на меню кнопки "Пуск" и окно "Панель управления", также как и на способы доступа к элементам панели управления (такие как ярлыки в справке и поддержке, а также команды командной строки, использующие control.exe).

Если оба параметра "Скрыть указанные элементы панели управления" и "Отображать только указанные элементы панели управления" включены и один и тот же элемент указан в обоих списках, параметр "Отображать только указанные элементы панели управления" игнорируется.

Примечание. Этот параметр скрывает элементы панели управления для вида по категориям и для классического стиля.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[значение]
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictCpl

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Показать только заданные элементы панели управления
Путь групповой политики: Панель управления

Скрывает все элементы и папки панели управления, кроме заданных в этой политике.

Этот параметр удаляет все элементы (такие как "Мышь", "Система" или "Программы и компоненты") из окна "Панель управления" и меню кнопки "Пуск". Будут отображаться только те элементы, которые заданы в этом параметре.

Чтобы отобразить элемент панели управления, щелкните "Показать", затем "Добавить" и введите имя элемента панели управления (например, "Мышь", "Система" или "Программы и компоненты").

Этот параметр оказывает влияние на меню кнопки "Пуск" и окно "Панель управления", также как и на способы доступа к элементам панели управления (такие как ярлыки в справке и поддержке, а также команды командной строки, использующие control.exe).

Если оба параметра "Скрыть указанные элементы панели управления" и "Отображать только указанные элементы панели управления" включены, параметр "Отображать только указанные элементы панели управления" игнорируется.

Примечание. Этот параметр скрывает элементы панели управления для вида по категориям и для классического стиля.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


InternetExtensionName
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\SearchExtensions

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настраиваемое средство быстрого поиска в Интернете
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Быстрый поиск

Задать имя меню и URL-адрес для настраиваемого средства поиска в Интернете.

Если этот параметр включен, для поиска в Интернете используются указанные имя меню и URL-адрес.

Если параметр отключен или не задан, будет использоваться служба поиска в Интернете по умолчанию.

Определяет строку, отображаемую в меню быстрого поиска.

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


InternetExtensionAction
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\SearchExtensions

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настраиваемое средство быстрого поиска в Интернете
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Быстрый поиск

Задать имя меню и URL-адрес для настраиваемого средства поиска в Интернете.

Если этот параметр включен, для поиска в Интернете используются указанные имя меню и URL-адрес.

Если параметр отключен или не задан, будет использоваться служба поиска в Интернете по умолчанию.

Данный параметр содержит URL-адрес для выполнения поиска по умолчанию.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


UseFoldersInStartMenu
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Использовать папки вместо библиотеки
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Ссылки на папки пользователей запускают представление файлов пользователей в виде папок вместо представления в виде библиотек.

Если значение данного параметра равно 1, тогда ссылки на папки пользователя будут открываться в виде папок, а не в виде библиотеки.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


TaskbarNoDragToolbar
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить перемещение панелей инструментов
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает пользователям перемещение панелей инструментов.

Если этот параметр включен, пользователи не смогут перетаскивать какие-либо панели инструментов на панель задач.

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователи смогут перемещать панели инструментов на панели задач.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено перетаскивать на панель задач панели инструментов.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


SpecifyDefaultButtons
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

Указывает, какие кнопки будут отображаться на стандартной панели инструментов Internet Explorer. \n\nЕсли эта политика включена, то можно указать, какие именно кнопки будут отображаться на стандартной панели инструментов, установив или сняв флажок для каждой из кнопок. \n\nЕсли эта политика отключена или не задана, то стандартная панель инструментов будет отображаться в принятом по умолчанию виде, если пользователь не выполнит настройку этой панели.

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


RestrictWelcomeCenter
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не показывать центр начальной настройки при входе пользователя в систему
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Данный параметр запрещает показ центра начальной настройки при входе пользователя в систему.

Если параметр включен, центр начальной настройки не будет показан при входе пользователя в систему. Пользователь может получить доступ к центру начальной настройки при помощи панели управления или меню "Пуск".

Если параметр отключен или не задан, при входе пользователя в систему центр начальной настройки будет показан.

Если значение данного параметра равно 1, тогда отображение мастера Центр начальной настройки будет запрещено.

Теги: Оболочка Vista ~HKLM GPO


RestrictCpl
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Показать только заданные элементы панели управления
Путь групповой политики: Панель управления

Скрывает все элементы и папки панели управления, кроме заданных в этой политике.

Этот параметр удаляет все элементы (такие как "Мышь", "Система" или "Программы и компоненты") из окна "Панель управления" и меню кнопки "Пуск". Будут отображаться только те элементы, которые заданы в этом параметре.

Чтобы отобразить элемент панели управления, щелкните "Показать", затем "Добавить" и введите имя элемента панели управления (например, "Мышь", "Система" или "Программы и компоненты").

Этот параметр оказывает влияние на меню кнопки "Пуск" и окно "Панель управления", также как и на способы доступа к элементам панели управления (такие как ярлыки в справке и поддержке, а также команды командной строки, использующие control.exe).

Если оба параметра "Скрыть указанные элементы панели управления" и "Отображать только указанные элементы панели управления" включены, параметр "Отображать только указанные элементы панели управления" игнорируется.

Примечание. Этот параметр скрывает элементы панели управления для вида по категориям и для классического стиля.

Существует возможность определить cpl-файлы, которые будут находится в папке Панель управления.

Для запрещения указанных вами cpl-файлов, создайте параметр реестра dword-типа DisallowCpl и присвойте ему значение 1.

Если же вы хотите разрешить только указанные вами cpl-файлы, то создайте параметр dword-типа RestrictCpl и присвойте ему значение, равное 1

А теперь осталось только создать в данной ветви подраздел, в котором мы определим разрешенные или запрещенные cpl-файлы. Если мы запрещаем cpl-файлы, то создаем подраздел DisallowCpl, а если разрешаем, то подраздел RestrictCpl. Теперь осталось только указать необходимые cpl-файлы. Для этого создаем строковые параметры, названные в таком формате: 1, 2, 3, 4 и т.д. Значениями этих параметров должны быть имена cpl-файлов

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


RecycleBinSize
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимально допустимый размер "Корзины"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Ограничивает процентное отношение части тома, которое может использоваться для хранения удаленных файлов.

Если этот параметр включен, для пользователей задан максимально допустимый размер для "Корзины".

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи могут изменять общий объем места на диске, используемого "Корзиной".

Примечание. Этот параметр применяется для всех томов.

Значение даного параметра определяет процент от диска, используемый для корзины, а также запрещает его изменение.

DEFAULT 10 MIN 0 MAX 100

Теги: Оборудование 2003 XP ~HKLM GPO


PromptRunasInstallNetPath
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрашивать имя пользователя и пароль при установке по сети
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Запрашивает у пользователя другие учетные данные при выполнении сетевых установок программного обеспечения.

Этот параметр задает отображение диалогового окна "Установка программы от имени другого пользователя" даже в том случае, если программа устанавливается из файлов, расположенных на другом компьютере в сети, с использованием подключения через локальную сеть.

Если этот параметр отключен или не задан, это диалоговое окно отображается только в том случае, если пользователи выполняют установку с локального носителя.

С помощью диалогового окна "Установка программы от имени другого пользователя" система предлагает текущему пользователю ввести имя и пароль учетной записи администратора. Этот параметр позволяет администраторам, которые вошли в систему как обыкновенные пользователи, выполнять установку программ без необходимости выхода из системы и нового входа в систему с использованием учетных данных администратора.

Если диалоговое окно не отображается, установка продолжается с использованием текущих прав пользователя. Если пользователь не имеет достаточных прав на установку программы, такая установка может привести к ошибке или завершиться без ошибок, но не все компоненты будут установлены. В некоторых случаях установленная таким образом программа может работать неправильно.

Примечание. Если включен параметр "Не запрашивать другие имя пользователя и пароль", то он имеет приоритет над параметром "Запрашивать имя пользователя и пароль при установки по сети". В таком случае пользователи не получают запрос на ввод других учетных данных ни при какой установке программ.

Запрашивает у пользователя другие учетные данные при выполнении сетевых установок программного обеспечения.

Эта политика задает отображение диалогового окна "Установка программы от имени другого пользователя" даже в том случае, если программа устанавливается из файлов, расположенных на другом компьютере в сети, с использованием подключения через локальную сеть.

Если эта политика отключена или не задана, это диалоговое окно отображается только в том случае, если пользователи выполняют установку с локального носителя.

С помощью диалогового окна "Установка программы от имени другого пользователя" система предлагает текущему пользователю ввести имя и пароль учетной записи администратора. Эта политика позволяет администраторам, которые вошли в систему как обычные пользователи, выполнять установку программ без выхода из системы и повторного входа с использованием учетной записи администратора.

Если диалоговое окно не отображается, установка продолжается с использованием текущих прав пользователя. Если пользователь не имеет достаточных прав на установку программы, такая установка может привести к ошибке установки, или может завершиться без ошибок, но не все возможности будут установлены. В некоторых случаях, таким образом установленная программа может работать неправильно.

Замечание: если включена политика "Не запрашивать другие имя пользователя и пароль", то она имеет преимущество перед параметрами этой политики. В таком случае пользователя не получают запрос на ввод других учетных данных ни при какой установке программ.

Теги: Инсталляция 2003 XP ~HKLM GPO


NoUserNameInStartMenu
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить имя пользователя из меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Удаляет из меню "Пуск" метку имени пользователя.

Примечание. Этот параметр неприменим к Windows Vista. Для удаления папки с именем пользователя в Windows Vista следует включить политику "Удалить ссылку на папку пользователя из меню "Пуск"".

Если равно "1", то из меню "Пуск" исчезнет имя текущего пользователя.

Теги: Рабочий стол ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoThemesTab
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить настройку тем оформления
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана;Темы оформления рабочего стола

Этот параметр влияет на вкладку "Темы", управляющую общим оформлением окон.

Доступ к этой вкладке осуществляется с помощью значка "Экран" панели управления.

С помощью вкладки "Темы" настраиваются темы оформления рабочего стола.

Если этот параметр включен, она удаляет вкладку "Темы".

Если этот параметр отключен или не задан, она не влияет на компьютер.

Примечание. Если этот параметр включен, но тема не задана, по умолчанию используется ранее выбранная тема.

Запрещает отображение вкладки Тема диалога Свойства: Экран

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


NoStartMenuSearchPrograms
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда поиск среди программ при помощи строки поиска меню Пуск будет запрещен.

Теги: Рабочий стол ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoStartMenuSearchInternet
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда поиск среди содержимого журнала Интернет и папки Избранное при помощи строки поиска меню Пуск будет запрещен.

Теги: Рабочий стол ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoStartMenuSearchFiles
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда поиск среди файлов при помощи строки поиска меню Пуск будет запрещен.

Теги: Рабочий стол ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoStartMenuSearchComm
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда поиск среди подключений при помощи строки поиска меню Пуск будет запрещен.

Теги: Рабочий стол ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSMBalloonTip
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить всплывающие подсказки для элементов главного меню
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Скрывает всплывающие подсказки для меню "Пуск" и области уведомлений.

При подведении указателя к элементу меню "Пуск" или области уведомлений отображается всплывающая подсказка с дополнительными сведениями об этом объекте.

Если этот параметр включен, то некоторые всплывающие подсказки не отображаются. Этот параметр влияет на следующие подсказки: "Начните работу с нажатия этой кнопки" для кнопки "Пуск", "Где все программы?" в меню "Пуск" и "Где все значки?" в области уведомлений.

Если этот параметр отключен или не задан, все всплывающие подсказки для меню "Пуск" и области уведомлений отображаются.

Если значение данного параметра равно 1, тогда всплывающие подсказки области уведомлений и некоторые подсказки меню Пуск отображаться не будут.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoShellSearchButton
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить кнопку "Поиск" из проводника Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Удаляет кнопку "Поиск" с панели инструментов проводника Windows.

Этот параметр удаляет кнопку "Поиск" со стандартной панели инструментов проводника Windows и других программ, использующих окно проводника Windows, таких как "Мой компьютер" и "Сеть".

Он не удаляет кнопку "Поиск" и не влияет на возможности выполнения поиска в окнах программ-обозревателей Интернета, таких как окно Internet Explorer.

Этот параметр не затрагивает элементы поиска в контекстном меню проводника Windows или в меню кнопки "Пуск". Чтобы удалить команду "Найти" из меню кнопки "Пуск", используйте параметр "Удалить меню "Найти" из меню "Пуск"" (в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель задач и меню "Пуск"). Чтобы скрыть все контекстные меню, можно использовать параметр "Запретить вывод контекстного меню по умолчанию для проводника Windows".

Удаляет кнопку "Поиск" с панели инструментов "Проводника" Windows.

Эта политика удаляет кнопку "Поиск" со стандартной панели инструментов "Проводника" Windows и других программ, использующих окно "Проводника" Windows, таких как "Мой компьютер" и "Сетевое окружение".

Она не удаляет кнопку "Поиск" и не влияет на возможности выполнения поиска в окнах программ-обозревателей Интернета, таких как окно "Internet Explorer".

Эта политика не влияет на возможности поиска в контекстных меню "Проводника" Windows или в меню "Пуск". Чтобы удалить команду "Найти" из меню "Пуск", используйте политику "Удалить меню "Найти" из главного меню" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель задач и меню "Пуск"". Чтобы скрыть все контекстные меню, используйте политику "Запретить вывод контекстного меню по умолчанию для проводника Windows".

Теги: Окна 2003 XP ~HKLM GPO


NoSharedDocuments
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить "Общие документы" из окна "Мой компьютер"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Удаляет значок папки "Общие документы" из окна "Мой компьютер".

Если клиент Windows входит в состав рабочей группы, значок папки "Общие документы" отображается в проводнике Windows в виде веб-страницы в группе "Другие места", а также в секции "Файлы, хранящиеся на этом компьютере" окна "Мой компьютер". С помощью этого параметра можно отменить отображение этих элементов.

Если этот параметр включен, папка "Общие документы" не отображается в виде веб-страницы и в окне "Мой компьютер".

Если этот параметр отключен или не задан, папка "Общие документы" отображается в виде веб-страницы и в окне "Мой компьютер", когда клиент входит в состав рабочей группы.

Примечание. Возможность удаления папки "Общие документы" с помощью групповой политики имеется только в Windows XP Professional.

Общие папки можно удалить при помощи параметра dword-типа NoSharedDocuments, расположенного в ветви реестра SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\policies\Explorer. Достаточно присвоить этому параметру значение, равное 1.

Теги: Оболочка XP ~HKLM GPO


NoSetTaskbar
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить изменение параметров панели задач и меню "Пуск"
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Удаляет элемент "Панель задач и меню "Пуск"" из меню "Настройка" в меню "Пуск". Этот параметр также запрещает открывать диалоговое окно свойств панели задач.

Если пользователь щелкнет правой кнопкой мыши панель задач, а затем выберет пункт "Свойства", появится сообщение о том, что параметр запрещает выполнение этого действия.

Если значение данного параметра равно 1, тогда будет запрещено отображать диалог Панель задач и меню Пуск.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSecurityTab
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить вкладку "Безопасность"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Удаляет вкладку "Безопасность" из проводника Windows.

Если этот параметр включен, пользователи, открывающие диалоговое окно "Свойства" для любых объектов файловой системы, включая папки, файлы, ярлыки и диски, не получают доступа к вкладке "Безопасность". В результате пользователи не могут ни изменять параметры безопасности, ни просматривать список пользователей, имеющих доступ к этому ресурсу.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи могут открывать вкладку "Безопасность".

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка Безопасность будет удалена из диалога Свойства файлов и папок.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoRunasInstallPrompt
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не запрашивать другие имя пользователя и пароль
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Запрещает пользователям использовать другие учетные данные для установки программ.

Этот параметр подавляет отображение диалогового окна "Установка программы от имени другого пользователя" при выполнении локальной или сетевой установки. Это диалоговое окно, запрашивающее текущего пользователя о вводе имени пользователя и пароля администратора, появляется, когда пользователь, не являющийся администратором, пытается выполнить локальную установку программы на своем компьютере. Этот параметр позволяет администраторам, которые вошли в систему как обыкновенные пользователи, выполнять установку программ без необходимости выхода из системы и нового входа в систему с использованием учетных данных администратора.

Многие программы могут быть установлены только администратором. Если этот параметр включен, а пользователь не имеет достаточных прав на установку программы, установка продолжается с текущими учетными данными пользователя. В результате такая установка может привести к ошибке или завершиться без ошибок, но не все компоненты будут установлены. В некоторых случаях установленная таким образом программа может работать неправильно.

Если этот параметр отключен или не задан, диалоговое окно "Установка программы от имени другого пользователя" появляется в том случае, если пользователь выполняет локальную установку программ на своем компьютере.

По умолчанию пользователи не получают запрос на ввод других учетных данных при выполнении установки с сетевого общего ресурса. Если этот параметр включен, то он перекрывает параметр "Запрашивать имя пользователя и пароль при установки по сети".

Запрещает пользователям использовать другие учетные данные для установки программ.

Эта политика подавляет отображение диалогового окна "Установка программы от имени другого пользователя" при выполнении локальной или сетевой установки. Это диалоговое окно, запрашивающее текущего пользователя о вводе имени пользователя и пароля администратора, появляется, когда пользователь, не являющийся администратором, пытается выполнить локальную установку программы на своем компьютере. Эта политика позволяет администраторам, которые вошли в систему как обыкновенные пользователи, выполнять установку программ без необходимости выхода из системы и нового входа в систему с использованием учетных данных администратора.

Многие программы могут быть установлены только администраторами. Если эта политика включена, а пользователь не имеет достаточных прав на установку программы, установка продолжается с текущими учетными данными пользователя. В результате такая установка может привести к ошибке установки, или может завершиться без ошибок, но не все возможности будут установлены. В некоторых случаях, таким образом установленная программа может работать неправильно.

Если эта политика отключена или не задана, диалоговое окно "Установка программы от имени другого пользователя" появляется в том случае, если пользователь выполняет локальную установку программ на своем компьютере.

По умолчанию, пользователи не получают запрос на ввод других учетных данных при выполнении установки с сетевого общего ресурса. Если эта политика включена, она перекрывает политику "Запрашивать имя пользователя и пароль при установки по сети".

Теги: Инсталляция 2003 XP ~HKLM GPO


NoResolveTrack
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не использовать метод на основе отслеживания для сопоставления ярлыков
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает системе использовать возможности отслеживания файловой системы NTFS для сопоставления ссылок ярлыков.

Когда система не может найти файл, на который ссылается ярлык (.lnk), по умолчанию выполняется поиск во всех папках, сопоставленных с этим ярлыком. Если конечный файл расположен в NTFS-разделе, система использует идентификатор конечного файла для поиска пути. Если путь неверен, на конечном диске выполняется полный поиск нужного файла.

Если этот параметр включен, система не пытается найти файл по его идентификатору. Она пропускает этот шаг и начинает полный поиск на конечном диске, указанном в пути.

Примечание. Этот параметр применяется только к конечным файлам на NTFS-разделах. FAT-разделы не поддерживают возможности отслеживания идентификаторов и поиска.

См. также параметры "Не отслеживать ярлыки оболочки при перемещении" и "Не использовать сопоставление ярлыков оболочки на основе поиска".

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизм автоматического поиска по идентификатору файлов, на которые указывают неработающие в данный момент ярлыки, будет отключен.

Теги: Значки Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoResolveSearch
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не использовать сопоставление ярлыков оболочки на основе поиска
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Запрещает системе выполнять полный поиск на конечном диске для сопоставления ссылки ярлыка.

Когда система не может найти файл, на который ссылается ярлык (.lnk), по умолчанию выполняется поиск во всех папках, сопоставленных с этим ярлыком. Если конечный файл расположен в NTFS-разделе, система использует идентификатор конечного файла для поиска пути. Если путь неверен, на конечном диске выполняется полный поиск нужного файла.

Если этот параметр включен, система не выполняет полный поиск на конечном диске. В этом случае выдается сообщение о том, что файл не найден.

Примечание. Этот параметр применяется только к конечным файлам на NTFS-разделах. FAT-разделы не поддерживают возможности отслеживания идентификаторов и поиска.

См. также параметры "Не отслеживать ярлыки оболочки при перемещении" и "Не использовать метод на основе отслеживания для сопоставления ярлыков".

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизм автоматического полного поиска файлов, на которые указывают неработающие в данный момент ярлыки, будет отключен.

Теги: Значки Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoLogOff
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить завершение сеанса
Путь групповой политики: Система;Варианты действий после нажатия CTRL+ALT+DEL

Отключает или удаляет все команды меню и кнопки, которые позволяют пользователю выполнить выход из системы.

См. также политику "Удалить "Завершение сеанса" из меню "Пуск"".

Если значение данного параметра NoLogoff равно 1, тогда возможность использования выхода из системы будет запрещена.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoEncryption
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если вы уже заглядывали в диалог Дополнительные атрибуты для какого-либо файла (отображается после нажатия на кнопку Другие, расположенную на вкладке Общие диалога Свойства файла или папки), тогда наверное уже заметили флажок Шифровать содержимое для защиты данных. При помощи данного флажка можно зашифровать файл или целую папку на основе шифрующей файловой системы EFS.

Существует возможность блокирования флажка Шифровать содержимое для защиты данных для определенного пользователя (рис. *). Для этого достаточно присвоить параметру DWORD-типа NoEncryption значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoDFSTab
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить вкладку DFS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Удаляет вкладку DFS из проводника Windows.

Этот параметр удаляет вкладку DFS из проводника Windows и из других программ, которые используют обозреватель проводника, таких как "Мой компьютер". В результате пользователи не могут использовать эту вкладку для просмотра или изменения свойств общих ресурсов распределенной файловой системы DFS, доступных на этом компьютере.

Этот параметр не запрещает пользователям использовать другие методы для настройки DFS.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка DFS будет удалена из проводника Windows.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoDesktopCleanupWizard
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить мастер очистки рабочего стола
Путь групповой политики: Рабочий стол

Запрещает пользователям использовать мастер очистки рабочего стола.

Если включить этот параметр, то мастер очистки рабочего стола не запускается автоматически каждые 60 дней на рабочей станции пользователя. Кроме того, пользователь не сможет получить доступ к мастеру очистки рабочего стола.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то действует параметр по умолчанию, когда мастер очистки рабочего стола запускается каждые 60 дней.

Примечание. Если этот параметр не включен, пользователи могут запускать мастер очистки рабочего стола или задать его автоматический запуск каждые 60 дней в компоненте "Экран", выбрав вкладку "Рабочий стол" и затем нажав кнопку "Настройка рабочего стола".

В окне диалога Элементы рабочего стола, вызываемого при щелчке на кнопку Настройка рабочего стола… на вкладке Рабочий стол диалога Свойства: Экран, кроме вкладки Веб, присутствует еще одна вкладка — Общие. Эта вкладка содержит в себе область Очистка рабочего стола. Данная область содержит в себе флажок Выполнять очистку рабочего стола каждые 60 дней, а также кнопку Очистить стол, которые позволяют переместить неиспользуемые значки, расположенные на рабочем столе, в специальную папку, тем самым за вас очищая его.

Чтобы скрыть данную область, достаточно воспользоваться параметром dword-типа NoDesktopCleanupWizard, расположенном в ветви реестра Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Просто присвойте ему значение, равное 1.

Теги: Рабочий стол ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoDeletePrinter
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить удаление принтеров
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Запрещает удалять локальные и сетевые принтеры.

При попытке удаления принтера (например, с помощью команды "Удалить" в папке "Принтеры" панели управления) появится сообщение о том, что параметр запрещает выполнение этого действия.

Этот параметр не исключает использования других программ для удаления принтеров.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут удалять принтеры способами, указанными выше.

Запретить удаление принтера.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoComputersNearMe
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть значок "Соседние компьютеры" в папке "Сеть"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Удаляет все компьютеры, входящие в рабочую группу и домен пользователя, из списков сетевых ресурсов в проводнике Windows и окне "Сеть".

Если этот параметр включен, система удаляет элемент "Соседние компьютеры" и значки, представляющие соседние компьютеры, из папки "Сеть". Этот параметр также удаляет эти значки из окна "Подключение сетевого диска".

Этот параметр не запрещает пользователям подключаться к компьютерам в своей рабочей группе или домене другими доступными средствами, например, с помощью ввода имени общего ресурса в диалоговом окне команды "Выполнить" или команды "Подключить сетевой диск".

Чтобы удалить компьютеры из списков сетевых ресурсов, можно использовать параметр "Скрыть значок "Вся сеть" в папке "Сеть".

если значение этого параметра равно 1, то из сетевого окружения исчезнет значок Соседние компьютеры, а также компьютеры, входящие в рабочую группу (но не в домен).

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


NoChangeKeyboardNavigationIndicators
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить изменение указателя клавиатурного вызова
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Делает недоступным параметр "Скрывать указатели клавиатурного вызова до нажатия клавиши Alt" в окне свойств экрана на панели управления.

Когда этот параметр в окне свойств экрана установлен, подчеркивание, указывающее на символ клавиатурного вызова (или быстрого вызова), не появляется в меню до нажатия клавиши.

Эффекты, такие как исчезающие и появляющиеся подчеркивания букв, предназначены для улучшения восприятия пользователя, но могут быть неудобны для некоторых пользователей.

Если равно "1", то опция "Скрывать указатели вызова с клавиатуры до нажатия клавиши ALT", доступ к которой можно получить при нажатии на кнопку " Эффекты" на вкладке "Оформление" диалога "Свойства: Экран", будет заблокирована.

Теги: Оболочка ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NoChangeAnimation
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить изменение видеоэффектов для меню
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Запрещает пользователям изменять параметр, определяющий видеоэффекты для окон, меню и списков.

Если этот параметр включен, параметр "Видеоэффекты для меню и подсказок" в окне свойств экрана на панели управления недоступен.

Видеоэффекты, такие как анимация, предназначены для улучшения восприятия пользователя, но могут быть неудобны для некоторых пользователей.

Если равно "1", то опция "Видеоэффекты для меню и подсказок", расположенная на вкладке "Эффекты" диалога "Свойства: Экран" будет заблокирована.

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


NoAutoUpdate
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: <Настройка автоматического обновления> и <Автоматическое обновление Windows>
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows|Система

Указывает, будет ли компьютер получать обновления безопасности и загружать другие важные файлы через службу автоматического обновления Windows.

Этот параметр позволяет указать, включено ли автоматическое обновление на данном компьютере. Если служба включена, необходимо выбрать один из четырех параметров в окне настройки групповой политики.

2 - выводить уведомление перед загрузкой любых обновлений и еще раз выводить уведомление перед их установкой.

Когда Windows находит обновления, применимые к этому компьютеру, в области состояния появляется значок с сообщением о том, что обновления готовы для загрузки. Щелкнув значок или сообщение, можно выбрать обновления для загрузки. Затем Windows загрузит выбранные обновления в фоновом режиме. После завершения загрузки на панели состояния вновь отображается значок с уведомлением о том, что обновления готовы к установке. Если щелкнуть значок или сообщение, предоставляется возможность выбрать для установки конкретные обновления.

3 - (по умолчанию) загружать обновления автоматически и выводить уведомление, когда они готовы к установке.

Windows находит обновления, применимые к этому компьютеру, и загружает их в фоновом режиме (при этом пользователь не уведомляется и его действия не прерываются). После завершения загрузки на панели состояния отображается значок с уведомлением, что обновления готовы к установке. Если щелкнуть значок или сообщение, предоставляется возможность выбрать для установки конкретные обновления.

4 - автоматически загружать обновления и устанавливать их по указанному ниже расписанию.

Расписание задается с помощью параметров в окне настройки групповой политики. Если расписание не задано, используется стандартное расписание для всех установок — ежедневно в 03:00. Если для завершения любого из обновлений требуется перезагрузка компьютера, Windows будет перезагружать компьютер автоматически. (Если в момент готовности к перезагрузке на компьютере имеется вошедший пользователь, ему выводится уведомление и предоставляется возможность отложить перезагрузку.)

5 - разрешить локальным администраторам выбирать режим вывода уведомлений об обновлениях и их установки.

Этот параметр позволяет локальным администраторам использовать панель управления автоматического обновления для выбора параметров конфигурации по своему усмотрению. Например, они могут выбрать свое расписание для установки. Локальным администраторам не разрешается отключать конфигурацию автоматического обновления.

Чтобы включить эту настройку, установите флажок "Включено", а затем выберите один из параметров (2, 3, 4 или 5). Когда выбран параметр 4, можно задать расписание повторения (если расписание не указано, все установки выполняются ежедневно в 03:00).

Если этот параметр включен, Windows распознает подключение компьютера к Интернету и через подключение к Интернету проводит поиск применимых к данному компьютеру обновлений в Центре обновления Windows.

Если этот параметр отключен, любые обновления, доступные в Центре обновления Windows, должны загружаться и устанавливаться вручную. Для этого следует зайти на http://windowsupdate.microsoft.com или нажать кнопку "Пуск", выбрать пункт "Программы" (или "Все программы"), а затем щелкнуть "Центр обновления Windows".

Если этот параметр не задан, использование автоматического обновления не задается на уровне групповой политики. Но администратор может настроить автоматическое обновление, используя панель управления.

_______________________________________________________________

Этот параметр управляет автоматическим обновлением компьютера пользователя.

При каждом подключении пользователя к Интернету Windows проводит поиск доступных обновлений для программного обеспечения и оборудования компьютера и автоматически загружает их. Это выполняется в фоновом режиме, и пользователь получает уведомление перед загрузкой или при готовности загруженных компонентов к установке в зависимости от настройки.

Если этот параметр включен, поиск обновлений Windows запрещен.

Если этот параметр отключен или не задан, Windows выполняет поиск обновлений и автоматически загружает их.

Примечание. Центр обновления Windows представляет собой электронный каталог, настраиваемый соответственно вашему компьютеру, содержащий такие элементы, как драйверы, важные обновления, файлы справки и продукты для работы в Интернете, которые можно загружать, чтобы компьютер отвечал последним требованиям.

См. также описание параметра "Удалить ссылки и доступ к Центру обновления Windows". Если параметр "Удалить ссылки и доступ к Центру обновления Windows" включен, ссылка на Центр обновления Windows также удаляется из меню "Пуск".

Примечание. Если установлена ОС Windows XP с пакетом обновления 1 (SP1) или обновление до службы автоматического обновления, которое было выпущено после поставки исходной Windows XP, необходимо использовать новые параметры настройки автоматического обновления из раздела "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Центр обновления Windows".

Эта политика управляет автоматическими обновлениями на пользовательском компьютере.

При подключении пользователя к Интернету, Windows ищет доступные обновления программ и драйверов оборудования на этом компьютере и автоматически загружает их. Это выполняется в фоновом режиме, и пользователь получает запрос, когда загруженные компоненты готовы к установке или перед тем, как выполнять их загрузку, в зависимости от настройки параметров.

Если эта политика включена, она запрещает Windows выполнять поиск обновлений.

Если эта политика отключена или не задана, Windows выполняет поиск обновлений и автоматически загружает их.

Примечание: "Windows Update" - это специальный каталог, содержащий элементы обновлений, например, драйверы, исправления, файлы справки, продукты Интернета, которые вы можете загрузить и использовать для того, чтобы поддерживать обновленное состояние компьютера.

См. также политику "Удалить ссылки и запретить использование Windows Update". Если политика "Удалить ссылки и запретить использование Windows Update" включена, ссылки на веб-узел Windows Update в меню "Пуск" также удалены.

Примечание: если установлен пакет обновления SP 1 для Windows XP или обновление "Windows Update", выпущенное после Windows XP, то необходимо использовать параметры автоматического обновления, которые находятся в папке 'Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Windows Update'.

Теги: Инсталляция XP GPO


NoAddPrinter
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить добавление принтеров
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Запрещает использовать известные методы для установки локальных и сетевых принтеров.

Этот параметр удаляет значок "Установка принтера" из меню "Пуск". (Чтобы найти значок "Установка принтера", нажмите кнопку "Пуск", выберите пункт "Принтеры", а затем щелкните значок "Установка принтера".) Этот параметр также удаляет значок "Установка принтера" из папки "Принтеры" в панели управления.

Кроме того, пользователи не смогут устанавливать новые принтеры путем перетаскивания значка принтера в папку "Принтеры". При попытке выполнить это действие появится сообщение о том, что параметр запрещает его выполнение.

Однако этот параметр не запрещает установку принтера с помощью мастера установки оборудования. Он также не запрещает устанавливать принтеры с помощью других программ.

Этот параметр не удаляет уже установленные принтеры. Однако принтеры, установленные после включения этого параметра, не могут печатать.

Примечание. Разрешения для принтеров позволяют ограничить их использование без применения этого параметра. В папке "Принтеры" щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, выберите команду "Свойства", а затем откройте вкладку "Безопасность".

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут добавлять принтеры способами, указанными выше.

Запретить добавление принтера.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoActiveDesktopChanges
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить изменения
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Запрещает пользователям включать или отключать Active Desktop или изменять конфигурацию Active Desktop.

Это всеобъемлющий параметр, блокирующий конфигурацию, установленную с помощью других политик в этой папке. Этот параметр удаляет вкладку "Веб" из компонента "Экран" панели управления. В результате пользователи не могут включить или отключить Active Desktop. Если Active Desktop уже включен, пользователи не могут добавить, удалить или изменить веб-содержимое или отключить, блокировать или синхронизировать компоненты Active Desktop.

Убрать из контекстного меню рабочего стола команду "Рабочий стол как Web-страница"

Теги: Рабочий стол 2003 XP ~HKLM GPO


NoActiveDesktop
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить Active Desktop
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Отключает рабочий стол Active Desktop и запрещает пользователям его включение.

Этот параметр запрещает пользователям включать или отключать рабочий стол Active Desktop в то время, когда им управляет политика.

Если отключить этот параметр или не настраивать его, то рабочий стол Active Desktop по умолчанию отключен, но пользователь может его включить.

Примечание. Если включены оба параметра, "Включить Active Desktop" и "Отключить Active Desktop", то параметр "Отключить Active Desktop" игнорируется. Если включен параметр "Включить классическую оболочку" (в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Проводник"), то рабочий стол Active Desktop отключается и обе эти политики игнорируются.

Запретить ActiveDesktop (и скрыть вкладку Web диалога "Свойства: Экран")

Теги: Рабочий стол 2003 XP ~HKLM GPO


MaxRecentDocs
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальная длина списка "Недавние документы"
Путь групповой политики: [нет]

Определяет, какое количество ярлыков может отображаться в меню "Документы" кнопки "Пуск".

Меню "Документы" содержит ярлыки к не исполняемым файлам, которые недавно открывались пользователем. По умолчанию система отображает ярлыки для 10 документов, открывавшихся последними.

Значение данного параметра определяет максимальную длину списка недавних документов меню Пуск.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Intellimenus
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить сокращенные меню
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Отключает сокращенные меню.

Операционная система Windows сокращает длинные меню, перемещая недавно использованные элементы к началу меню и скрывая остальные. Можно отобразить скрытые элементы, щелкнув стрелку для раскрытия меню.

Если параметр включен, сокращенные меню не используются. В этом случае все элементы меню отображаются в стандартном порядке. Кроме того, этот параметр удаляет команду "Использовать сокращенные меню". Таким образом, пока этот параметр включен, изменить отображение меню невозможно.

Примечание. Сокращенные меню подразумевают, что система отслеживает действия пользователя. Если включен параметр "Отключить слежение за действиями пользователя", то система не отслеживает действия пользователя. При этом сокращенные меню не используются, а данный параметр пропускается.

Совет. Чтобы отключить сокращенные меню без использования этого параметра, нажмите кнопку "Пуск", выберите пункты "Настройка" и "Панель задач и меню "Пуск"" и на вкладке "Общие" снимите флажок "Использовать сокращенные меню".

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизм сокращенных меню использоваться не будет (отображение меню, которое состоит лишь из часто используемых пользователем программ).

Теги: Рабочий стол 2003 XP ~HKLM GPO


ForceActiveDesktopOn
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить Active Desktop
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Включает рабочий стол Active Desktop и запрещает пользователям его отключение.

Этот параметр запрещает пользователям включать или отключать рабочий стол Active Desktop в то время, когда им управляет политика.

Если отключить этот параметр или не настраивать его, то рабочий стол Active Desktop по умолчанию отключен, но пользователь может его включить.

Примечание. Если включены оба параметра, "Включить Active Desktop" и "Отключить Active Desktop", то параметр "Отключить Active Desktop" игнорируется. Если включен параметр "Включить классическую оболочку" (в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Проводник"), то рабочий стол Active Desktop отключается и обе эти политики игнорируются.

Включает поддержку Active Desktop и запрещает пользователям отключать ее.\n\nЭто не позволяет пользователям переключать состояние Active Desktop, когда он контролируется этой политикой. \n\nЕсли эта политика отключена или не задана, рабочий стол Active Desktop по умолчанию отключен, но пользователи могут включить эту возможность. \n\nЗамечание: если обе политики "Включить Active Desktop" и "Отключить Active Desktop" включены, то политика "Отключить Active Desktop" игнорируется. Если политика "Включить классическую оболочку " (в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Проводник") включена, то Active Desktop отключен и обе эти политики игнорируются.

Теги: Рабочий стол 2003 XP ~HKLM GPO


DisallowCpl
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть указанные элементы панели управления
Путь групповой политики: Панель управления

Скрывает указанные элементы панели управления.

Этот параметр удаляет элементы (такие как "Мышь", "Система" или "Программы и компоненты") из окна "Панель управления" и меню кнопки "Пуск".

Чтобы скрыть элемент панели управления, щелкните "Показать", затем "Добавить" и введите имя элемента панели управления (например, "Мышь", "Система" или "Программы и компоненты").

Этот параметр оказывает влияние на меню кнопки "Пуск" и окно "Панель управления", также как и на способы доступа к элементам панели управления (такие как ярлыки в справке и поддержке, а также команды командной строки, использующие control.exe).

Если оба параметра "Скрыть указанные элементы панели управления" и "Отображать только указанные элементы панели управления" включены и один и тот же элемент указан в обоих списках, параметр "Отображать только указанные элементы панели управления" игнорируется.

Примечание. Этот параметр скрывает элементы панели управления для вида по категориям и для классического стиля.

Существует возможность определить cpl-файлы, которые будут находится в папке Панель управления.

Для запрещения указанных вами cpl-файлов, создайте параметр реестра dword-типа DisallowCpl и присвойте ему значение 1.

Если же вы хотите разрешить только указанные вами cpl-файлы, то создайте параметр dword-типа RestrictCpl и присвойте ему значение, равное 1

А теперь осталось только создать в данной ветви подраздел, в котором мы определим разрешенные или запрещенные cpl-файлы. Если мы запрещаем cpl-файлы, то создаем подраздел DisallowCpl, а если разрешаем, то подраздел RestrictCpl. Теперь осталось только указать необходимые cpl-файлы. Для этого создаем строковые параметры, названные в таком формате: 1, 2, 3, 4 и т.д. Значениями этих параметров должны быть имена cpl-файлов

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


DisablePersonalDirChange
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить пользователям вручную перенаправлять папки профилей.
Путь групповой политики: Рабочий стол

Не разрешает пользователям изменять путь к их папкам профилей.

По умолчанию пользователь может изменить место папок его личного профиля, таких как "Документы", "Музыка" и т. д., введя новый путь на вкладке "Размещение" диалогового окна "Свойства" этой папки.

Если включить этот параметр, то пользователи не смогут ввести в этом поле новое размещение.

Если значение параметра DisablePersonalDirChange равно 1, тогда пользователю будет запрещено изменять расположение стандартных папок пользователя при помощи вкладки Папка диалога Свойства.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


DisableLockWorkstation
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда блокировка работы компьютера будет запрещена.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableCurrentUserRunOnce
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не обрабатывать список однократного запуска программ
Путь групповой политики: Система;Вход в систему

Игнорирует список программ, выполняемых единожды.

Можно создать пользовательский список дополнительных программ и документов, которые будут запущены автоматически при следующей загрузке системы (но не в дальнейшем). Эти программы добавляются к стандартному списку программ и служб, которые система запускает при загрузке.

Если этот параметр включен, система игнорирует список программ, выполняемых единожды.

Если этот параметр отключен или не задан, система запускает программы из списка выполняемых единожды.

Этот параметр присутствует в папках "Настройки компьютера" и "Настройки пользователя". Если заданы оба параметра, настройки компьютера имеют приоритет перед настройками пользователя.

Примечание. Настройки списков программ, выполняемых единожды, хранятся в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce.

См. также "Не обрабатывать список запуска старых программ"

Установка его значения равным 1 запрещает запуск программ, определенных в ветви реестра HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce.

Теги: Вход/выход Vista 2003 XP ~HKLM GPO


DisableCurrentUserRun
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не обрабатывать список запуска старых программ
Путь групповой политики: Система;Вход в систему

Игнорирует настройки списка автозапуска.

Можно создать собственный список дополнительных программ и документов, запускаемых системой автоматически на компьютерах под управлением Windows Vista, Windows XP Professional и Windows 2000 Professional. Эти программы добавляются к стандартному списку запуска программ и служб, которые система запустит при включении.

Если этот параметр включен, система игнорирует список запуска для Windows Vista, Windows 2000 Professional и Windows XP Professional.

Если этот параметр отключен или не задан, Windows Vista добавляет к своему списку запуска автозапуск.

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если используются оба параметра, то параметр, заданный в папке "Конфигурация компьютера", имеет преимущество над параметром в папке "Конфигурация пользователя".

Примечание. Для создания списка запуска при помощи политики используется параметр "Выполнять эти приложения при запуске системы".

См. также "Не обрабатывать список однократного запуска программ".

Если его значение равно 1, тогда запуск, определенных в ветви HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, будет запрещен.

Теги: Вход/выход Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ClearRecentProgForNewUserInStartMenu
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Очистка списка недавно использовавшихся программ для новых пользователей
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Если этот параметр политики включен, список недавно использовавшихся программ в меню "Пуск" для каждого нового пользователя будет пустым.

Если эта политика отключена или не настроена, список недавно использовавшихся программ в меню "Пуск" будет предварительно заполнен программами для каждого нового пользователя.

Если значение данного параметра равно 1, тогда список недавно использовавшихся программ для каждого нового пользователя будет пустым.

Теги: Рабочий стол Vista ~HKLM GPO


ClearRecentDocsOnExit
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Очищать журнал недавно открывавшихся документов при выходе
Путь групповой политики: Меню "Пуск" и панель задач

Очищает при выходе из системы журнал недавно открывавшихся документов.

Если этот параметр включен, при выходе пользователя из системы удаляются ярлыки для недавно использовавшихся файлов документов. В результате этого при входе пользователя в систему в меню "Недавние документы" меню "Пуск" никогда нет ссылок.

Если параметр отключен или не задан, система сохраняет ярлыки документов. Поэтому при входе пользователя в систему меню "Недавние документы" имеет тот же вид, что и при выходе из нее.

Примечание. Ярлыки документов сохраняются в профиле пользователя в папке Системный_диск\Documents and Settings\Имя_пользователя\Recent.

См. также политики "Удалить меню "Недавние документы" из меню "Пуск"" и "Не хранить сведения о недавно открывавшихся документах" данной папки. Данный параметр используется только в том случае, если не выбран ни один из этих параметров.

Этот параметр не очищает список недавно открывавшихся файлов, отображаемый в нижней части меню "Файл" программ Windows. См. параметр "Не хранить сведения о недавно открывавшихся документах".

Этот параметр политики также не скрывает ярлыки документов, отображаемые в диалоговом окне "Открыть". См. параметр "Скрыть раскрывающийся список недавно открывавшихся файлов".

Если значение данного параметра равно 1, тогда при выходе пользователя из системы список недавно открываемых документов будет очищаться.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Btn_Tools
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Сервис'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Stop
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Остановить'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Size
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Размер шрифта'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Search
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Поиск'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Refresh
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Обновить'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Print
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Печать'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Paste
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Вставить'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_MailNews
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Почта'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Home
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Домой'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_History
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Журнал'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Fullscreen
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Во весь экран'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Forward
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Вперед'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Folders
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Избранное'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Favorites
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Избранное'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Encoding
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Шифрование'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Edit
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Правка'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Discussions
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Обсудить'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Cut
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Вырезать'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Copy
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

"Отображать кнопку 'Копировать'"

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


Btn_Back
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кнопок панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Задает кнопки на стандартной панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

Если эта политика включена, можно задать отображение кнопки, установив или сняв ее флажок.

Если эта политика отключена или не задана, стандартная панель инструментов отображается с настройками по умолчанию, если пользователь не настроит ее.

Отображать кнопку 'Назад'

Возможные значения: 1 и 2

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


NoDevMgrUpdate
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Запретить поиск драйверов устройств при помощи Windows Update.

Теги: Конфигурация Windows


NoEntireNetwork
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть значок "Вся сеть" в папке "Сеть"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Удаляет все компьютеры, находящиеся вне рабочей группы пользователя или локального домена, из списков сетевых ресурсов в проводнике Windows и окне "Сеть".

Если этот параметр включен, система удаляет значок "Вся сеть" и значки, представляющие сетевые компьютеры, из окна "Сеть" и окна подключения сетевого диска.

Этот параметр не запрещает пользователям просматривать или подключаться к компьютерам из той же рабочей группы или домена. Он также не запрещает пользователям подключаться к удаленным компьютерам с использованием других известных способов, таких как ввод имени общей папки в диалоговом окне команды "Выполнить" или команды "Подключить сетевой диск".

Для удаления компьютеров, находящихся в рабочей группе пользователя или домене, из списка сетевых ресурсов, воспользуйтесь параметром "Скрыть значок "Соседние компьютеры" в папке "Сеть".

Примечание. Программы сторонних разработчиков программ для Windows 2000 или более поздних версий должны использовать этот параметр.

Если равно "1", то исчезнут из сетевого окружения значок "Вся сеть" и другие значки сетевых компьютеров.

Теги: Сеть 2003 XP ~HKLM GPO


[нет]
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Самым категоричным способом скрытия ActiveX-объекта является использование данной ветви реестра.

Если в данной ветви реестра создать параметр REG_DWORD типа, названный в честь CLSID-номера нужного ActiveX-объекта, после чего присвоить данному параметру значение 1, тогда операционной системе будет запрещено выполнять соответствующий ActiveX-объект. То есть, будут не только скрыты значки соответствующего ActiveX-объекта, но и будет запрещено отображать диалог, который описан данным ActiveX-объектом.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить значок "Корзина" с рабочего стола
Путь групповой политики: Рабочий стол

Удаляет большинство значков "Корзина".

Этот параметр удаляет значок "Корзина" с рабочего стола, из проводника Windows, из программ, использующих окна проводника Windows и из стандартного диалогового окна "Открыть".

Этот параметр не запрещает пользователю другими способами получить доступ к содержимому папки "Корзина".

Примечание. Чтобы изменения этого параметра вступили в силу, необходимо завершить сеанс работы в системе и зайти снова.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить значок "Мои документы" с рабочего стола
Путь групповой политики: Рабочий стол

Удаляет большинство значков "Мои документы".

Этот параметр удаляет значок "Мои документы" с рабочего стола, из проводника Windows, из программ, использующих окна проводника Windows и из стандартного диалогового окна "Открыть".

Этот параметр не запрещает пользователю другими способами получить доступ к содержимому папки "Мои документы".

Этот параметр не удаляет значок "Мои документы" из меню "Пуск". Для этого воспользуйтесь параметром "Удалить значок "Мои документы" из меню "Пуск"".

Примечание. Чтобы изменения этого параметра вступили в силу, необходимо выйти из системы и снова войти в Windows 2000 Professional.

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить значок "Компьютер" с рабочего стола
Путь групповой политики: Рабочий стол

Эта политика скрывает значок "Компьютер" с рабочего стола и из нового меню "Пуск". Кроме того, она скрывает ссылки на "Компьютер" в окне веб-вида всех окон проводника и скрывает "Компьютер" в области дерева папок проводника. Если пользователь перемещается в папку "Компьютер" с помощью кнопки "Вверх", когда этот параметр включен, то он увидит пустую папку "Компьютер". Этот параметр дает возможность администраторам запретить пользователям просмотр папки "Компьютер" в этой оболочке и позволяет показывать пользователям более простую среду рабочего стола.

Если включить этот параметр, то папка "Компьютер" скрывается на рабочем столе, в новом меню "Пуск", в области дерева папок проводника и в окне веб-вида проводника. Если пользователь сумеет перейти в папку "Компьютер", то она окажется пустой.

Если отключить этот параметр, то папка "Компьютер" отображается как обычно, появляясь и на рабочем столе, и в меню "Пуск", и в дереве папок, и в окне веб-вида, если это не ограничивается другим параметром.

Если не настраивать этот параметр, то по умолчанию папка "Компьютер" отображается как обычно.

Примечание. В операционных системах более ранних, чем Microsoft Windows Vista, этот параметр применяется к значку "Мой компьютер". Скрытие папки "Компьютер" и ее содержимого не скрывает содержимого дочерних папок папки "Компьютер". Например, если пользователи перейдут на один из своих жестких дисков, они увидят там все папки и файлы, даже если этот параметр включен.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoWindowsMarketplace
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть "Windows Marketplace"
Путь групповой политики: Панель управления;Программы

Этот параметр политики запрещает использование пользователями задачи "Получить новые программы с Windows Marketplace" панели управления "Программы" в виде по категориям, "Программы и компоненты" в классическом виде, а также компонента "Получение программ".

Windows Marketplace позволяет пользователям приобретать и (или) загружать различные программы на компьютер для последующей установки.

Включение данного параметра не запрещает пользователю получение доступа к Windows Marketplace другими способами.

Если этот параметр отключен или не задан, ссылка на задачу "Получить новые программы с Windows Marketplace" будет доступна всем пользователям.

Примечание. Если включен параметр "Скрыть панель управления "Программы"", рассматриваемый параметр использоваться не будет.

Если значение данного параметра равно 1, тогда ссылка Приобретение программ на веб-узле Windows Marketplace работать не будет.

Теги: Инсталляция Vista ~HKLM GPO


NoWindowsFeatures
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть "Компоненты Windows"
Путь групповой политики: Панель управления;Программы

Этот параметр политики запрещает использование пользователями задачи "Включение и отключение компонентов Windows" панели управления "Программы" в виде по категориям, "Программы и компоненты" в классическом виде и компонента "Получение программ". В результате пользователи не могут просматривать, включать и выключать различные компоненты и службы Windows.

Если этот параметр отключен или не задан, задача "Включение и отключение компонентов Windows" будет доступна всем пользователям.

Этот параметр не исключает использования иных средств и способов настройки служб или установки и удаления компонентов программ.

Если значение данного параметра равно 1, тогда страница компонентов операционной системы отображаться не будет.

Теги: Инсталляция Vista ~HKLM GPO


NoProgramsCPL
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть панель управления "Программы"
Путь групповой политики: Панель управления;Программы

Этот параметр политики предотвращает использование пользователями панели управления "Программы" в виде по категориям и "Программы и компоненты" в классическом виде.

С помощью диалогового окна "Программы" можно удалять, изменять и восстанавливать программы, подключать и отключать компоненты Windows, устанавливать настройки программ по умолчанию, просматривать установленные обновления, приобретать программные продукты на Windows Marketplace. Программы, опубликованные или назначенные пользователю администратором, также отображаются в панели управления "Программы".

Если этот параметр отключен или не задан, панель управления "Программы" в виде по категориям и "Программы и компоненты" в классическом виде будет доступна всем пользователям.

Включенный параметр будет иметь приоритет перед остальными параметрами в данной папке.

Данный параметр не запрещает пользователям использовать другие инструменты и способы для установки и удаления программ.

Если значение данного параметра равно 1, тогда все возможности, кроме работы с Windows Marketplace, будут запрещены.

Теги: Инсталляция Vista ~HKLM GPO


NoProgramsAndFeatures
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть страницу "Программы и компоненты"
Путь групповой политики: Панель управления;Программы

Данный параметр запрещает пользователям доступ к компоненту "Программы и компоненты" для просмотра, удаления, изменения или восстановления программ, которые уже установлены на компьютере.

Если этот параметр отключен или не задан, окно "Программы и компоненты" будет доступно всем пользователям.

Этот параметр не исключает использования иных средств и способов для просмотра или удаления программ. Пользователям также не запрещается обращение к компонентам, связанным с панелью управления "Программы", таким как "Компоненты Windows", "Получение программ" или "Windows Marketplace".

Если значение данного параметра равно 1, тогда страница установленных программ отображаться не будет.

Теги: Инсталляция Vista ~HKLM GPO


NoInstalledUpdates
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть страницу "Установленные обновления"
Путь групповой политики: Панель управления;Программы

Данный параметр запрещает пользователям доступ к странице "Установленные обновления" задачи "Просмотр установленных обновлений".

Компонент "Установленные обновления" позволяет пользователям просматривать и удалять установленные на компьютере обновления. Обновления чаще всего загружаются с узла Windows Update или с узлов издателей различных программ.

Если этот параметр отключен или не задан, задача "Просмотр установленных обновлений" и компонент "Установленные обновления" будут доступны всем пользователям.

Данный параметр не запрещает пользователям использовать другие инструменты и способы для установки и удаления программ.

Если значение данного параметра равно 1, тогда страница установленных обновлений отображаться не будет.

Теги: Инсталляция Vista ~HKLM GPO


NoGetPrograms
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть страницу "Получение программ"
Путь групповой политики: Панель управления;Программы

Запрещает пользователям просматривать или устанавливать опубликованные программы из сети.

Этот параметр политики запрещает пользователям доступ к странице "Получение программ" компонента "Программы" на панели управления в виде по категориям, "Программы и компоненты" в классическом виде, а также задачи "Установка новой программы из сети". Страница "Получение программ" содержит список опубликованных программ и позволяет легко устанавливать их.

Опубликованными программами являются программы, явным образом назначенные администратором для установки с использованием таких средств, как Windows Installer. Обычно администраторы публикуют программы, чтобы уведомить пользователей об их доступности, рекомендовать их к использованию или упростить их установку.

Если этот параметр включен, пользователи не могут просматривать программы, опубликованные системным администратором, и использовать страницу "Получение программ" для установки опубликованных программ. Включение данного параметра не запрещает пользователям установку программ другими способами. Кроме того, пользователи могут просматривать и устанавливать назначенные (частично установленные) программы с рабочего стола или из главного меню.

Если этот параметр отключен или не задан, задача "Установка новой программы из сети" и страница "Получение программ" будут доступны всем пользователям.

Примечание. Если включен параметр "Скрыть панель управления "Программы"", рассматриваемый параметр использоваться не будет.

Если значение данного параметра равно 1, тогда страница установки опубликованных программ отображаться не будет.

Теги: Инсталляция Vista ~HKLM GPO


NoDefaultPrograms
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрытие страницы доступа к программам и параметров по умолчанию
Путь групповой политики: Панель управления;Программы

Данный параметр удаляет страницу "Доступ к программам и параметры по умолчанию" из панели управления "Программы". В результате пользователи не могут просматривать или изменять соответствующую страницу.

Страница "Доступ к программам и параметрам по умолчанию" позволяет администраторам указывать программы по умолчанию для выполнения определенных действий, таких как просмотр веб-страниц или отправка электронной почты, а также указывать программы, доступные из меню "Пуск", с рабочего стола или из других расположений.

Если этот параметр отключен или не задан, страница "Доступ к программам и параметры по умолчанию" будет доступна для всех пользователей.

Этот параметр не исключает использования иных средств и способов изменения доступа к программам и параметров по умолчанию.

Данный параметр не блокирует вывод значка программ по умолчанию в меню "Пуск".

Если значение данного параметра равно 1, тогда страница доступа к программам и параметрам по умолчанию отображаться не будет.

Теги: Инсталляция Vista ~HKLM GPO


WarnUserTimeout
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить размер профиля
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Этот параметр политики задает максимальный размер каждого профиля пользователя и определяет действия системы в случае, если профиль достигнет максимального размера. Параметр действует как на локальные, так и на перемещаемые профили.

Если этот параметр отключен или не задан, система не ограничивает размер профилей.

Если параметр включен, можно сделать следующее.

-- Установить максимальный разрешенный размер профиля.

-- Определить, должны ли включаться в расчет размера профиля файлы реестра.

-- Определить, будут ли пользователи получать уведомления при превышении максимального размера профиля.

-- Задать специальное сообщение, уведомляющее пользователя о превышении размера профиля.

-- Определить, как часто это сообщение должно отображаться.

Примечание. В операционных системах, предшествующих Microsoft Windows Vista, пользователям не разрешается выполнять выход из системы до тех пор, пока размер профиля не будет снижен до допустимого предела. В Microsoft Windows Vista выход пользователей из системы не блокируется. Вместо этого, при наличии у пользователя перемещаемого профиля, Windows не будет синхронизировать профиль пользователя с перемещаемым профилем сервера, если превышен указанный максимальный размер профиля.

Значение данного параметра определяет интервал выдачи уведомления при превышении размера профиля, если значение параметра WarnUser равно 1.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


WarnUser
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить размер профиля
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Этот параметр политики задает максимальный размер каждого профиля пользователя и определяет действия системы в случае, если профиль достигнет максимального размера. Параметр действует как на локальные, так и на перемещаемые профили.

Если этот параметр отключен или не задан, система не ограничивает размер профилей.

Если параметр включен, можно сделать следующее.

-- Установить максимальный разрешенный размер профиля.

-- Определить, должны ли включаться в расчет размера профиля файлы реестра.

-- Определить, будут ли пользователи получать уведомления при превышении максимального размера профиля.

-- Задать специальное сообщение, уведомляющее пользователя о превышении размера профиля.

-- Определить, как часто это сообщение должно отображаться.

Примечание. В операционных системах, предшествующих Microsoft Windows Vista, пользователям не разрешается выполнять выход из системы до тех пор, пока размер профиля не будет снижен до допустимого предела. В Microsoft Windows Vista выход пользователей из системы не блокируется. Вместо этого, при наличии у пользователя перемещаемого профиля, Windows не будет синхронизировать профиль пользователя с перемещаемым профилем сервера, если превышен указанный максимальный размер профиля.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет выдаваться уведомление, если он превысил размер профиля, указанный в параметре MaxProfileSize.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


WallpaperStyle
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Фоновые рисунки рабочего стола
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Задает фон рабочего стола ("фоновый рисунок"), отображаемый на всех рабочих столах пользователей.

Этот параметр позволяет задать фоновый рисунок на рабочих столах пользователей и запрещает пользователям менять изображение или его представление. Задаваемый фоновый рисунок может быть сохранен в файле точечного рисунка (*.bmp) или в файле JPEG (*.jpg).

Чтобы воспользоваться этим параметром, введите полный путь и имя файла для сохранения изображения фонового рисунка. Можно ввести локальный путь, такой как C:\Windows\web\wallpaper\home.jpg или UNC-путь, такой как \\Server\Share\Corp.jpg. Если при входе в систему указанный файл недоступен, то никакой фоновый рисунок не отображается. Альтернативный фоновый рисунок задать нельзя. Этот параметр можно использовать и для задания расположения фонового рисунка: по центру, замостить или растянуть. Пользователи не могут изменить эту настройку.

Если отключить этот параметр или не настраивать его, никакой фоновый рисунок не отображается. Тем не менее, пользователи могут сами выбрать фоновый рисунок.

См. также параметры "Разрешить только точечные рисунки для фоновых рисунков" в том же месте и "Запретить изменение фонового рисунка" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель управления".

Примечание. Этот параметр неприменим к сеансам сервера терминалов.

Определяет стиль расположения обоев. Например, если значение данного параметра равно 0, тогда рисунок обоев будет располагаться по центру рабочего стола. Если же значение данного параметра равно 1, тогда рисунок обоев будет размножен, чтобы покрыть все пространство рабочего стола. А если значение данного параметра равно 2, тогда рисунок обоев будет растянут.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Wallpaper
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Фоновые рисунки рабочего стола
Путь групповой политики: Рабочий стол;Рабочий стол

Задает фон рабочего стола ("фоновый рисунок"), отображаемый на всех рабочих столах пользователей.

Этот параметр позволяет задать фоновый рисунок на рабочих столах пользователей и запрещает пользователям менять изображение или его представление. Задаваемый фоновый рисунок может быть сохранен в файле точечного рисунка (*.bmp) или в файле JPEG (*.jpg).

Чтобы воспользоваться этим параметром, введите полный путь и имя файла для сохранения изображения фонового рисунка. Можно ввести локальный путь, такой как C:\Windows\web\wallpaper\home.jpg или UNC-путь, такой как \\Server\Share\Corp.jpg. Если при входе в систему указанный файл недоступен, то никакой фоновый рисунок не отображается. Альтернативный фоновый рисунок задать нельзя. Этот параметр можно использовать и для задания расположения фонового рисунка: по центру, замостить или растянуть. Пользователи не могут изменить эту настройку.

Если отключить этот параметр или не настраивать его, никакой фоновый рисунок не отображается. Тем не менее, пользователи могут сами выбрать фоновый рисунок.

См. также параметры "Разрешить только точечные рисунки для фоновых рисунков" в том же месте и "Запретить изменение фонового рисунка" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель управления".

Примечание. Этот параметр неприменим к сеансам сервера терминалов.

Определяет путь к обоям рабочего стола.

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SoftwareSASGeneration
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить или запретить программам использование специального сочетания клавиш
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Параметры входа Windows

Этот параметр определяет, могут ли программы симулировать ввод специального сочетания клавиш (SAS).

При включении этого параметра необходимо выбрать один из четырех вариантов.

Если выбрать значение "Нет", программное обеспечение, работающее в пользовательском режиме, не сможет симулировать SAS. Если выбрать значение параметра "Службы", то только службы смогут симулировать SAS. Если выбрать значение параметра "приложения специальных возможностей", то только приложения специальных возможностей смогут симулировать SAS. Если выбрать значение параметра "службы и приложения специальных возможностей", то службы и приложения специальных возможностей смогут симулировать SAS.

Если отключить или не настраивать этот параметр, по умолчанию приложения специальных возможностей на безопасном рабочем столе смогут симулировать SAS.

Значение данного параметра позволяет указать категории программного обеспечения, которым можно симулировать ввод специального сочетания клавиш SAS. Если значение данного параметра равно 1, тогда симулирование ввода SAS будет разрешено службам. Если же значение данного параметра равно 2, тогда симулирование будет разрешено приложениям центра специальных возможностей. А если значение данного параметра равно 3, тогда симулирование ввода SAS будет разрешено как службам, так и приложениям центра специальных возможностей.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ShutdownSessionTimeout
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тайм-аут для зависших сеансов входа при завершении работы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Параметры завершения работы

Время ожидания в минутах для зависших сеансов входа перед продолжением операций по завершению работы.

Если этот параметр включен, система ожидает завершения зависших сеансов входа указанное число минут.

Если этот параметр отключен или не задан, используются значения тайм-аута по умолчанию: 3 минуты для рабочих станций и 15 минут для серверов.

Значение данного параметра определяет интервал (в минутах) ожидания операционной системой завершения сеансов работы пользователей. Если по истечении данного интервала сессия так и не будет окончена, операционная система автоматически ее разорвет, после чего завершит свою работу. По умолчанию операционная система ожидает завершения сеансов в течение 3 минут для рабочих станций, и15 минут для серверов.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


Shell
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настраиваемый интерфейс пользователя
Путь групповой политики: Система

Определяет альтернативный интерфейс пользователя.

Программа "Проводник" (%windir%\explorer.exe) создает привычный интерфейс Windows, но этот параметр можно также использовать для создания альтернативного интерфейса. Если параметр включен, система запустит интерфейс, выбранный вместо Explorer.exe.

Чтобы использовать данный параметр, скопируйте программу интерфейса на общий сетевой ресурс или на системный диск. Затем включите этот параметр и введите имя программы интерфейса, включая расширение имени файла, в поле имени оболочки. Если программа интерфейса расположена в папке, не указанной в переменной среды "Path" для системы, введите полный путь к файлу.

Если этот параметр отключен или не задан, он не учитывается, а система отображает стандартный интерфейс проводника.

Совет. Чтобы найти папки, указанные в переменной среды Path, щелкните компонент "Свойства системы" на панели управления, выберите вкладку "Дополнительно", нажмите кнопку "Переменные среды", а затем в списке переменных среды щелкните значение "Path".

Файл оболочки, который будет загружаться при входе пользователя в систему, также можно определить при помощи параметра строкового типа Shell

Теги: Вход/выход Vista 2003 XP ~HKLM GPO


SetVisualStyle
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Загрузить конкретный файл оформления или применить классический стиль
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана;Темы оформления рабочего стола

Позволяет загрузить конкретный файл оформления, указав путь к этому файлу.

Это может быть локальный файл оформления (Luna.msstyles) либо файл, расположенный на удаленном сервере с UNC-путем (\\Server\Share\luna.msstyles).

Если этот параметр включен, используется указанный файл оформления. Кроме того, нельзя использовать другой файл оформления.

Если этот параметр отключен или не задан, можно выбрать стиль оформления рабочего стола по своему усмотрению.

Примечание. Если этот параметр включен и указанный файл недоступен при входе в систему, загружается стиль оформления по умолчанию.

Примечание. На компьютерах с Windows XP можно выбрать стиль оформления "Луна", введя: %windir%\resources\Themes\Luna\Luna.msstyles

Примечание. Чтобы выбрать классический стиль оформления Windows, оставьте незаполненным значение параметра "Путь к стилю оформления" и включите этот параметр.

Он определяет путь к файлу цветовой схемы, который будет применяться для данного пользователя.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ProfileQuotaMessage
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Ограничить размер профиля
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Этот параметр политики задает максимальный размер каждого профиля пользователя и определяет действия системы в случае, если профиль достигнет максимального размера. Параметр действует как на локальные, так и на перемещаемые профили.

Если этот параметр отключен или не задан, система не ограничивает размер профилей.

Если параметр включен, можно сделать следующее.

-- Установить максимальный разрешенный размер профиля.

-- Определить, должны ли включаться в расчет размера профиля файлы реестра.

-- Определить, будут ли пользователи получать уведомления при превышении максимального размера профиля.

-- Задать специальное сообщение, уведомляющее пользователя о превышении размера профиля.

-- Определить, как часто это сообщение должно отображаться.

Примечание. В операционных системах, предшествующих Microsoft Windows Vista, пользователям не разрешается выполнять выход из системы до тех пор, пока размер профиля не будет снижен до допустимого предела. В Microsoft Windows Vista выход пользователей из системы не блокируется. Вместо этого, при наличии у пользователя перемещаемого профиля, Windows не будет синхронизировать профиль пользователя с перемещаемым профилем сервера, если превышен указанный максимальный размер профиля.

Он определяет строку предупреждения, которая будет отображаться при превышении максимального размера профиля.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoVisualStyleChoice
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить выбор стиля оформления окон и кнопок
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана;Темы оформления рабочего стола

Запрещает изменять стиль оформления диалоговых окон и кнопок, отображаемых на экране компьютера. Если этот параметр включен, он отключает раскрывающийся список "Окна и кнопки" на вкладке "Оформление" в диалоговом окне "Свойства экрана".

Если значение данного параметра равно 1, тогда выбор стиля оформления окон и кнопок будет запрещен.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoSizeChoice
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить выбор размера шрифта
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана;Темы оформления рабочего стола

Запрещает изменять размер шрифта в диалоговых окнах и кнопках, отображаемых на экране компьютера.

Если этот параметр включен, он отключает раскрывающийся список "Размер шрифта" на вкладке "Оформление" в диалоговом окне "Свойства экрана" панели управления.

Если этот параметр отключен или не задан, изменить размер шрифта можно с помощью раскрывающегося списка "Размер шрифта" на вкладке "Оформление".

Список Размер шрифта диалога Оформление. Данный список позволяет выбрать размер элементов интерфейса Windows.

Чтобы запретить отображение данного списка, достаточно присвоить параметру строкового NoSizeChoice значение, равное 1.

Теги: Оболочка 2003 XP ~HKLM GPO


NoColorChoice
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить выбор цвета темы оформления
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана;Темы оформления рабочего стола

Запрещает изменение используемого по умолчанию цвета текущей темы оформления.

Если этот параметр включен, изменять цвет текущей темы оформления рабочего стола нельзя.

Если этот параметр отключен или не задан, изменять цвет текущей темы оформления рабочего стола можно.

Если значение данного параметра равно 1, тогда изменение цветовой схемы рабочего стола будет запрещено.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoChangingWallPaper
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить изменение фонового рисунка
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана

Запрещает пользователям добавлять или изменять фон рабочего стола.

По умолчанию вкладку "Рабочий стол" окна свойств экрана панели управления можно использовать для добавления или изменения фонового рисунка на рабочем столе.

Если этот параметр включен, вкладка "Рабочий стол" сохраняется, но все элементы управления на этой вкладке отключены.

Чтобы удалить вкладку "Рабочий стол", используйте параметр "Скрыть вкладку рабочего стола".

Чтобы задать фоновый рисунок для группы, используйте параметр "Фоновый рисунок рабочего стола".

Примечание. Необходимо также включить параметр "Фоновый рисунок рабочего стола", чтобы запретить пользователям изменять фоновый рисунок рабочего стола. См. статью базы знаний: Q327998 для получения более подробных сведений.

См. также параметр "Разрешить использование только точечных фоновых рисунков".

Если равно "1", то будет запрещено изменение обоев рабочего стола Windows.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


MaxProfileSize
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить размер профиля
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Этот параметр политики задает максимальный размер каждого профиля пользователя и определяет действия системы в случае, если профиль достигнет максимального размера. Параметр действует как на локальные, так и на перемещаемые профили.

Если этот параметр отключен или не задан, система не ограничивает размер профилей.

Если параметр включен, можно сделать следующее.

-- Установить максимальный разрешенный размер профиля.

-- Определить, должны ли включаться в расчет размера профиля файлы реестра.

-- Определить, будут ли пользователи получать уведомления при превышении максимального размера профиля.

-- Задать специальное сообщение, уведомляющее пользователя о превышении размера профиля.

-- Определить, как часто это сообщение должно отображаться.

Примечание. В операционных системах, предшествующих Microsoft Windows Vista, пользователям не разрешается выполнять выход из системы до тех пор, пока размер профиля не будет снижен до допустимого предела. В Microsoft Windows Vista выход пользователей из системы не блокируется. Вместо этого, при наличии у пользователя перемещаемого профиля, Windows не будет синхронизировать профиль пользователя с перемещаемым профилем сервера, если превышен указанный максимальный размер профиля.

Значение данного параметра определяет максимальный возможный размер профиля, если значение параметра EnableProfileQuota равно 1.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LogonHoursAction
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать действие, выполняемое при окончании времени входа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Параметры входа Windows

Этот параметр определяет действие, которое выполняется, когда заканчивается время входа вошедшего пользователя. Такими действиями могут быть: блокирование рабочей станции, отключение пользователя или окончательный выход пользователя из системы.

Если выбирается блокирование или отключение сеанса, пользователь может разблокировать сеанс или заново выполнить подключение только в разрешенное время входа.

Если выбран выход пользователя из системы, заново выполнить подключение можно только в разрешенное время входа. При выходе пользователя из системы могут быть потеряны несохраненные данные.

Если этот параметр включен, компьютер при окончании времени входа вошедшего пользователя выполняет указанное действие.

Если этот параметр отключен или не задан, компьютер не выполняет никаких действий при окончании времени входа вошедшего пользователя. Пользователь может продолжить существующий сеанс, но не может войти в новый сеанс.

Примечание. При задании этого параметра может потребоваться проверка и соответствующая настройка параметра "Удалять предупреждения об окончании времени входа".

Значение данного параметра определяет действие, которое будет выполняться при окончании времени работы в операционной системе. Например, если значение данного параметра равно 2, тогда будет выполняться автоматическое выключение компьютера. Если значение данного параметра равно 1, тогда будет выполняться блокировка работы компьютера. А если значение данного параметра равно 3, тогда будет выполняться выход из системы. По умолчанию не будет выполняться никакое действие — пользователю будет разрешено продолжить работу, однако создавать новые сеансы входа будет нельзя.

Теги: Вход/выход Vista ~HKLM GPO


IncludeRegInProQuota
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить размер профиля
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Этот параметр политики задает максимальный размер каждого профиля пользователя и определяет действия системы в случае, если профиль достигнет максимального размера. Параметр действует как на локальные, так и на перемещаемые профили.

Если этот параметр отключен или не задан, система не ограничивает размер профилей.

Если параметр включен, можно сделать следующее.

-- Установить максимальный разрешенный размер профиля.

-- Определить, должны ли включаться в расчет размера профиля файлы реестра.

-- Определить, будут ли пользователи получать уведомления при превышении максимального размера профиля.

-- Задать специальное сообщение, уведомляющее пользователя о превышении размера профиля.

-- Определить, как часто это сообщение должно отображаться.

Примечание. В операционных системах, предшествующих Microsoft Windows Vista, пользователям не разрешается выполнять выход из системы до тех пор, пока размер профиля не будет снижен до допустимого предела. В Microsoft Windows Vista выход пользователей из системы не блокируется. Вместо этого, при наличии у пользователя перемещаемого профиля, Windows не будет синхронизировать профиль пользователя с перемещаемым профилем сервера, если превышен указанный максимальный размер профиля.

Если значение данного параметра равно 1, тогда в размер перемещаемого профиля также будет входить размер реестра.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


HideLogonScripts
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять сценарии входа с отображением команд
Путь групповой политики: Система;Сценарии

Отображает команды сценариев входа во время их выполнения.

Сценарии входа представляют собой пакетные файлы, состоящие из команд, выполняемых при входе пользователя в систему. По умолчанию система не отображает выполняемые команды сценариев входа.

Если этот параметр включен, система отображает команды сценариев входа во время их выполнения. Команды отображаются в окне командной строки. Этот параметр предназначается для опытных пользователей.

Если параметр отключен или не задан, команды не отображаются.

Отображает команды сценариев входа во время их выполнения. \n\nСценарии входа представляют собой пакетные файлы, состоящие из команд, выполняемых системой при входе пользователя в систему. По умолчанию, система не отображает выполняемые команды сценариев входа. \n\nЕсли эта политика включена, система отображает команды сценариев входа во время их выполнения. Команды отображаются в окне командной строки. Этот параметр предназначается для опытных пользователей. \n\nЕсли эта политика отключена или не задана, отображение команд подавляется.

Теги: Вход/выход 2003 XP ~HKLM GPO


HideLogoffScripts
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять сценарии выхода с отображением команд
Путь групповой политики: Система;Сценарии

Отображает команды сценариев выхода во время их выполнения.

Сценарии выхода - это пакетные файлы, состоящие из команд, выполняемых при выходе пользователя из системы. По умолчанию система не отображает выполняемые команды сценариев выхода.

Если этот параметр включен, система отображает команды сценариев выхода во время их выполнения. Команды отображаются в окне командной строки. Этот параметр предназначается для опытных пользователей.

Если параметр отключен или не задан, команды не отображаются.

Отображает команды сценариев выхода во время их выполнения. \n\nСценарии выхода представляют собой пакетные файлы, состоящие из команд, выполняемых системой при выходе пользователя их системы. По умолчанию, система не отображает выполняемые команды сценариев входа. \n\nЕсли эта политика включена, система отображает команды сценариев входа во время их выполнения. Команды отображаются в окне командной строки. Этот параметр предназначается для опытных пользователей. \n\nЕсли эта политика отключена или не задана, отображение команд подавляется.

Теги: Вход/выход 2003 XP ~HKLM GPO


HideLegacyLogonScripts
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять сценарии входа прежних версий в фоновом режиме
Путь групповой политики: Система;Сценарии

Скрывает отображение команд в сценариях входа, написанных для Windows NT 4.0 и более ранних версий.

Сценарии входа представляют собой пакетные файлы, состоящие из команд, выполняемых при входе пользователя в систему. По умолчанию Windows 2000 отображает выполняемые команды сценариев входа, написанных для Windows NT 4.0 и более ранних версий, в окне командной строки, хотя не отображает сценарии входа, написанные для Windows 2000.

Если этот параметр включен, Windows 2000 не отображает команды сценариев входа, написанных для Windows NT 4.0 и более ранних версий.

См. также параметр "Выполнять сценарии входа с отображением команд".

Если значение данного параметра равно 1, тогда сценарии, которые были написаны для Windows NT 4.0 и выполняются при входе в систему, будут отображаться.

Теги: Вход/выход Vista 2003 XP ~HKLM GPO


EnableProfileQuota
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить размер профиля
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Этот параметр политики задает максимальный размер каждого профиля пользователя и определяет действия системы в случае, если профиль достигнет максимального размера. Параметр действует как на локальные, так и на перемещаемые профили.

Если этот параметр отключен или не задан, система не ограничивает размер профилей.

Если параметр включен, можно сделать следующее.

-- Установить максимальный разрешенный размер профиля.

-- Определить, должны ли включаться в расчет размера профиля файлы реестра.

-- Определить, будут ли пользователи получать уведомления при превышении максимального размера профиля.

-- Задать специальное сообщение, уведомляющее пользователя о превышении размера профиля.

-- Определить, как часто это сообщение должно отображаться.

Примечание. В операционных системах, предшествующих Microsoft Windows Vista, пользователям не разрешается выполнять выход из системы до тех пор, пока размер профиля не будет снижен до допустимого предела. В Microsoft Windows Vista выход пользователей из системы не блокируется. Вместо этого, при наличии у пользователя перемещаемого профиля, Windows не будет синхронизировать профиль пользователя с перемещаемым профилем сервера, если превышен указанный максимальный размер профиля.

Если значение данного параметра равно 1, тогда максимальный размер перемещаемого профиля будет ограничен параметром MaxProfileSize.

Теги: Оборудование Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DontDisplayLogonHoursWarnings
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалять предупреждения об окончании часов работы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Параметры входа Windows

Этот параметр определяет, будут ли вошедшему пользователю выводиться уведомления о том, что заканчивается время входа. По умолчанию пользователь уведомляется перед окончанием времени входа, если по окончании часов работы заданы какие-то действия.

Если этот параметр включен, пользователь не получает предупреждения перед окончанием времени входа.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи получают предупреждения перед окончанием времени входа, если по окончании времени входа заданы какие-то действия.

Примечание. При задании этого параметра может потребоваться проверка и соответствующая настройка параметра "Задать действие, выполняемое при окончании времени входа". Если параметр "Задать действие, выполняемое при окончании времени входа" отключен или не задан, параметр "Удалять предупреждения об окончании времени входа" не действует и пользователи не получают предупреждения об окончании времени входа.

Если значение данного параметра равно 1, тогда уведомление об окончании времени работы в операционной системе отображаться не будет.

Теги: Вход/выход Vista ~HKLM GPO


DisplayLastLogonInfo
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отображать при входе пользователя сведения о предыдущих попытках входа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Параметры входа Windows

Этот параметр определяет, будет ли компьютер при входе пользователя отображать сведения о предыдущих удачных и неудачных попытках входа.

Для локальных и доменных учетных записей пользователей доменов в режиме Microsoft Windows Server "Longhorn": если этот параметр включен, то после входа пользователя появляется сообщение, содержащее дату и время последнего успешного входа этого пользователя, дату и время последней неудачной попытки входа с этим именем пользователя и число неудачных попыток после последнего успешного входа этого пользователя. Рабочий стол Microsoft Windows станет доступным, только когда пользователь подтвердит это сообщение.

Для доменных учетных записей доменов в режиме Windows Server 2003, основном или смешанном режиме Windows 2000: если параметр включен, будет выведено сообщение о том, что Windows не может получить данные и пользователь не сможет войти в систему. Поэтому не следует включать данный параметр, если режим домена не соответствует режиму Microsoft Windows Server "Longhorn".

Если этот параметр отключен или не задан, сообщения о предыдущих удачных и неудачных попытках входа не выводятся.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при входе пользователя в систему будет отображаться информация о последней успешной и неуспешной попытке входа в операционную систему при помощи текущей учетной записи.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DisableTaskMgr
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить диспетчер задач
Путь групповой политики: Система;Варианты действий после нажатия CTRL+ALT+DEL

Запрещает пользователям запускать диспетчер задач (Taskmgr.exe).

Если политика включена, а пользователь пытается запустить диспетчер задач, выдается сообщение о том, что политика запрещает выполнение данного действия.

Диспетчер задач позволяет пользователям запускать или останавливать программы, наблюдать за производительностью своих компьютеров, следить за всеми выполняемыми программами, включая системные службы, узнавать названия исполняемых файлов программ, изменять приоритет процессов для выполняемых программ.

Если равно "1", то данному пользователю будет запрещено пользоваться taskmgr.exe

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableShutdownNamedPipe
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить старый интерфейс удаленного завершения работы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Параметры завершения работы

Этот параметр управляет старым интерфейсом удаленного завершения работы (который называли каналом). Интерфейс именованного канала удаленного завершения работы требуется для выключения компьютера с удаленного компьютера с ОС Windows XP или Windows Server 2003.

Если этот параметр включен, система не создает интерфейс именованного канала удаленного завершения работы.

Если этот параметр отключен или не задан, система создает интерфейс именованного канала удаленного завершения работы.

Если значение данного параметра равно 1, тогда именованный канал для удаленного завершения работы Windows Vista создаваться не будет. Данный канал использовался более ранними операционными системами Windows, поэтому после его отключения операционные системы, отличные от Windows Vista, не смогут удаленно завершить работу компьютера.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


DisableRegistryTools
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить доступ к средствам редактирования реестра
Путь групповой политики: Система

Отключает использование редактора реестра Regedit.exe.

Если этот параметр включен, а пользователь попытается запустить редактор реестра, будет выведено сообщение о том, что выполнение этого действия запрещено.

Чтобы запретить пользователям использовать другие средства администрирования, используйте параметр "Выполнять только указанные приложения Windows".

Стандартные редакторы реестра не будут работать, если значение параметра DisableRegistryTools равно 1. При этом при попытке запуска редактора реестра будет выдаваться сообщение о том, что это действие запрещено. Если же необходимо, чтобы такое сообщение не выдавалось, тогда присвойте параметру DisableRegistryTools значение 2.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableChangePassword
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить изменение пароля
Путь групповой политики: Система;Варианты действий после нажатия CTRL+ALT+DEL

Запрещает пользователям изменять свой пароль по собственному желанию.

Эта политика отключает кнопку "Смена пароля" в диалоговом окне "Безопасность Windows" (которое появляется при нажатии сочетания клавиш CTRL+ALT+DEL).

Однако пользователи могут изменить свой пароль по запросу системы. Система запрашивает изменение пароля по требованию администратора или когда истекает срок действия пароля.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность смены пароля при помощи безопасного рабочего стола операционной системы (комбинация клавиш Ctrl+Alt+Del) будет запрещена.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DefaultLogonDomain
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Установка домена по умолчанию для входа
Путь групповой политики: Система;Вход в систему

Данный параметр политики определяет используемый по умолчанию для входа домен, который может быть отличным от домена, к которому присоединен компьютер. Без этой политики, если пользователь не указал домен для входа, домен, к которому присоединен компьютер, будет считаться доменом по умолчанию. Например, если компьютер входит в домен Fabrikam, по умолчанию доменом для входа пользователей будет Fabrikam.

Если включить данный параметр политики, будет установлен определенный домен по умолчанию, и он может отличаться от домена, к которому присоединен компьютер.

Если параметр отключен или не задан, по умолчанию всегда будет использоваться домен, к которому присоединен компьютер.

определяет домен, используемый по умолчанию при входе пользователя в систему.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ConnectHomeDirToRoot
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Подключить домашнюю папку к корню общего ресурса
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Восстанавливает определения для переменных среды %HOMESHARE% и %HOMEPATH% к значениям, использовавшимся в Windows NT 4.0 и более ранних версиях.

Если этот параметр включен, система использует определения Windows NT 4.0. Если параметр отключен или не задан, система использует новые определения операционной системы Windows 2000.

Кроме %HOMEDRIVE%, эти переменные определяют домашнюю папку пользовательского профиля. Домашняя папка сопоставляет букву диска на локальном компьютере локальному или удаленному каталогу.

По умолчанию в семействе серверов Windows 2000 переменная %HOMESHARE% хранит полный путь к домашней папке (например: \\server\share\dir1\dir2\homedir). Пользователи могут получать доступ к домашней папке и любым ее подпапкам через букву диска домашней папки, но они не могут просматривать или получать доступ к ее родительским папкам. Переменная %HOMEPATH% хранит конечный символ обратной косой черты и включена для обеспечения совместимости с прежними версиями.

В Windows NT 4.0 и более ранних версиях переменная %HOMESHARE% хранит только общий сетевой ресурс (например: \\server\share). Переменная %HOMEPATH% хранит остаток полного пути к домашней папке (например: \dir1\dir2\homedir). В результате пользователи могут получать доступ к любой папке на общем ресурсе домашней папки, используя букву диска домашней папки.

Совет. Чтобы задать домашнюю папку в семействе серверов Windows 2000, выберите "Active Directory — пользователи и компьютеры" или "Локальные пользователи и группы", щелкните правой клавишей мыши имя учетной записи, выберите команду "Свойства", раскройте вкладку "Профиль" и в области "Домашняя папка" выберите переключатель "Подключить", а затем выберите букву диска и задайте домашнюю папку.

Пример. Диск Z сопоставляется с \\server\share\dir1\dir2\homedir.

Если этот параметр отключен или не задан (поведение семейства серверов Windows 2000):

-- %HOMEDRIVE% = Z: (сопоставляется с \\server\share\dir1\dir2\homedir)

-- %HOMESHARE% = \\server\share\dir1\dir2\homedir

-- %HOMEPATH% = \

Если параметр включен (поведение Windows NT 4.0):

-- %HOMEDRIVE% = Z: (сопоставляется с \\server\share)

-- %HOMESHARE% = \\server\share

-- %HOMEPATH% = \dir1\dir2\homedir

Восстанавливает определения для переменных среды %HOMESHARE% и %HOMEPATH% к значениям, использовавшимся в Windows NT 4.0 и более ранних версиях.

Если эта политика включена, система использует определения Windows NT 4.0. Если эта политика отключена или не задана, система использует новые определения операционной системы Windows 2000.

Кроме %HOMEDRIVE%, эти переменные определяют домашнюю папку пользовательского профиля. Домашняя папка сопоставляет букву диска на локальном компьютере локальному или удаленному каталогу.

По умолчанию в семействе серверов Windows 2000 переменная %HOMESHARE% хранит полный путь к домашней папке (например, такой как \\server\share\dir1\dir2\homedir). Пользователи могут получать доступ к домашней папке и любым ее подпапкам через букву диска домашней папки, но они не могут просматривать или получать доступ к ее родительским папкам. Переменная %HOMEPATH% хранит конечный знак обратной косой черты и включена для обеспечения совместимости с прежними версиями.

В Windows NT 4.0 и более ранних версиях переменная %HOMESHARE% хранит только сетевой общий ресурс (например, такой как \\server\share). Переменная %HOMEPATH% хранит остаток полного пути к домашней папке (такой как \dir1\dir2\homedir). В результате пользователи могли получать доступ к любой папке на общем ресурсе домашней папки, используя букву диска домашней папки.

Совет: чтобы задать домашнюю папку в семействе серверов Windows 2000, выберите "Active Directory - пользователи и компьютеры" или "Локальные пользователи и группы", сделайте правый щелчок на имени учетной записи, выберите команду "Свойства", раскройте вкладку "Профиль" в секции "Домашняя папка" выберите переключатель "Подключить", а затем выберите букву диска и задайте домашнюю папку.

Пример: диск Z сопоставляется \\server\share\dir1\dir2\homedir.

Если эта политика отключена или не задана (поведение семейства серверов Windows 2000):

-- %HOMEDRIVE% = Z: (сопоставляется \\server\share\dir1\dir2\homedir)

-- %HOMESHARE% = \\server\share\dir1\dir2\homedi

-- %HOMEPATH% = \\

Если эта политика включена (поведение Windows NT 4.0)

-- %HOMEDRIVE% = Z: (сопоставляется \\server\share)

-- %HOMESHARE% = \\server\share

-- %HOMEPATH% = \dir1\dir2\homedir

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoWindowsSetupPage
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрытие страницы "Установка компонентов Windows"
Путь групповой политики: Панель управления;Установка и удаление программ

Удаляет кнопку "Установка компонентов Windows" из панели "Установка и удаление программ". В результате пользователи не могут просматривать или изменять соответствующую страницу.

Кнопка "Установка компонентов Windows" позволяет настраивать установленные службы и использовать мастер компонентов Windows для добавления, удаления и настройки компонентов Windows из файлов установки Windows.

Если этот параметр отключен или не задан, кнопка "Установка компонентов Windows" будет доступна для всех пользователей.

Этот параметр не исключает использования иных средств и методов для настройки служб, установки и удаления компонентов программ. Однако он блокирует доступ к мастеру компонентов Windows.

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoSupportInfo
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удаление сведений о поддержке
Путь групповой политики: Панель управления;Установка и удаление программ

Удаляет ссылки на диалоговое окно сведений о поддержке у программ со страницы "Изменение или удаление программ".

Программы, отображаемые на странице "Изменение или удаление программ", могут включать ссылку "Щелкните для получения сведений о поддержке". Если щелкнуть эту ссылку, появится диалоговое окно со сведениями об устранении неполадок, включая ссылку на файлы установки и данные, необходимые для получения поддержки, например код продукта и номер версии программы. Помимо этого, диалоговое содержит ссылку на сведения о поддержке в сети Интернет, например на веб-страницу службы поддержки продуктов Microsoft.

Если этот параметр отключен или не задан, ссылка на сведения о поддержке отображается

Примечание. Не все программы имеют ссылку на сведения о поддержке.

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoServices
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Перейти на страницу мастера компонентов
Путь групповой политики: Панель управления;Установка и удаление программ

Удаление сведений о поддержке

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoRemovePage
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрытие страницы "Изменение или удаление программ"
Путь групповой политики: Панель управления;Установка и удаление программ

Удаляет кнопку "Изменение или удаление программ" из панели "Установка и удаление программ". В результате пользователи не могут просматривать или изменять соответствующую страницу.

Кнопка "Изменение или удаление программ" позволяет пользователям удалять, восстанавливать, добавлять и удалять компоненты установленных программ.

Если этот параметр отключен или не задан, параметр "Изменение или удаление программ" будет доступен для всех пользователей.

Этот параметр не исключает использования иных средств и методов для удаления программ.

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoChooseProgramsPage
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрытие страницы "Задание доступа к программам и параметров по умолчанию"
Путь групповой политики: Панель управления;Установка и удаление программ

Удаляет кнопку "Задание доступа к программам и параметров по умолчанию" из панели "Установка и удаление программ" В результате пользователи не могут просматривать или изменять соответствующую страницу.

Кнопка "Задание доступа к программам и параметров по умолчанию" позволяет администраторам указывать программы по умолчанию для выполнения определенных действий, таких как просмотр веб-страниц или отправка электронной почты, а также программы, доступные из меню "Пуск", с рабочего стола или из других расположений.

Если этот параметр отключен или не задан, кнопка "Задание доступа к программам и параметров по умолчанию" будет доступна для всех пользователей.

Этот параметр не исключает использования иных средств и методов для изменения доступа к программам и параметров по умолчанию.

Данный параметр не блокирует вывод значка "Задание доступа к программам и параметров по умолчанию" в меню "Пуск". См. описание параметра "Удаление значка доступа к программам и параметров по умолчанию из меню "Пуск"".

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoAddRemovePrograms
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удаление окна "Установка и удаление программ"
Путь групповой политики: Панель управления;Установка и удаление программ

Запрещает использовать окно "Установка и удаление программ".

Этот параметр удаляет значок "Установка и удаление программ" из панели управления и пункт "Установка и удаление программ" из меню.

С помощью окна "Установка и удаление программ" пользователи могут устанавливать, удалять, восстанавливать, добавлять и удалять компоненты и программы операционной системы Windows 2000 Professional и многих других программ Windows. Программы, опубликованные или назначенные для пользователя, отображаются в окне "Установка и удаление программ".

Если этот параметр отключен или не задан, параметр "Установка и удаление программ" будет доступен для всех пользователей.

Когда данный параметр включен, он имеет приоритет над другими параметрами в этой папке.

Этот параметр не исключает использования иных средств и методов для установки и удаления программ.

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoAddPage
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрытие страницы "Установка программ"
Путь групповой политики: Панель управления;Установка и удаление программ

Удаляет кнопку "Установка программ" из панели "Установка и удаление программ" В результате пользователи не могут просматривать или изменять соответствующую страницу.

Кнопка "Установка программ" позволяет пользователям устанавливать программы, опубликованные или назначенные администратором.

Если этот параметр отключен или не задан, кнопка "Установка программ" будет доступна для всех пользователей.

Этот параметр не исключает использования иных средств и методов для установки программ.

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoAddFromNetwork
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрытие параметра "Установка программ из локальной сети"
Путь групповой политики: Панель управления;Установка и удаление программ

Запрещает пользователям просматривать или устанавливать опубликованные программы.

Этот параметр удаляет раздел "Установка программ от Майкрософт" со страницы "Установка программ". Раздел "Установка программ из локальной сети" содержит список опубликованных программ и позволяет легко устанавливать их.

Опубликованными программами являются программы, явным образом назначенные администратором для установки с использованием таких средств, как установщик Windows. Обычно администраторы публикуют программы, чтобы уведомить пользователей об их появлении, рекомендовать их к использованию или упростить их установку.

Если этот параметр включен, пользователи не могут определить, какие из программ были опубликованы администратором. Кроме того, они не могут использовать окно "Установка и удаление программ" для установки опубликованных программ. Однако они могут устанавливать программы другими способами, а также просматривать и устанавливать назначенные (частично установленные) программы с рабочего стола или из главного меню.

Если этот параметр отключен или не задан, параметр "Установка программ из локальной сети" будет доступен для всех пользователей.

Примечание. Этот параметр игнорируется, если включен параметр "Скрыть страницу установки программ".

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoAddFromInternet
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрытие параметра "Установка программ от Майкрософт"
Путь групповой политики: Панель управления;Установка и удаление программ

Удаляет раздел "Установка программ от Майкрософт" со страницы "Установка программ". Этот параметр запрещает использование окна "Установка и удаление программ" для соединения с Windows Update.

Если этот параметр отключен или не задан, параметр "Установка программ от Майкрософт" будет доступен для всех пользователей.

Этот параметр не исключает использования иных средств и методов для соединения с Windows Update.

Примечание. Этот параметр игнорируется, если включен параметр "Скрыть страницу установки программ".

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoAddFromCDorFloppy
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрытие параметра "Установка программ с компакт-диска или дискеты"
Путь групповой политики: Панель управления;Установка и удаление программ

Удаляет раздел "Установка программ с компакт-диска или дискеты" со страницы "Установка программ". Это запрещает установку программ со съемных носителей в окне "Установка и удаление программ".

Если этот параметр отключен или не задан, параметр "Установка программ с компакт-диска или дискеты" будет доступен для всех пользователей.

Этот параметр не исключает использования иных средств и методов для установки и удаления компонентов программ.

Примечание. Этот параметр игнорируется, если включен параметр "Скрыть страницу установки программ". Кроме того, если включен параметр "Запретить установку программ со съемных носителей" (расположенный в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Windows Installer"), пользователи не могут устанавливать программы со съемных носителей, независимо от этого параметра.

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


DefaultCategory
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Категория программ, используемая по умолчанию для страницы "Установка программ"
Путь групповой политики: Панель управления;Установка и удаление программ

Определяет категорию программ, которые отображаются при открытии страницы "Установка программ".

Если этот параметр включен, то при открытии страницы "Установка программ" отображаются только программы из указанной категории. С помощью раскрывающегося списка "Категория" на этой странице можно отобразить программы из других категорий.

Чтобы использовать этот параметр, введите имя категории в поле "Категория". Нужно использовать категории, которые уже определены в окне "Установка и удаление программ". Для определения категории используется "Установка программ".

Если этот параметр отключен или не задан, при открытии страницы "Установка программ" будут отображаться все категории программ.

Можно использовать этот параметр для того, чтобы обратить внимание пользователей на программы, которые могут им понадобиться в первую очередь.

Примечание. Этот параметр игнорируется, если включен параметр "Удалить окно установки и удаления программ" или параметр "Скрыть страницу установки программ".

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


DisableWindowsUpdateAccess
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить локальные исключения программ
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Speed
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Aurora

Тип параметра: reg_dword

Определяет скорость движения северного сияния.

Теги: Рабочий стол Windows


NumLayers
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Aurora

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество слоев передвигающихся линий, из которых состоит заставка. Чем больше слоев, тем более монотонным становится центр экрана. Наиболее заметны изменения при значении параметра 0x100.

Теги: Рабочий стол Windows


Brightness
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Aurora

Тип параметра: reg_dword

В незначительных пределах изменяет яркость заставки. При использовании значений 0 и 0xffffffff заставка аналогична заставке Пустой экран.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Aurora

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки заставки Северное сияние.

Теги: Рабочий стол Windows


TurbulenceSpeed
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Bubbles

Тип параметра: reg_dword

Определяет среднюю скорость перемещения мыльных пузырей.

Теги: Рабочий стол Windows


TurbulenceForce
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Bubbles

Тип параметра: reg_dword

При значении данного параметра, равном 0, будут отображаться черно-белые мыльные пузыри. Если же значение этого параметра больше нуля, тогда будут отображаться серые мыльные пузыри.

Теги: Рабочий стол Windows


SphereDensity
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Bubbles

Тип параметра: reg_dword

Если данный параметр присутствует в реестре, тогда по экрану будет передвигаться только один мыльный пузырь.

Теги: Рабочий стол Windows


ShowShadows
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Bubbles

Тип параметра: reg_dword

Ели значение данного параметра равно 0, тогда тень под мыльными шариками отображаться не будет.

Теги: Рабочий стол Windows


ShowBubbles
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Bubbles

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда мыльные пузыри будут передвигаться по черному экрану, а не по изображению экрана монитора.

Теги: Рабочий стол Windows


Radius
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Bubbles

Тип параметра: reg_dword

Определяет размер мыльных пузырей. Чем меньше их размер, тем их больше будет отображаться на мониторе компьютера.

Теги: Рабочий стол Windows


MaterialGlass
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Bubbles

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда мыльные пузыри станут непрозрачными.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Bubbles

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки заставки Мыльные пузыри.

Теги: Рабочий стол Windows


NumLines
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Mystify

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество линий (по умолчанию одна), летающих по экрану монитора.

Теги: Рабочий стол Windows


LineWidth
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Mystify

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальную ширину следа от летающих линий.

Теги: Рабочий стол Windows


CameraFOV
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Mystify

Тип параметра: reg_dword

Чем больше значение данного параметра, тем ближе будут казаться летающие линии.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Mystify

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки заставки Геометрический вальс.

Теги: Рабочий стол Windows


RibbonWidth
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Ribbons

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальную ширину летающих лент.

Теги: Рабочий стол Windows


NumRibbons
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Ribbons

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество лент (по умолчанию одна), летающих по экрану монитора.

Теги: Рабочий стол Windows


CameraFOV
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Ribbons

Тип параметра: reg_dword

Чем больше значение данного параметра, тем ближе будут казаться летающие ленты.

Теги: Рабочий стол Windows


Blur
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Ribbons

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда след от летающей ленты исчезать не будет.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Ribbons

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки заставки Ленты.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers

Тип параметра: подраздел

Сведения о настройках экранных заставок хранятся в подразделах ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers.

Каждый подраздел данной ветви определяет настройки одной экранной заставки. Например, в подразделе ssText3d содержатся настройки заставки Объемный текст. Настройки данной заставки можно изменить как с помощью реестра, так и с помощью кнопки Параметры… диалога Параметры экранной заставки.

Однако в поставку операционной системы Windows Vista входит набор заставок, настройки которых нельзя изменить при помощи кнопки Параметры....

В подразделах данной ветви может находиться параметр SpanMultiMon, с помощью которого можно определить, поддерживает ли заставка одновременную работу с несколькими мониторами.

Теги: Конфигурация


ThemeFile
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\LastTheme

Тип параметра: reg_expand_sz

Содержит путь к текущей теме.

Теги: Рабочий стол Windows


ShrinkIfGreaterThanPercentageOfFreeSpace
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThumbnailCache

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будет ли происходить сжатие файлов кэша эскизов при уменьшении свободного места на диске.

Теги: Значки Windows


MinCacheFilesSizesWhenShrinking96
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThumbnailCache

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет размер файла кэша эскизов thumbcache_96, при преодолении которого начнется процесс сжатия.

Теги: Значки Windows


MinCacheFilesSizesWhenShrinking32
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThumbnailCache

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет размер файла кэша эскизов thumbcache_32, при преодолении которого начнется процесс сжатия.

Теги: Значки Windows


MinCacheFilesSizesWhenShrinking256
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThumbnailCache

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет размер файла кэша эскизов thumbcache_256, при преодолении которого начнется процесс сжатия.

Теги: Значки Windows


MinCacheFilesSizesWhenShrinking1024
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThumbnailCache

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет размер файла кэша эскизов thumbcache_1024, при преодолении которого начнется процесс сжатия.

Теги: Значки Windows


MaxPercentageOfFreeSpaceForRebalancing
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThumbnailCache

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет процент свободного места на диске, при котором может происходить процесс ребалансировки файлов кэша эскизов.

Теги: Значки Windows


MaxCacheFileSize96
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThumbnailCache

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальный размер файла кэша эскизов страниц thumbcache_96.

Теги: Значки Windows


MaxCacheFileSize32
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThumbnailCache

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальный размер файла кэша эскизов страниц thumbcache_32.

Теги: Значки Windows


MaxCacheFileSize256
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThumbnailCache

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальный размер файла кэша эскизов страниц thumbcache_256.

Теги: Значки Windows


MaxCacheFileSize1024
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThumbnailCache

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальный размер файла кэша эскизов страниц thumbcache_1024.

Теги: Значки Windows


Location
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThumbnailCache

Тип параметра: reg_string

Он содержит в себе путь к каталогу, содержащему кэш эскизов страниц (файлы thumbcache_32.db, thumbcache_96.db, thumbcache_256.db, thumbcache_1024.db, thumbcache_idx.db и thumbcache_sr.db).

По умолчанию данным каталогом является %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer.

Теги: Значки Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThumbnailCache

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки кэша эскиза страниц.

Теги: Рабочий стол Windows


MessageExpiryDays
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда отображение непрочитанных писем на Logon Screen будет запрещено.

Теги: Outlook Windows Вход/выход


NoScheduledUpdates
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Webcheck

Тип параметра: reg_dword

Флажок Разрешить синхронизацию автономных элементов по расписанию. Без комментариев. По умолчанию флажок установлен.
Чтобы установить данный флажок при помощи реестра, нужно присвоить параметру dword- типа NoScheduledUpdates значение, равное 0. Этот параметр может быть расположен как в ветви HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Webcheck, так и в ветви GPO HKEY_CURRENT_USER\ Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Webcheck.

Теги: Конфигурация IE


NoChannelLogging
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Webcheck

Тип параметра: reg_dword

Включать счетчик попаданий на страницы

Теги: Значки Windows


State
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers\Software Publishing

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Проверять аннулирование сертификатов издателей.

Данный флажок определяет, будет ли браузер проверять отзыв сертификатов издателей перед признанием их действительности.

По умолчанию значение параметра равно 0. Если данный флажок будет снят, тогда параметру будет присвоена битовая маска 0x200.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: подраздел

Пользовательские настройки Windows.

Теги: Конфигурация Windows


CompositionPolicy
HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра можно изменить при помощи флажка Включение композиции рабочего стола диалога Параметры быстродействия. Данный диалог отображается при помощи кнопки Параметры… поля Быстродействие, расположенного на вкладке Дополнительно диалога Свойства системы.

Теги: Окна Windows


ColorizationOpaqueBlend
HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword

Установка значения данного параметра равным 1 позволяет отключить прозрачность окон. Значение данного параметра можно изменить при помощи флажка Включить эффект прозрачности диалога Параметры быстродействия. Данный диалог отображается при помощи кнопки Параметры… поля Быстродействие, расположенного на вкладке Дополнительно диалога Свойства системы.

Теги: Окна Windows


ColorizationColor
HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword

Содержит в себе цвет, применяемый при отображении окон.

Теги: Окна Windows


AnimationsShiftKey
HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM

Тип параметра: reg_dword

После изменения значения данного параметра на 1, вы сможете замедлять выполнение эффектов анимации окон (сворачивания) при помощи нажатия на клавишу Ctrl. Чтобы результаты изменения данного параметра вступили в силу, необходимо перезагрузить компьютер.

Теги: Безопасность IE


Progid
HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\Associations\MIMEAssociations\[тип MIME]\UserChoice

Тип параметра: reg_string

Мастер Выбор программ по умолчанию позволяет изменять значения параметров строкового типа Progid, расположенных в данной ветви реестра

Теги: Окна Windows


BagMRU Size
HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию максимальным количеством папок, для которых можно настраивать отдельный вид, является 5000 локальных папок, и 5000 сетевых каталогов.

Максимальное количество локальных папок вы можете изменить при помощи данного параметра

Теги: Оболочка Windows


BagMRU Size
HKCU\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию максимальным количеством папок, для которых можно настраивать отдельный вид, является 5000 локальных папок, и 5000 сетевых каталогов.

Максимальное количество сетевых папок вы можете изменить при помощи данного параметра

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows

Тип параметра: подраздел

Пользовательские настройки Windows.

Теги: Конфигурация Windows


Synchronize My Pictures
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Advanced Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменение флажка Associate the pictures in my Windows user account and my personal contact влияет на значение данного параметра. По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Store Picture As Link
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Advanced Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменение флажка Reduce the file size of contacts by linking to pictures on my computer влияет на значение данного параметра. По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Конфигурация Outlook


Signature At End
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Advanced Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменение флажка Вставить подпись в конце ответа влияет на значение данного параметра. По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Конфигурация Outlook


Reply At End
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Advanced Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменение флажка Создать ответ ниже текста исходного сообщения влияет на значение данного параметра. По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Конфигурация Outlook


Message Threads
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Advanced Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменение флажка Помечать начатые мною обсуждения как "просмотренные" влияет на значение данного параметра. По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Конфигурация Outlook


IMAP uses Deleted Items
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Advanced Settings

Тип параметра: reg_dword

Изменение флажка Использовать папку "Удаленные" с учетными записями IMAP влияет на значение данного параметра. По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Конфигурация Outlook


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Columns

Тип параметра: подраздел

Список столбцов, которые будут отображаться, можно изменить при помощи команды Вид\Столбцы.

Информация об отображаемых столбцах хранится в параметрах REG_BINARY типа ветви реестра

Теги: Оболочка Outlook


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Junk Mail\Block Senders List

Тип параметра: подраздел

Список e-mail адресов, сообщения от которых будут считаться спамом, хранится в виде подразделов ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Junk Mail\Block Senders List.

Для этого адрес e-mail записывается в параметр строкового типа Exception.

Теги: Конфигурация Outlook


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Junk Mail\Safe Senders List

Тип параметра: подраздел

Список надежных отправителей (то есть, адреса e-mail, сообщения от которых точно не являются спамом) хранится в виде подразделов ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Junk Mail\Safe Senders List.

Для этого адрес e-mail записывается в параметр строкового типа Exception.

Теги: Конфигурация Outlook


ConvertContactsToVCards
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail\Dont Show Dialogs

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется при помощи переключателя Преобразование вложенного контакта. Данный параметр может принимать следующие значения: 0 (спрашивать), 7 (нет), 6 (да).

По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Конфигурация Outlook


WindowTitle
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_string

можно воспользоваться параметром строкового типа WindowTitle, чтобы указать заголовок окна почтового клиента. Введенный вами заголовок будет отображаться после названия папки, в которой вы сейчас находитесь

Теги: Оболочка Outlook


Wide Stationery Name
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра строкового типа используется только если значение параметра Compose Use Stationery равно 1, и содержит в себе путь к бланку, который будет по умолчанию использоваться при создании сообщения.

Теги: Конфигурация Outlook


Warn on Mapi Send Locked
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда будет запрещено изменять состояние флажка Предупреждать, если приложения пытаются отправить почту от моего имени.

Теги: Конфигурация Outlook


Warn on Mapi Send
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Предупреждать, если приложения пытаются отправить почту от моего имени присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


VCard Display Name
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра строкового типа используется только если значение параметра Attach VCard равно 1, и содержит в себе имя контакта, сведения о котором будут по умолчанию прикрепляться при создании сообщения (как визитная карточка).

Теги: Конфигурация Outlook


ThreadArticles
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра ThreadArticles равно 1, тогда сообщения будут сгруппированы.

Теги: Оболочка Outlook


SwitchConnectionPrompt
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Выдавать запрос при смене подключения удаленного доступа присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


SplitDir
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Существует возможность отображения области просмотра не под поле списка сообщения, а справа от него.

Для этого достаточно параметру SplitDir присвоить значение 1.

Это также можно сделать при помощи диалога Свойства: Настройка окна.

Теги: Оболочка Outlook


ShowStatusBar
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

можно скрыть строку состояния для диалога создания нового сообщения.
Для этого нужно параметру ShowStatusBar присвоить значение 0. Отобразить же строку состояния будет можно, присвоив данному параметру значение 0xffffffff.

Теги: Оболочка Outlook


ShowStatus
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Чтобы скрыть строку состояния, нужно параметру ShowStatus присвоить значение 0.

Это можно сделать при помощи диалога Свойства: Настройка окна. Данный диалог отображается после выбора команды Вид\Раскладка.

Теги: Оболочка Outlook


ShowHybridView
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Чтобы скрыть область просмотра, нужно параметру ShowHybridView присвоить значение 0.

Это также можно сделать при помощи диалога Свойства: Настройка окна.

Теги: Оболочка Outlook


Show Header Info
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Под списком сообщений отображается область просмотра.

В данном поле выводится содержимое сообщения, которое вы в данный момент выделили, а также содержимое его полей Кому, От и т.д. Вы можете запретить отображение содержимого этих полей.

Для этого достаточно параметру Show Header Info, расположенному в ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail, присвоить значение 0.

Это можно сделать при помощи диалога Свойства: Настройка окна. Данный диалог отображается после выбора команды Вид\Раскладка.

Теги: Оболочка Outlook


Show Adv Mail Send
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0xffffffff, тогда в окне создания нового сообщения будут отображаться все поля. Например, также будет отображаться поле Скрытая копия.

Изменить значение данного параметра можно при помощи команды Вид\Все заголовки.

Теги: Конфигурация Outlook


Send Mail Immediately
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Отправлять сообщения сразу присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Security Receipts
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Запрашивать безопасное уведомление для всех сообщений с цифровой подписью присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


SaveInSentItems
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Сохранять копию в папке «Отправленные» присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Safe Attachments Locked
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда будет запрещено изменять состояние флажка Не разрешать сохранение или открытие вложений, которые могут содержать вирусы.

Теги: Конфигурация Outlook


Safe Attachments
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Не разрешать сохранение или открытие вложений, которые могут содержать вирусы присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Poll For Mail
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет интервал (в миллисекундах), с которым почтовый клиент выполняет проверку новой почты. Если значение данного параметра равно 0xffffffff, тогда периодическая проверка новой почты выполняться не будет.

Теги: Конфигурация Outlook


PlaySoundOnNewMail
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Звуковое уведомление при получении новых сообщений присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Permanently Delete Junk
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Безвозвратно удалять возможную нежелательную почту без перемещения в папку присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Opaque Signing
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр находится в ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail. Установка флажка Кодировать сообщения перед подписыванием присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Message Send HTML
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда по умолчанию почтовые сообщения будут отправляться в формате HTML.

Теги: Конфигурация Outlook


Message Read HTML
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Читать все сообщения в текстовом формате присваивает данному параметру значение 0.

Теги: Конфигурация Outlook


MarkPreviewAsRead
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Его значение определяет интервал чтения пользователем сообщения (в секундах), по истечении которого сообщение будет автоматически помечаться прочтенным.

Теги: Конфигурация Outlook


Log POP3 (0/1)
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда почтовый клиент будет записывать в файл журнала все команды, полученные от почтового сервера и отправленные ему.

Теги: Конфигурация Outlook


Log IMAP4 (0/1)
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда почтовый клиент будет записывать в файл журнала все команды, полученные от сервера IMAP и отправленные ему.

Теги: Конфигурация Outlook


Level Junk Filtering
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет уровень защиты от нежелательной почты. Он может принимать следующие значения: 0 (отключить фильтр нежелательной почты), 1 (перемещать в папку Нежелательная почта только письма явно спамового характера), 2 (перемещать в папку Нежелательная почта все письма с подозрением на спам), 3 (вся почта, кроме почты от надежных узлов, перемещается в папку Нежелательная почта).

Теги: Конфигурация Outlook


Junk Trust WAB
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Доверять письмам от адресатов из контактов Windows присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Include Reply Msg
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Включать в ответ текст исходного сообщения присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Include Certificate
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Добавлять мой сертификат при отправлении сообщений с подписью присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Hangup After Spool
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Разрывать связь после отправки и получения сообщений присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Font Underline
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда текст в создаваемом сообщении по умолчанию будет подчеркнутым.

Теги: Конфигурация Outlook


Font Size
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет размер шрифта, по умолчанию используемого для создания сообщения.

Теги: Конфигурация Outlook


Font Italic
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда текст в создаваемом сообщении по умолчанию будет курсивный.

Теги: Конфигурация Outlook


Font Color
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет цвет сообщения по умолчанию.

Теги: Конфигурация Outlook


Font Bold
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда текст в создаваемом сообщении по умолчанию будет жирный.

Теги: Конфигурация Outlook


Encryption Warning Bits
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет стойкость алгоритма, используемого при шифровании исходящих сообщений.

Данный параметр может принимать следующие значения: 0 (168 бит), 0x80 (128 бит), 0x40 (64 бит), 0x38 (56 бит), 0x28 (40 бит).

Теги: Конфигурация Outlook


Encrypt Messages
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Шифровать содержимое и вложения всех исходящих сообщений присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


EnablePhishing
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Защитить почтовый ящик от сообщений, которые могут оказать фишинговыми присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


EnableMovePhishingToJunk
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Переместить фишинговую электронную почту в папку нежелательной почты присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Digitally Sign Messages
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Подписывать все отправляемые сообщения присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Delete Wastebasket On Exit
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Очищать папку «Удаленные» перед выходом присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Default_CodePage
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет номер кодовой страницы, которая будет использоваться при отправке исходящих сообщений.

Теги: Конфигурация Outlook


Compose Use Stationery
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда по умолчанию при создании сообщения будет использоваться бланк, определенный в параметре Wide Stationery Name.

Теги: Конфигурация Outlook


Check Mail on Startup
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Доставлять почту в начале работы присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Blocked Tld [домен]
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра данного вида равно 1, тогда все сообщения, полученные от адресатов, которые относятся к соответствующему международному домену, будут считаться спамом. Например, существуют следующие параметры: Blocked Tld AZ, Blocked Tld DO, Blocked Tld RU и т.д.

Теги: Конфигурация Outlook


Blocked [кодировка]
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра данного вида равно 1, тогда все сообщения, содержащие текст в данной кодировке, будут считаться спамом. Например, существуют следующие параметры: Blocked Arabic, Blocked Baltic, Blocked Greek, Blocked Japanese, Blocked Cyrillic и т.д.

Теги: Конфигурация Outlook


Block External Content
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Блокировать изображения и другое внешнее содержимое в сообщении в формате HTML присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Auto Add to Safe
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Автоматически добавить людей, которым отправляется почта, в список надежных отправителей присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Auto Add Replies To WAB
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Автоматически заносить получателей в контакты присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Attach Vcard
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда по умолчанию при создании сообщения к нему будет прикрепляться визитная карточка контакта, определенного в параметре VCard Display Name.

Теги: Конфигурация Outlook


Wide Stationery Name
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_string

Используется при создания сообщения в новостное сообщество.Значение данного параметра строкового типа используется только если значение параметра Compose Use Stationery равно 1, и содержит в себе путь к бланку, который будет по умолчанию использоваться при создании сообщения.

Теги: Конфигурация Outlook


VCard Display Name
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_string

Используется при создания сообщения в новостное сообщество.Значение данного параметра строкового типа используется только если значение параметра Attach VCard равно 1, и содержит в себе имя контакта, сведения о котором будут по умолчанию прикрепляться при создании сообщения (как визитная карточка).

Теги: Конфигурация Outlook


New group notification
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Уведомлять о наличии новых групп новостей присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Message Send HTML
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда по умолчанию новостные сообщения будут отправляться в формате HTML.

Теги: Конфигурация Outlook


Mark Read on Exit
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Помечать все сообщения при выходе как прочитанные присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Log
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда почтовый клиент будет записывать в файл журнала все команды, полученные от новостного сервера и отправленные ему.

Теги: Конфигурация Outlook


Font Underline
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Используется при создания сообщения в новостное сообщество.Если значение данного параметра равно 1, тогда текст в создаваемом сообщении по умолчанию будет подчеркнутым.

Теги: Конфигурация Outlook


Font Size
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Используется при создания сообщения в новостное сообщество.Значение данного параметра определяет размер шрифта, по умолчанию используемого для создания сообщения.

Теги: Конфигурация Outlook


Font Italic
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Используется при создания сообщения в новостное сообщество.Если значение данного параметра равно 1, тогда текст в создаваемом сообщении по умолчанию будет курсивный.

Теги: Конфигурация Outlook


Font Color
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Используется при создания сообщения в новостное сообщество. Значение данного параметра определяет цвет сообщения по умолчанию.

Теги: Конфигурация Outlook


Font Bold
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Используется при создания сообщения в новостное сообщество.Если значение данного параметра равно 1, тогда текст в создаваемом сообщении по умолчанию будет жирный.

Теги: Конфигурация Outlook


Download at a time
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет количество заголовков, которые почтовому клиенту разрешено загружать за один раз. Если значение данного параметра равно 0xffffffff, тогда загрузка заголовков выполняться не будет.

Теги: Конфигурация Outlook


Compose Use Stationery
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Используется при создания сообщения в новостное сообщество.Если значение данного параметра равно 1, тогда по умолчанию при создании сообщения будет использоваться бланк, определенный в параметре Wide Stationery Name.

Теги: Конфигурация Outlook


Communities
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Использовать функции оценки сообщений группы новостей присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Cache Read Messages
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Удалять прочитанные сообщения из групп новостей присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Cache Delete Message Days
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет количество дней после загрузки, по истечении которого сообщения групп новостей будут удалены.

Теги: Конфигурация Outlook


Cache Compact Runs
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет количество запуск почтового клиента, по истечении которого хранилище сообщений будет сжиматься. Если значение данного параметра равно 0xffffffff, тогда хранилище сообщений сжиматься не будет.

Теги: Конфигурация Outlook


Auto Fill Preview
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Автоматически загружать сообщение при отображении в области просмотра присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Auto Expand Threads
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Автоматически разворачивать сгруппированные обсуждения присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Attach Vcard
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\News

Тип параметра: reg_dword

Используется при создания сообщения в новостное сообщество.Если значение данного параметра равно 1, тогда по умолчанию при создании сообщения к нему будет прикрепляться визитная карточка контакта, определенного в параметре VCard Display Name.

Теги: Конфигурация Outlook


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Rules\Filter

Тип параметра: подраздел

Все представления фильтров хранятся в отдельных подразделах данной ветви реестра.

Теги: Конфигурация Outlook


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Rules\Mail

Тип параметра: подраздел

Все правила сообщений хранятся в виде подразделов данной ветви реестра

Теги: Конфигурация Outlook


Default Signature
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\signatures

Тип параметра: reg_string

определяет применяемую по умолчанию подпись.

Теги: Конфигурация Outlook


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\signatures

Тип параметра: подраздел

Все созданные подписи содержатся как подразделы данной ветви реестра.

Теги: Конфигурация Outlook


IEPropFontName
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Trident\International\[номер кодировки]

Тип параметра: reg_binary

названия шрифтов, которые будут использоваться для отображения остальных элементов окна почтового клиента

Теги: Оборудование Outlook


IEFontSize
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Trident\International\[номер кодировки]

Тип параметра: reg_binary

Изменить размер шрифта, который будет использоваться для отображения текста сообщения, можно при помощи подменю Вид\Размер шрифта.

Размер шрифта хранится параметре REG_BINARY типа IEFontSize данной ветви реестра.

Значение 0 данного параметра определяет самый маленький размер. А значение 4 — самый крупный.

Теги: Оборудование Outlook


IEFixedFontName
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Trident\International\[номер кодировки]

Тип параметра: reg_binary

названия шрифтов, которые будут использоваться для отображения содержимого сообщения

Теги: Оборудование Outlook


Watched Message Color
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет цвет, которым будут выделяться просмотренные вами сообщения.

Теги: Конфигурация Outlook


Use US Reply Headers
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка При ответе использовать заголовки только на английском языке присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Use AutoComplete
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Автоматически подставлять адреса при создании сообщения присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Tree
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Чтобы скрыть список папок, нужно параметру Tree присвоить значение 0.

Теги: Оболочка Outlook


Toolbar Text
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

можно определить способ отображения кнопок. Для этого изменяется значение параметра Toolbar Text.

Данный параметр может принимать следующие значения.
— 1. Отображать все подписи под кнопками.
— 2. Не отображать подписей к кнопкам.
— 4. Отображать только подписи справа от основных кнопок.

Теги: Оболочка Outlook


Toolbar Icon Size
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Чтобы использовать мелкие кнопки, параметру Toolbar Icon Size присваивается значение 2. Для использования крупных кнопок данному параметру присваивается значение 1.

Теги: Оболочка Outlook


Store Root
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_string

Данный параметр строкового типа содержит в себе путь к каталогу, в котором будет находиться хранилище сообщений почтового клиента.

Теги: Конфигурация Outlook


SpellLangID
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр имеет строковый тип и определяет язык словаря, который будет использоваться для выполнения проверки правописания.

Теги: Конфигурация Outlook


SpellIgnoreURLs
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда почтовый клиент не будет проверять правописание адресов Интернет.

Теги: Конфигурация Outlook


SpellIgnoreUpper
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда почтовый клиент не будет проверять правописание слов, набранных в верхнем регистре.

Теги: Конфигурация Outlook


SpellIgnoreNumbers
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда почтовый клиент не будет проверять правописание слов, содержащих в своем составе цифры.

Теги: Конфигурация Outlook


SpellDontIgnoreProtect
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда почтовый клиент не будет проверять правописание в исходном тексте (при ответе на полученное сообщение).

Теги: Конфигурация Outlook


SpellCheckOnSend
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Всегда проверять правописание перед отправкой присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Signature Flags
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда подпись учетной записи будет добавляться ко всем сообщениям, кроме ответов на сообщения и пересылаемых сообщений. Если значение данного параметра равно 3, тогда подпись для всех сообщений. А если значение данного параметра равно 0, тогда подпись добавляться не будет.

Теги: Конфигурация Outlook


ShowViewsBar
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Чтобы скрыть панель представлений, нужно параметру ShowViewsBar присвоить значение 0.

Теги: Оболочка Outlook


ShowToolbarIEAK
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Чтобы скрыть панель инструментов, нужно параметру ShowToolbarIEAK присвоить значение 0.

Теги: Оболочка Outlook


ShowSearchBar
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Чтобы скрыть панель поиска, нужно параметру ShowSearchBar присвоить значение 0.

Это можно сделать при помощи диалога Свойства: Настройка окна. Данный диалог отображается после выбора команды Вид\Раскладка.

Теги: Оболочка Outlook


ShowBodyBar
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Под областью просмотра в некоторых случаях может отображаться поле тела сообщения. Данное поле содержит в себе рисунки, которые прикреплены к сообщению.

Чтобы поле тела сообщения всегда отображалось в почтовом клиенте, достаточно параметру ShowBodyBar присвоить значение 1.

Теги: Оболочка Outlook


SendReceiptToList
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка За исключением случаев, когда сообщение было отправлено в список рассылки и мой адрес отсутствует в поле «Кому:» или «Копия» присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


SendReceiptsToListLocked
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда будет запрещено изменять состояние флажка За исключением случаев, когда сообщение было отправлено в список рассылки и мой адрес отсутствует в поле «Кому:» или «Копия».

Теги: Конфигурация Outlook


SendMDNLocked
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра типа равно 1, тогда будет запрещено изменять состояние переключателей поля Обработка запросов уведомления о прочтении.

Теги: Конфигурация Outlook


SendMDN
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будет ли почтовый клиент отправлять уведомления о прочтении полученных сообщения. Данный параметр может принимать следующие значения: 1 (почтовый клиент всегда будет отправлять уведомления о прочтении), 4 (почтовый клиент будет выводить запросы об отправке уведомления о прочтении), 2 (уведомления о прочтении отправляться не будут).

Теги: Конфигурация Outlook


Send Security Receipt
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будет ли почтовый клиент отправлять безопасные уведомления о прочтении полученных сообщения. Данный параметр может принимать следующие значения: 1 (почтовый клиент всегда будет отправлять уведомления о прочтении), 4 (почтовый клиент будет выводить запросы об отправке уведомления о прочтении), 2 (уведомления о прочтении отправляться не будут).

Теги: Конфигурация Outlook


Security Zone Locked
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда будет запрещено изменять состояние переключателей поля Выберите зону безопасности для обозревателя Internet Explorer.

Теги: Конфигурация Outlook


Revocation checking
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда почтовый клиент будет автоматически проверять сертификаты шифрования на отзыв (если в данный момент подключен к Интернет).

Теги: Конфигурация Outlook


RequestMDNLocked
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда будет запрещено изменять состояние флажка Запрашивать уведомления о прочтении для всех отправляемых сообщений.

Теги: Конфигурация Outlook


RequestMDN
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Запрашивать уведомления о прочтении для всех отправляемых сообщений присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Reply To Messages In Original Format
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Отвечать в формате исходных сообщений присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


NoSplash
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

После запуска программы перед вами появится экран приветствия, после чего отобразится основное окно Windows Mail.

Вы можете присвоить параметру NoSplash значение 1, после чего экран приветствия больше отображаться не будет.

Теги: Конфигурация Outlook


No Modify Accts
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

При первом запуске почтового клиента перед вами отобразится мастер создания новой учетной записи пользователя. Введенные вами настройки будут использоваться при подключении к почтовому серверу, и вы всегда сможете изменить их при помощи команды Учетные записи… меню Сервис.

Данная команда будет отсутствовать в меню Сервис, если параметру No Modify Accts присвоено значение 1.

Теги: Оболочка Outlook


Message List Tips
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Отображать подсказки в списке сообщений для присоединенных файлов присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Legacy Background Compaction
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Удалять сообщения групп новостей в фоновом режиме присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


HideFolderBar
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Чтобы отобразить панель папок, нужно параметру HideFolderBar присвоить значение 1.

Теги: Оболочка Outlook


ExpungeFolders
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Уничтожать удаленные сообщения при выходе из папок IMAP присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Expand Unread
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Автоматически показывать папки с непрочитанными сообщениями присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Encode incoming messages
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Для приходящих сообщений использовать кодировку по умолчанию присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


Email Security Zone
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра содержит в себе номер зоны безопасности браузера Internet Explorer, которая будет использоваться при работе с полученными сообщениями и вложениями.

Теги: Конфигурация Outlook


Dont Encrypt For Self
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Шифровать при отправке шифрованной почты самому себе присваивает данному параметру значение 0.

Теги: Конфигурация Outlook


Dial During Poll
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет поведение почтового клиента при обнаружении, что компьютер не подключен к Интернету, если ему нужно выполнить периодическую проверку новых сообщений. Данный параметр может принимать следующие значения: 0 (выполнить подключение к Интернет, даже если почтовый клиент находится в автономном режиме), 1 (выполнить подключение к Интернету только если почтовый клиент находится в режиме доступа к сети) и 2 (на выполнять периодическую проверку новой почты).

Теги: Конфигурация Outlook


BodyBarPath
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_string

Под областью просмотра в некоторых случаях может отображаться поле тела сообщения. Данное поле содержит в себе рисунки, которые прикреплены к сообщению.

Чтобы поле тела сообщения всегда отображалось в почтовом клиенте, достаточно параметру ShowBodyBar присвоить значение 1.

Кроме того, вы можете воспользоваться параметром строкового типа BodyBarPath, чтобы определить путь к рисунку, который всегда будет отображаться в панели тела письма

Теги: Оболочка Outlook


Auto Add Senders Cert To WAB
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Автоматически добавлять сертификат отправителя в контакты Windows присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация Outlook


CertificateHash
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS\CurrentKeys

Тип параметра: reg_binary

Пара пользовательских ключей (закрытого и открытого) генерируется при первом процессе шифрования, инициированным пользователем. Поэтому если пользователь никогда еще не выполнял шифрование файлов, тогда происходит генерация пары пользовательских ключей.

Если же пользовательские ключи были сгенерированы ранее, тогда операционная система берет данные, необходимые для создания сигнатуры открытого ключа, из параметра REG_BINARY типа CertificateHash.

После этого формируется открытый ключ.

Теги: Безопасность Windows


AlgorithmID
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS

Тип параметра: reg_dword

шифрование содержимого резервного файла выполняется на основе числа FEK при помощи алгоритма AES.

В операционных системах семейства Windows NT существует возможность изменить алгоритм, используемый при шифровании файла на 3DES, тем самым усилив его.

Для этого нужно параметру REG_DWORD типа AlgorithmID, присвоить значение 0x6603.

В этом случае алгоритм 3DES будет использоваться только службой EFS.

Теги: Безопасность Windows


UsePerUserProfiles
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\ProfileAssociations\Display\{4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\[номер]

Тип параметра: reg_dword

При установке флажка Использовать мои параметры для этого устройства его значение равно 1.

Теги: Конфигурация Windows


ProfileEnumMode
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\ProfileAssociations\Display\{4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\[номер]

Тип параметра: reg_binary

Если его значение равно 1, тогда будет использоваться ручной режим выбора цветового профиля.

Теги: Конфигурация Windows


Files
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\ProfileAssociations\Display\{4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\[номер]

Тип параметра: reg_multi_sz

Содержит в себе список цветовых профилей, которые можно использовать для работы данного устройства (которые были добавлены для работы с ним).

Теги: Конфигурация Windows


UsePerUserProfiles
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\ProfileAssociations\Print\[принтер или факс]

Тип параметра: reg_dword

При установке флажка Использовать мои параметры для этого устройства его значение равно 1.

Теги: Конфигурация Windows


ProfileEnumMode
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\ProfileAssociations\Print\[принтер или факс]

Тип параметра: reg_binary

Если его значение равно 1, тогда будет использоваться ручной режим выбора цветового профиля.

Теги: Конфигурация Windows


Files
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM\ProfileAssociations\Print\[принтер или факс]

Тип параметра: reg_multi_sz

Содержит в себе список цветовых профилей, которые можно использовать для работы данного устройства (которые были добавлены для работы с ним).

Теги: Конфигурация Windows


SaveConnections
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Network\Persistent Connections

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет, будет ли по умолчанию операционная система создавать перманентные подключения к удаленным компьютерам (подключения, которые будут восстанавливаться после входа пользователя в систему). Если значение данного параметра равно no, то перманентные подключения создаваться не будут. По умолчанию значение данного параметра равно yes.

***********Определение взято у Microsoft
Stores the current setting of the Reconnect at logon check box in the Map Network Drive dialog box in Explorer. If Reconnect at logon is selected when you map a drive using the Map Network Drive wizard, the system connects the drive to the computer when you log on again.

To change the value of this entry, use either Explorer or Command Prompt. In Explorer, from the Tools menu, select Map Network Drive, and then select or clear the Reconnect at logon check box. At the command prompt, type either net use/persist:yes or net use/persist:no .

Value Meaning
yes — Reconnect at logon is selected. A check will appear in this box the next time you open the Map Network Drive dialog box.
no — Reconnect at logon is cleared. The check box will be cleared the next time you open the Map Network Drive dialog box.

Теги: Сеть Windows


[название принтера]
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PrinterPorts

Тип параметра: reg_string

Список виртуальных портов, назначенных принтерам, хранится в параметрах строкового типа данной ветви реестра.

Теги: Оборудование Windows


SetCommand
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, тогда консоль восстановления будет разрешать доступ ко всем каталогам системы, а не только к %systemroot% и %systemdrive%.

Теги: Файловая система Приложения


Programs
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Определяет расширения файлов, которые Windows рассматривает как программы.

Используйте этот параметр только, чтобы определить расширения программы, которые не связаны ни с каким заявлением.

************Определение взято у Microsoft
Specifies the file types that Windows 2000 considers to be applications. Separate each file name extension from the others with a space.

Теги: Конфигурация Windows


NullPort
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Не используется. Оставлен для программ под Windows NT

Теги: Конфигурация Windows


NetMessage
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Не используется. Оставлен для программ под Windows NT

Теги: Конфигурация Windows


MenuDropAlignment
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

По умолчанию основное меню выравнивается по левому краю соответствующей кнопки меню, а выпадающие меню отображаются справа от основного меню.

Это поведение можно изменить при помощи параметра строкового типа MenuDropAlignment.

По умолчанию значение данного параметра равно 0, однако если присвоить данному параметру значение 1, тогда основное меню будет отображаться по правому краю соответствующей кнопки меню, а выпадающие меню будут отображаться слева от основного меню.

Теги: Оболочка Windows


fPromptOnWarning
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_dword

Определяет, предупреждает ли отладчик пользователя, когда отладка производит предупреждения. Предупреждения обычно указывают на ошибки во взаимодействии приложения с Менеджером Windows. Этот параметр используется только при отладке Windows.

Значение Ценности
— 0 — не предупреждать
— 1 — предупреждать

************Описание взято у Microsoft
Determines whether the debugger prompts the user when debugging generates warnings. Warnings usually
indicate errors in an application's interaction with the Window Manager.This entry appears only when running a debug build of Windows 2000.

Value Meaning
— 0 — Do not prompt
— 1 — Prompt

Теги: Оборудование Windows


fPromptOnVerbose
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_dword

Определяет уровень детализации объяснения ошибок для пользователя, когда предупреждения и ошибки произведены во время отладки. Этот параметр используется только при отладке Windows.

Значение Ценности
— 0 — Стандартные данные.
— 1 — Все данные.

************Описание взято у Microsoft
Determines the level of detail of user prompts when warnings and errors are generated during debugging.
Verbose data is intended for Microsoft internal development only.This entry appears only when running a debug build of Windows 2000.

Value Meaning
— 0 — Standard data is displayed.
— 1 — All data is displayed.

Теги: Оборудование Windows


fPromptOnError
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_dword

Определяет, отображает ли отладчик окна перед пользователем, когда при отладке возникают сообщения об ошибке. Ошибки обычно указывают серьезные проблемы в коде Менеджере Windows. Этот параметр используется только при отладке Windows.

Значение Ценности
— 0 — Не отображать
— 1 — Отображать

************Описание взято у Microsoft
Determines whether the debugger prompts the user when debugging generates error messages. Errors usually
indicate serious problems in Window Manager code. This entry appears only when running a debug build of Windows 2000.

Value Meaning
— 0 — Do not prompt
— 1 — Prompt

Теги: Оборудование Windows


fPrintWarning
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_dword

Определяет, отображаются ли предупреждения, произведенные в течение отладки. Предупреждения обычно указывают на
ошибки во взаимодействии приложений с Менеджером Windows. Этот параметр используется только при отладке Windows.

Значение Ценности
— 0 — Предупреждения не печатаются.
— 1 — Печать предупреждений.

************Описание взято у Microsoft
Determines whether warnings generated during debugging are printed. Warnings usually indicate errors in an
application's interaction with the Window Manager.This entry appears only when running a debug build of Windows 2000.

Value Meaning
— 0 — Disabled. Warnings do not print.
— 1 — Enabled. Warnings print.

Теги: Оборудование Windows


fPrintVerbose
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_dword

Определяет уровень детализации печати сообщений об ошибке и предупреждений при отладке. Этот параметр используется только при отладке Windows.

Значение Ценности
— 0 — Стандартные сообщения.
— 1 — Расширенные сообщения.

************Описание взято у Microsoft

Теги: Оборудование Windows


fPrintFileLine
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_dword

Определяет, будет ли печататься файл и номер линии, которая произвела сообщение ошибки во время отладки. Этот параметр используется только при отладке Windows.

Значение Ценности
— 0 — Файл и номер линии не печатаются.
— 1 — Файл и номер линии печатаются.

************Описание взято у Microsoft
Determines whether to print the file and line number that generated an error message during debugging.This entry appears only when running a debug build of Windows 2000.

Value Meaning
— 0 — Disabled. File and line number do not print.
— 1 — Enabled. File and line number do print.

Теги: Оборудование Windows


fPrintError
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_dword

Определяет, отображаются ли ошибки, обнаруженные в течение отладки. Сообщения ошибки обычно
указывают на серьезные проблемы в коде Менеджера Windows. Этот параметр используется только при отладке Windows.

Значение Ценности
0 — Сообщения ошибки не печатают.
1 — Печать сообщений ошибки.

************Описание взято у Microsoft
Determines whether error messages generated during debugging are printed. Error messages usually indicate
serious problems in the Window Manager code. This entry appears only when running a debug build of Windows 2000.

Value Meaning
— 0 — Disabled. Error messages do not print.
— 1 — Enabled. Error messages print.

Теги: Оборудование Windows


DosPrint
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Определяет, используются ли прерывания MS-DOS при печати.
— да — Прерывания MS-DOS используются.
— нет — Печать посылается непосредственно порту, на который принтер назначен.

************Описание взято у Microsoft
Determines whether MS-DOS interrupts are used when printing.

Value Meaning
— yes — MS-DOS interrupts are used.
— no — Printing output is sent directly to the port to which the printer is assigned.

Теги: Оборудование Windows


Documents
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Определяет файлы, которые Windows 2000 рассматривает как документы.

Используйте этот параметр только, чтобы определить расширения документа, которые не связаны ни с каким заявлением.

************Определение взято у Microsoft
Defines files that Windows 2000 treats as documents. Enter the file name extensions without the preceding
periods, and separate the extensions from each other with a space.

Use this entry only to define document file name extensions that are not associated with any application and that are not listed in the Extensions subkey.

Теги: Конфигурация Windows


Device
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Определяет принтер по умолчанию в формате Output-device-name, winspool, Port-connection

************Определение взято у Microsoft
Specifies the default printer. An explicit port and driver must be assigned to the printer device. The
device-driver is the file name (without the extension) of the device-driver file.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе сведения об учетных записях электронной почты Microsoft Outlook. Если вам нужно перенести сведения об учетных записях с одного компьютера на другой, просто перенесите содержимое данной ветви реестра.

Теги: Безопасность Конфигурация Outlook Приложения
  • все теги
  • на главную страницу


ReportDC
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Этот параметр определяет, будет ли отображаться сообщение когда система не может войти в контакт с контроллером домена, который хранит перемещаемый профиль пользователя.

Также отображение сообщения определяется при помощи параметра ReportControllerMissing.

Значение Ценности
— 0 — Не отображать сообщение контроллера домена.
— 1 — Отображать сообщение контроллера домена.

*********Описание взято у Microsoft
Stores the user setting for the domain controller message. (The computer setting is stored in the value of
ReportControllerMissing . )

This entry determines, in part, whether the system displays the following message when it cannot contact the domain controller that stores a user's roaming user profile:

A domain controller for your domain could not be contacted. You have been logged on using cached account
information. Changes made to your profile since you last logged on might not be available.

This entry stores the setting of the Do not display this message again check box on the domain controller
message dialog box. When the checkbox is selected, the system sets the value of this entry to 0.

Value Meaning
— 0 — Do not display the domain controller message. (The check box is selected.)
— 1 — (or not in the registry) Display the domain controller message. (The check box is cleared.)

Two registry entries manage the display of the domain controller message: ReportDC and
ReportControllerMissing . The message is displayed only when both entries are set to their display setting, that is, when ReportDC is either set to 1 or does not appear in the registry, and when ReportDomainController appears in the registry with a value of TRUE. By default, the message is not displayed.

While the domain controller message is displayed, other elements of the user interface are disabled, but all
processes continue to run normally. If the OK button accompanying the message is not clicked after two minutes, the message box disappears.

Теги: Сеть Windows


ExcludeProfileDirs
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Определяет пути к каталогам, которые не должны входить в профиль.

Теги: Конфигурация Windows


TurnOnAutoUpdate
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Library

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Сообщать, когда доступны обновления фотоальбома присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация


SmartCheckbox
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Library

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда несколько изображений в окне программы будут выделяться при помощи флажков: при наведении указателя мыши на изображение, над ним будет появляться флажок, после установки которого, изображение будет окончательно выделено и можно будет выделить второе изображение.

Теги: Конфигурация


ShowThumbnailInHoverTooltips
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Library

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Отображение изображений и видео в подсказках присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация


OriginalImagesCleanupEnabled
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Library

Тип параметра: reg_dword

Ели значение данного параметра равно 1, тогда исходное изображение, после корректировки и создания скорректированной копии, будет удаляться. При этом интервал времени, по истечении которого будет происходить удаление исходного изображения, определяется параметром OriginalImagesCleanupDays.

Теги: Конфигурация


OriginalImagesCleanupDays
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Library

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет количество дней, по истечении которого исходное изображение, после создания скорректированной копии (при помощи кнопки Правка меню программы) будет удалено.

Данный параметр используется только в том случае, если параметру OriginalImagesCleanupEnabled присвоено значение 1.

Все исходные изображения содержатся в каталоге %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows Photo Gallery\Original Images.

Теги: Конфигурация


OpenWithMaxFiles
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Library

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальное количество выделенных изображений, для которого в контекстном меню еще будет доступна команда Открыть с помощью…. Если вы выделите больше изображений, то соответствующая команда отображаться не будет.

Теги: Конфигурация


MetadataReadDelay
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Library

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет задержку при чтении метаданных изображения.

Теги: Конфигурация


MaxThumbSize
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Library

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальный размер (в пикселях), до которого можно увеличивать эскизы изображений при помощи ползунка увеличения изображения на панели управления окна программы. Максимальное значение данного параметра определяется используемым разрешением вашего монитора. Например, при разрешении 1024 на 768 пикселей максимальное значение данного параметра равно 0x400

Теги: Конфигурация


LastAutoUpdate
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Library

Тип параметра: reg_dword

Сведения о дате последней автоматической проверки обновлений заносятся в параметр LastAutoUpdate.

Теги: Конфигурация


HoverThumbnailThreshold
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Library

Тип параметра: reg_dword

определить, будет ли отображаться увеличенное изображение эскиза при наведении указателя мыши на него, можно при помощи параметра REG_DWORD типа HoverThumbnailThreshold.

Если значение данного параметра равно 1, тогда изображение отображаться не будет, даже если параметру ShowThumbnailInHoverTooltips присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация


DBPath
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Library

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к файлу эскизов программы Фотоальбом Windows. По умолчанию значение данного параметра равно %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows Photo Gallery\Pictures.pd4.

Теги: Конфигурация


Animations
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Library

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда анимация будет отключена (эффект перехода одного изображения в другое при переключении между фильтрами и т.д.).

Теги: Конфигурация


UseVSync
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\SlideShow

Тип параметра: reg_dword

Установка значения данного параметра в 1 повышает качество изображения.

Теги: Конфигурация


UseScreenResCache
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\SlideShow

Тип параметра: reg_dword

Определяет, будет ли использоваться кэш для изображений.

Теги: Конфигурация


RunInDXEMode
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\SlideShow

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будет ли использоваться режим DXE. При его использовании изображение не растягивается на весь экран.

Теги: Конфигурация


PlaybackFramesPerSecond
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\SlideShow

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет количество кадров в секунду при воспроизведении.

Теги: Конфигурация


PhodeosPerChunk
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\SlideShow

Тип параметра: reg_dword

Если при попытке воспроизведения в режиме просмотра изображений возникает ошибка, тогда попробуйте присвоить данному параметру значение 1.

Теги: Конфигурация


MaxRenderSizeWidth
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\SlideShow

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальную ширину в пикселях, при которой можно просматривать видео.

Теги: Конфигурация


MaxRenderSizeHeight
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\SlideShow

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальную высоту в пикселях, при которой можно просматривать видео.

Теги: Конфигурация


EnableVideo
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\SlideShow

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в режиме просмотра изображений можно будет просматривать не только изображения, но и видео.

По умолчанию просмотр видео запрещен.

Теги: Конфигурация


EnabledThemeSet
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\SlideShow

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда при просмотре изображений в режиме показа слайдов в нижней части экрана будет отображаться панель управления). Использование данной панели позволяет выполнять все те действия, которые выполнялись при помощи контекстного меню, а также позволяет изменить тему просмотра (режим просмотра изображений и режим перехода между изображениями).

Список всех зарегистрированных в операционной системе тем содержится в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Gallery\Slideshow\Themes.

Теги: Конфигурация


DXExclusiveSize
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\SlideShow

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда изображение будет растягиваться на весь экран даже в режиме DXE. Если же значение параметра равно 1, тогда в режиме DXE разрешение экрана будет уменьшаться до минимального, а изображение растягиваться не будет.

Теги: Конфигурация


AntialiasingQuality
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\SlideShow

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет качество применяемого к изображениям антиалиазинга. Чем больше качество, тем четче будут изображения, но тем сильнее будет нагрузка на процессор компьютера.

Теги: Конфигурация


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\SlideShow

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки режимов показа слайдов

Теги: Конфигурация


GalleryScopedFolders
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery

Тип параметра: reg_multi_sz

Список всех каталогов, содержимое которых добавляется в библиотеку, хранится в параметре REG_MULTI_SZ типа GalleryScopedFolders

Теги: Конфигурация


нет
HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки программы Фотоальбом Windows

Теги: Конфигурация


DisplayLogo
HKCU\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings

Тип параметра: reg_dword

чтобы запретить отображение идентификатора сервера скриптов при работе в командной строке (он включает в себя версию сервера сценариев и копирайт Microsoft), нужно присвоить данному параметру строкового типа значение, равное 0.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft\Консоль управления (MMC)\Recent File List

Тип параметра: подраздел

На уровне реестра сначала идет обращение к ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (MMC)\RECENT FILE LIST, содержащей в себе список всех ранее открываемых в консоли управления Microsoft консолей. Данная ветвь реестра содержит в себе четыре параметра строкового типа с именами от FILE1 до FILE4. Значения этих параметров определяют пути к уже открываемым вами консолям. Следует заметить, что программным способом не все открываемые консоли записываются в эти четыре параметра, тем не менее, на уровне реестра вы можете определить пути к любым консолям, с которыми часто работаете. А потом, например, запретить полный доступ к данной ветви реестра, оставив только доступ на чтение, чтобы ссылки на часто открываемые вами консоли не заменялись другими ссылками.

Теги: Конфигурация Приложения


List Save Location
HKCU\Software\Microsoft\Консоль управления (MMC)\Settings

Тип параметра: reg_string

Также идет обращение к ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (MMC)\SETTINGS. Данная ветвь содержит в себе параметр строкового типа LIST SAVE LOCATION, который определяет путь к каталогу, в который по умолчанию будут сохраняться экспортируемые из консоли управления Microsoft данные.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKCU\Software\Microsoft\Консоль управления (MMC)

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки mmc.

Теги: Окна Windows


нет
HKCU\Software\Microsoft

Тип параметра: подраздел

Настройки программ, выпущенных Microsoft.

Теги: Конфигурация Приложения


AutoUpdate
HKCU\SOFTWARE\Mirabilis\ICQ\DefaultPrefs

Тип параметра: reg_string

Установите в no, чтобы запретить ICQ использовать механизм автообновления компонентов AteBrowser. Он отвечает за отображение рекламных баннеров.

Теги: Сеть Приложения


ScratchWarningSeen
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра DWORD типа будет равно 0, то при загрузке Adobe Photoshop всегда будет выводиться соответствующий диалог.

Теги: Приложения


UseAsyncScratch
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра DWORD типа, равное 1, включает так называемое PHOTOSHOP SCRATCH HAS ASYNC I/O. Сведение о поддержке данного режима можно найти в диалоге, отображаемом при выборе команды SYSTEM INFO из меню HELP.

Теги: Приложения


StartUpIMAGEDIRECTORY
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_string

Определяет каталог, содержимое которого будет открываться по умолчанию в диалоге открытия файла. В отличие от предыдущих параметров, данный параметр находится в ветви реестра HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\7.0\VisitedDirs.

Теги: Приложения


ShowWinThumbnails
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра DWORD типа равно 0, то при открытии файла, если файл находится в каталоге, в котором используется вид ЭСКИЗЫ СТРАНИЦ, не будет отображаться сам файл эскизов страниц (Thumbs.db).

Теги: Приложения


SettingsFilePath
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра строкового типа определяет путь к папке, в которой Adobe Photoshop будет хранить настройки сеанса пользователя и его рабочего пространства.

Теги: Приложения


AllowAllowNetworkScratchVolume
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра DWORD типа, равное 1, разрешает Adobe Photoshop использовать сетевые диски в качестве дисков, с которыми будет происходить работа во время завершения работы с графическим пакетом (SCRATCHES DISKS). После установки данного параметра в списке на вкладке PLUG-INS & SCRATCH DISKS диалога PREFERENCES появятся значки сетевых дисков.

Теги: Приложения


AllowRemovableScratchVolume
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра DWORD типа, равное 1, разрешает Adobe Photoshop использовать удаленные диски в качестве дисков, с которыми будет происходить работа во время завершения работы с графическим пакетом (SCRATCHES DISKS). После установки данного параметра в списке на вкладке PLUG-INS & SCRATCH DISKS диалога PREFERENCES появятся значки удаленных дисков.

Теги: Приложения


HaveStickyCursors
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_dword

Если судить по названию, то он определяет режим включения клейкого указателя курсора мыши.

Теги: Приложения


MEMORYUSAGE
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_dword

Можно не разрешать пользователям изменять объем памяти, используемый в работе графическим пакетом. Для этого нужно создать данный параметр DWORD типа и ввести в нем необходимый процент занимаемой памяти (минимальное значение, которое поддерживается параметром — 0х0000000e, а максимальное — 0х00000064).

Теги: Приложения


WarnOnLowMemory
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра DWORD типа будет равно 1, то система будет предупреждать при нехватке памяти во время работы с графическим пакетом. Само же количество памяти, которое графический пакет будет использовать для своей работы, можно отредактировать на вкладке MEMORY & IMAGE CACHE диалога PREFERENCES.

Теги: Приложения


PlugInDirectory
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра строкового типа определяет путь к каталогу, в котором Photoshop будет искать дополнительные плагины, реализующие новые возможности. Данную строку можно увидеть на вкладке PLUG-INS & SCRATCH DISKS диалога PREFERENCES (данный диалог вызывается выбором соответствующей команды из меню EDIT). На этой же вкладке можно изменить и путь к каталогу, но при следующем запуске программы опять будет использоваться каталог, указанный в значении параметра PlugInDirectory.

Теги: Приложения


ShowStatusWindow
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_dword

Определяет, будет ли при открытии окна графического пакета отображаться строка состояния. Если значение данного параметра будет равно 0, то строка состояния отображаться не будет, независмо от настроек предыдущего сеанса работы.

Теги: Приложения


AppWindowPosition
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_string

Если вы привыкли не использовать полноэкранный режим графического пакета, то можно воспользоваться данным параметром строкового типа, который определяет размеры окна и смещение от левого верхнего угла экрана, которые будут использоваться графическим пакетом при отображении своего окна. Значение данного параметра должно создаваться в таком формате: [координата левого верхнего угла окна Photoshop по горизонтали, координата левого верхнего угла окна Photoshop по вертикали, ширина окна, высота окна]. Например, значение параметра [22,2,800,762] говорит о том, что окно графического пакета будет отображаться со смещением от левой стороны экрана, равным 22 пикселя, смещением от верхней стороны экрана, равным 2 пикселя. При этом ширина окна графического пакета будет равна 800 пикселей, а высота окна — 762 пикселя.

Теги: Приложения


AppWindowMaximized
HKCU\Software\Policies\Adobe\Photoshop\[номер].0

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра DWORD типа будет равно 1, то Adobe Photoshop всегда будет запускаться в полноэкранном режиме, независимо от настроек окна, присвоенных ему в предыдущем сеансе работы.

Теги: Приложения


Use AutoConfig
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить автоматическую настройку
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Настраивает NetMeeting на загрузку параметров для пользователей при каждом своем запуске.

Эти параметры загружаются из URL, перечисленных в списке "URL настройки": в текстовом поле.

Параметры, основанные на групповой политике, имеют преимущество перед любыми конфликтующими параметрами, загруженными из этих URL.

Настраивает NetMeeting на загрузку параметров для пользователей при каждом своем запуске.

Эти параметры загружаются из URL, перечисленных в списке "URL настройки:".

Параметры, основанные на групповой политике, имеют преимущество перед любыми конфликтующими параметрами, загруженными из этих URL.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


PersistAutoAcceptCalls
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить устойчивый автоматический прием вызовов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Сделать автоматический прием входящих вызовов устойчивым.

Делает автоматический прием входящих вызовов устойчивым.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoWebDirectory
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить просматривать веб-каталоги
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Запрещает пользователям просматривать каталоги как веб-страницы в обозревателе.

Запрещает пользователям просматривать каталоги как веб-страницы в обозревателе.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoVideoPage
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть страницу "Видео"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Страница параметров

Скрывает страницу "Видео" диалога свойств. Пользователи не смогут изменить параметры передачи видео.

Если равно "1", то будет скрыта вкладка "Видео" из диалога "Параметры" меню "Сервис".

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoTrueColorSharing
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить общий доступ к приложениям в режиме True Color
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Общий доступ к приложениям

Запрещает пользователям предоставлять общий доступ к приложениям в режиме True Color. В этом режиме приложение требует большей пропускной способности канала связи.

Запрещает пользователям предоставлять общий доступ к приложениям в режиме True Color. В этом режиме приложение требует большей пропускной способности канала связи.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoSharingExplorer
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить предоставление общего доступа к окнам Проводника
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Общий доступ к приложениям

Запрещает пользователям предоставлять общий доступ к окнам Проводника. Позволяет предотвратить непредусмотренный доступ к другим приложениям, поскольку окно Проводника может использоваться для запуска других приложений.

Если равно "1", то будут скрыты все окна проводника при общем доступе (после нажатия на кнопку общего доступа в главном окне программы, появляется диалог, где можно выбрать запущенные в данный момент программы, а также весь рабочий стол).

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoSharingDosWindows
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить предоставление общего доступа к командной строке
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Общий доступ к приложениям

Запрещает пользователям предоставлять общий доступ к командной строке. Таким образом предотвращается возможность непредусмотренного предоставления доступа к другим приложениям, поскольку командная строка может использоваться для запуска других приложений.

Если равно "1", то будет отключена возможность общего доступа к cmd.exe (после нажатия на кнопку общего доступа в главном окне программы, появляется диалог, где можно выбрать запущенные в данный момент программы, а также весь рабочий стол).

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoSharingDesktop
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить предоставление общего доступа к рабочему столу
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Общий доступ к приложениям

Запрещает пользователям предоставлять общий доступ к рабочему столу. Однако они смогут предоставлять общий доступ к отдельным приложениям.

Если равно "1", то будет отключен общий доступ рабочему столу (после нажатия на кнопку общего доступа в главном окне программы, появляется диалог, где можно выбрать запущенные в данный момент программы, а также весь рабочий стол).

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoSharing
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить предоставление общего доступа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Общий доступ к приложениям

Запрещает пользователям предоставлять общий доступ. Однако они смогут пользоваться общим доступом к чужим приложениям или рабочему столу.

Если равно "1", то будет отключен общий доступ к приложениям (кнопка в главном окне программы). Также исчезнут пункты "Мастер настройки звука" и "Общий доступ к рабочему столу" из меню "Сервис".

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoSendingVideo
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить отправку видео
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Звук & Видео

Запрещает пользователям передавать видео, даже если они имеют соответствующее оборудование. Однако они смогут получать видео от других участников встречи.

Запрещает пользователям передавать видео, даже если они имеют соответствующее оборудование. Однако, они смогут получать видео от других участников встречи.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoSendingFiles
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить отправку файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Запрещает пользователям отправлять файлы другим участникам встречи.

Запрещает пользователям отправлять файлы другим участникам встречи.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoSecurityPage
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть страницу "Безопасность"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Страница параметров

Скрывает страницу "Безопасность" диалога свойств. Пользователи не смогут изменить параметры безопасности вызова и проверки подлинности.

Если равно "1", то будет скрыта вкладка "Безопасность" из диалога "Параметры" меню "Сервис".

Теги: Безопасность 2003 XP ~HKLM GPO


NoReceivingVideo
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить получение видео
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Звук & Видео

Запрещает пользователям получать видео. Однако они смогут передавать видео, если имеют соответствующее оборудование."

Запрещает пользователям получать видео. Однако, они смогут передавать видео, если они имеют соответствующее оборудование.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoReceivingFiles
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить получение файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Запрещает пользователям получать файлы от других участников встречи.

Запрещает пользователям получать файлы от других участников встречи.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoOldWhiteBoard
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить доску NetMeeting 2.x
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Запрещает использование доски 2.х в NetMeeting.

Доска версии 2.x нужна только для совместимости со старыми версиями NetMeeting.

Отказ от этой возможности позволяет сохранить пропускную способность.

Отключает использование доски версии 2.x в NetMeeting.

Доска версии 2.x нужна только для совместимости со старыми версиями NetMeeting.

Можно сэкономить пропускную способность, отказавшись от поддержки этой возможности.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoNewWhiteBoard
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить использование доски
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Запрещает использование доски T.126 в NetMeeting.

Отключает использование доски T.126 в NetMeeting.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoGeneralPage
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть страницу "Общие"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Страница параметров

Скрывает страницу "Общие" диалога свойств. Пользователи не смогут изменить личную идентификацию и параметры пропускной способности.

Если равно "1", то будет скрыта вкладка "Общие" из диалога "Параметры" меню "Сервис".

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoFullDuplex
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить полный дуплекс для звука
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Звук & Видео

Отключает режим полного дуплекса для звука. Пользователи не смогут слышать поступающий звуковой сигнал, когда они говорят в микрофон. Старое звуковое оборудование может не поддерживать режим полного дуплекса.

Отключает режим полного дуплекса для звука. Пользователи не смогут слышать поступающий звуковой сигнал, когда они говорят в микрофон.

Старое звуковое оборудование может не поддерживать режим полного дуплекса.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoDirectoryServices
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение службы каталога NetMeeting
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Отключает поддержку каталога NetMeeting.

Пользователи не будут проходить регистрацию на сервере каталога (ILS) при запуске NetMeeting. Пользователи также не смогут просматривать каталог NetMeeting и делать вызовы через этот каталог.

Эта политика предназначается для тех организаций, которые имеют свою собственную схему обнаружения и вызова, например веб-узел или адресную книгу."

Если равно "1", то будет запрещена команда "Вход в каталог Microsoft" меню "Файл".

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoChat
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить разговор
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Запрещает использование разговора в NetMeeting.

Запрещает использование разговора в NetMeeting.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoChangingCallMode
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить изменение метода выполнения вызова
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Запрещает пользователям изменять метод, которым они выполняют вызовы, как непосредственно, так и через сервер-привратник.

Запрещает пользователям изменять метод, которым они выполняют вызовы, как непосредственно, так и через сервер-привратник.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoChangeDirectSound
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить изменение параметра DirectSound
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Звук & Видео

Запрещает пользователям изменять настройку DirectSound. DirectSound обеспечивает более высокое качество звука, но старое оборудование может не поддерживать этот режим.

Запрещает пользователям изменять параметр DirectSound. DirectSound обеспечивает более высокое качество звука, но старое оборудование может не поддерживать этот режим.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoAutoAcceptCalls
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить автоматический прием вызовов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Запрещает пользователям включать автоматический прием входящих вызовов.

При этом другие пользователи не смогут подключиться к NetMeeting в отсутствие пользователя.

Рекомендуется использовать эту политику, если NetMeeting выполняется постоянно.

Запрещает пользователям включать автоматический прием входящих вызовов.

В таком случае другие пользователи не смогут подключиться к NetMeeting, когда пользователь отсутствует.

Рекомендуется использовать эту политику, если NetMeeting постоянно выполняется.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoAudioPage
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть страницу "Звук"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Страница параметров

Скрывает страницу "Звук" диалога свойств. Пользователи не смогут изменить параметры передачи звука.

Если равно "1", то будет скрыта вкладка "Аудио" из диалога "Параметры" меню "Сервис".

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoAudio
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить звук
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Звук & Видео

Отключает звук в NetMeeting. Пользователи не смогут передавать или получать звук.

Если равно "1", то будет отключен звук, вместе со вкладкой "Аудио" диалога "Параметры" меню "Сервис".

Теги: Оборудование 2003 XP ~HKLM GPO


NoAppSharing
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить общий доступ к приложениям
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Общий доступ к приложениям

Запрещает общий доступ к приложениям с помощью NetMeeting. Пользователи не смогут предоставлять общий доступ к своим приложениям или пользоваться доступом к чужим приложениям.

Если равно "1", то будет отключен общий доступ к приложениям (кнопка в главном окне программы). Также исчезнут пункты "Мастер настройки звука" и "Общий доступ к рабочему столу" из меню "Сервис".

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoAllowControl
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить управление
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Общий доступ к приложениям

Запрещает пользователям предоставлять другим участникам встречи управление общими приложениями. Это устанавливает режим только чтения, другие участники не могут изменять данные в общем приложении.

Если равно "1", то будeт запрещено управление при общем доступе (после нажатия на кнопку общего доступа в главном окне программы, появляется диалог, где можно выбрать запущенные в данный момент программы, а также весь рабочий стол).

Теги: Безопасность 2003 XP ~HKLM GPO


NoAdvancedCalling
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить кнопку "Расширенный вызов"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Страница параметров

Отключает кнопку "Расширенный вызов" на вкладке "Общие" диалогового окна параметров. Пользователи не смогут изменить метод выполнения вызова и используемые для этого службы.

Отключает кнопку "Расширенный вызов" на вкладке "Общие" диалогового окна параметров. Пользователи не смогут изменить метод выполнения вызова и используемые для этого службы.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoAddingDirectoryServers
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить добавление серверов каталога
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Запрещает пользователям добавлять серверы каталога (ILS) к списку таких каталогов, которые они могут использовать для вызова.

Запрещает пользователям добавлять серверы каталога (ILS) к списку таких каталогов, которые они могут использовать для вызова.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


MaximumBandwidth
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить использование пропускной способности для звука и видео
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting;Звук & Видео

Ограничивает использование пропускной способности для звука и видео во время встречи. Этот параметр заставляет NetMeeting выбрать подходящий формат и частоту передачи при ограниченной пропускной способности.

Ограничивает использование пропускной способности для звука и видео во встрече. Этот параметр заставляет NetMeeting выбрать подходящий

формат и частоту передачи.

MIN 85000 MAX 621700 DEFAULT 621700

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


MaxFileSendSize
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить размер отправляемых файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Ограничивает размеры файлов, которые пользователи могут отправлять другим участникам встречи.

Ограничивает размеры файлов, которые пользователи могут отправлять другим участникам встречи.

MIN 0 MAX 999999999 DEFAULT 500

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


IntranetSupportURL
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Указание веб-страницы, поддерживающей интрасеть
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Указывает URL, который NetMeeting будет отображать, когда пользователь выбирает в меню "Справка" команду" "Поддержка продуктов".

Указывает URL, который NetMeeting будет отображать, когда пользователь выбирает в меню "Справка" команду "Поддержка продуктов".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ConfigFile
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить автоматическую настройку
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Настраивает NetMeeting на загрузку параметров для пользователей при каждом своем запуске.

Эти параметры загружаются из URL, перечисленных в списке "URL настройки": в текстовом поле.

Параметры, основанные на групповой политике, имеют преимущество перед любыми конфликтующими параметрами, загруженными из этих URL.

URL настройки

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


CallSecurity
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Указание параметров безопасности вызовов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Указывает уровень безопасности для исходящих и входящих вызовов NetMeeting.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет настройки ограничений для NetMeeting.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


MultiUILanguageID
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Ограничить выбор языка меню и диалогов Windows
Путь групповой политики: Панель управления;Язык и региональные стандарты

Этот параметр ограничивает пользователей указанным языком, отключая меню и элементы управления диалогового окна в панели управления "Язык и региональные стандарты". Если указанный язык не установлен на целевом компьютере, то по умолчанию используется английский язык.

Для включения данного параметра в Windows Vista следует использовать политику "Ограничить язык интерфейса Windows для указанного пользователя".

*******Определение взято из программы RegWorks 1.3.3

Эта политика ограничивает выбор пользователей указанным языком, отключая меню и элементы управления в диалоговом окне "Язык и стандарты" панели управления. Если указанный язык не установлен на конечном компьютере, по умолчанию выбирается английский язык.

Теги: Оболочка Vista ~HKLM GPO


1
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International\Calendars\TwoDigitYearMax

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Интерпретация столетия для 2000 года
Путь групповой политики: Система

Определяет, как программы воспринимают года, указанные двумя цифрами.

Этот параметр задает максимальный заданный двумя цифрами год, воспринимаемый как начинающийся с 20. Все числа, меньшие или равные заданному, воспринимаются, как если бы им предшествовало 20. Все числа, превышающие заданное, воспринимаются, как если бы им предшествовало 19.

Например, значение по умолчанию 2029 задает, что все указанные двумя цифрами годы, меньшие или равные 29 (с 00 по 29), воспринимаются с предшествующими 20, то есть как годы с 2000 по 2029. Напротив, все указанные двумя цифрами годы большие 29 (с 30 по 99) воспринимаются с предшествующими 19, то есть как годы с 1930 по 1999.

Этот параметр действует только на те программы, которые обращаются к Windows для интерпретации дат, заданных двумя цифрами. Если программа неправильно воспринимает даты с годами, указанными двумя цифрами, обратитесь к документации программы или ее разработчику.

При помощи значения строкового параметра 1 можно определить максимальный год, который будет интерпретироваться как год второго тысячелетия (при использовании лишь двух последних чисел). Например, по умолчанию значение данного параметра равно 2029. То есть, любая программа, которая обращается для интерпретации года к операционной системе, будет считать, что год 28 соответствует 2028 году, а вот год 30 — 1930 году.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


HideLocaleSelectAndCustomize
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть параметры выбора и настройки языкового стандарта
Путь групповой политики: Панель управления;Язык и региональные стандарты

Этот параметр убирает интерфейсы региональных форматов с панели управления "Язык и региональные стандарты". Это, однако, не запрещает пользователю или приложению программно изменять языковой стандарт пользователя или заданные пользователем параметры.

Этот параметр используется только для того, чтобы упростить вид панели управления "Региональные параметры".

Если этот параметр включен, то пользователь не увидит параметры региональных форматов.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователь увидит параметры региональных форматов, изменяющие и настраивающие языковой стандарт пользователя.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка Формат данного диалога отображаться не будет.

Теги: Оболочка Vista ~HKLM GPO


HideLanguageSelection
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть параметры выбора языковой группы
Путь групповой политики: Панель управления;Язык и региональные стандарты

Этот параметр удаляет возможность изменить язык меню и диалогов пользовательского интерфейса из панели управления "Язык и региональные стандарты". Это, однако, не запрещает администратору или другому приложению изменять язык пользовательского интерфейса программным путем.

Этот параметр используется только для того, чтобы упростить вид панели управления "Региональные параметры".

Если этот параметр включен, то пользователь не увидит параметр, изменяющий язык пользовательского интерфейса.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователь увидит параметр, изменяющий язык пользовательского интерфейса.

Имейте в виду, что даже если пользователь видит параметр изменения языка пользовательского интерфейса, другие параметры могут помешать ему изменить язык интерфейса.

Если значение данного параметра равно 1, тогда на вкладке Языки и клавиатуры не будет отображаться поле Язык интерфейса.

Теги: Оболочка Vista ~HKLM GPO


HideCurrentLocation
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть параметр географического положения
Путь групповой политики: Панель управления;Язык и региональные стандарты

Этот параметр убирает возможность изменять географическое положение пользователя из панели управления "Язык и региональные стандарты". Это, однако, не запрещает администратору или другому приложению изменять значение географического положения пользователя программным путем.

Этот параметр используется только для того, чтобы упростить вид панели управления "Региональные параметры".

Если этот параметр включен, то пользователь не увидит параметр, изменяющий его географическое положение.

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователь увидит параметр, изменяющий его географическое положение.

Имейте в виду, что даже если пользователь видит свое географическое положение, то параметр "Запретить изменение географического положения" может не позволить пользователю изменить географическое положение.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка Местоположение данного диалога отображаться не будет.

Теги: Оболочка Vista ~HKLM GPO


HideAdminOptions
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Control Panel\International

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть параметры управления в панели "Язык и региональные стандарты"
Путь групповой политики: Панель управления;Язык и региональные стандарты

Этот параметр убирает элемент "Параметры управления" из панели управления "Язык и региональные стандарты". В "Параметры управления" входят интерфейсы для задания системных языковых стандартов и копирования параметров для пользователя по умолчанию. Этот параметр, однако, не запрещает администратору или другому приложению изменять эти значения программным путем.

Этот параметр используется только для того, чтобы упростить вид панели управления "Региональные параметры".

Если этот параметр включен, то пользователь не увидит элемент "Параметры управления".

Если этот параметр отключен или не задан, то пользователь увидит элемент "Параметры управления".

Имейте в виду, что даже если пользователь видит "Параметры управления", другие параметры могут помешать изменить их значения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка Дополнительно данного диалога отображаться не будет.

Теги: Оболочка Vista ~HKLM GPO


NoAutomaticSignup
HKCU\Software\Policies\Microsoft\IEAK

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить автоматическую подписку
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Параметры подписки

Этот параметр политики позволяет автоматически запускать Internet Explorer для завершения процесса подписки по окончании идентификации поставщика услуг Интернета с помощью пакета администрирования Internet Explorer (IEAK).

Если этот параметр политики включен, Internet Explorer запускается автоматически для завершения процесса подписки по окончании идентификации поставщика услуг Интернета с помощью пакета IEAK. Пользователь не может изменять это поведение.

Если этот параметр политики отключен, Internet Explorer не запускается автоматически для завершения процесса подписки по окончании идентификации поставщика услуг Интернета с помощью пакета IEAK. Пользователь не может изменять это поведение.

Если этот параметр политики не задан, пользователь сможет выбирать, будет ли Internet Explorer запускаться автоматически для завершения процесса подписки по окончании идентификации поставщика услуг Интернета с помощью пакета IEAK.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Ratings
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров оценок
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять параметры оценок, помогая управлять разрешенным для просмотра содержимым Интернета.

Если эта политика включена, параметры ограничения доступа на вкладке "Содержание" диалогового окна свойств обозревателя не доступны для изменения.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут изменять параметры оценок.

Политика "Отключить вкладку "Оценки"" (которая находится в папке Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернета), удаляющая вкладку "Оценки" из диалогового окна свойств обозревателя, имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, данная политика игнорируется.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможности поля Ограничения доступа, расположенного на вкладке Содержание диалога Свойства: Интернет будут заблокированы.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


IEAKContext
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


FormSuggest Passwords
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить автозаполнение для имен пользователей и паролей в формах
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Эта функция автозавершения запоминает и предлагает пользователю имена и пароли в формах.

Если этот параметр задан, пользователь не может изменить параметры "Имя и пароль пользователя в формах" или "Запрашивать сохранение пароля". Функция автозавершения имен и паролей пользователя в формах будет включена. Нужно решить, установить ли параметр "Запрашивать сохранение пароля".

Если этот параметр отключен, пользователь не может изменить параметры "Имя и пароль пользователя в формах" или "Запрашивать сохранение пароля". Функция автозавершения имен и паролей пользователя в формах выключена. Пользователь не может также задать запрос сохранения пароля.

Если этот параметр не установлен, пользователь имеет право включить автозавершение имени и пароля в формах и возможность запроса сохранения пароля. Чтобы увидеть этот параметр, откройте диалоговое окно свойств обозревателя, перейдите на вкладку "Содержание" и нажмите кнопку "Параметры".

Если значение данного параметра равно 1, тогда функция автозаполнения для имен и паролей в формах будет разрешена.

При этом при помощи параметров строкового типа FormSuggest Passwords и FormSuggest PW Ask, расположенных в ветви реестра HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main, можно определить, будет или нет использоваться возможность автозаполнения пароля, и будет ли выдаваться запрос на сохранение новых паролей. Для включения этих возможностей нужно присвоить параметрам значения yes.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


FormSuggest
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить автозаполнение для форм
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Функция автозавершения подсказывает возможные совпадения при вводе веб-адресов в адресную строку обозревателя.

Если этот параметр политики включен, при вводе веб-адресов пользователю не будут предлагаться возможные совпадения. Пользователь не может изменить автозавершение для настройки веб-адресов.

Если этот параметр политики отключен, при вводе веб-адресов пользователю будут предлагаться возможные совпадения. Пользователь не может изменить автозавершение для настройки веб-адресов.

Если этот параметр не задан, пользователь может выбрать, включать или нет функцию автозавершения для веб-адресов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда функция автозаполнения форм будет отключена.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Check_if_Default
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметра проверки используемого по умолчанию обозревателя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает выполнение проверки, является ли Internet Explorer обозревателем по умолчанию.

Если эта политика включена, недоступен флажок "Проверять, является ли Internet Explorer обозревателем по умолчанию" на вкладке "Программы" диалогового окна свойств обозревателя.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут указать, следует ли выполнять такую проверку. При выполнении этой проверки выдается запрос обозревателя, используемого по умолчанию для этого пользователя.

Эта политика предназначена для организаций, не желающих, чтобы пользователи задавали обозреватель по умолчанию.

Политика "Отключить вкладку "Программы"" (которая находится в папке Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернета), удаляющая вкладку "Программы" из Internet Explorer на панели управления, имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, данная политика игнорируется.

Если значение данного параметра равно 1, тогда браузеру Internet Explorer будет запрещено выполнять проверку используемого по умолчанию браузера.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Certificates
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров сертификатов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять параметры сертификатов в Internet Explorer. Сертификаты используются для удостоверения издателей программного обеспечения.

Если эта политика включена, параметры сертификатов на вкладке "Содержание" диалогового окна свойств обозревателя недоступны для изменения.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут импортировать новые сертификаты, удалять издателей из списка доверенных, а также изменять параметры принятых ранее сертификатов.

Политика "Отключить вкладку "Содержание"" (которая находится в папке Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернета), удаляющая вкладку "Содержание" из диалогового окна свойств обозревателя, имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, данная политика игнорируется.

Внимание. Если эта политика включена, пользователи все равно могут запустить мастер импорта сертификатов двойным щелчком файла сертификата издателя программного обеспечения (SPC). Этот мастер позволяет импортировать и настраивать параметры сертификатов издателей программного обеспечения, не заданных для Internet Explorer.

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопки Сертификаты и Издатели на вкладке Содержание будут заблокированы.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


CalendarContact
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров календаря и контактов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять используемые по умолчанию программы расписаний и контактов.

Если эта политика включена, поля со списками календаря и адресной книги недоступны для изменения. Чтобы увидеть эти поля, в диалоговом окне свойств обозревателя раскройте вкладку "Программы".

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут указать, какие установленные программы следует использовать для работы с расписаниями и контактами.

Политика "Отключить вкладку "Программы"" (которая находится в папке Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернета) имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, данная политика игнорируется.

Если равно "1", то будет запрещено изменение программы для календаря и адресной книги на вкладке "Программы" диалога "Свойства обозревателя" меню "Сервис".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


UsePolicySearchProvidersOnly
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить поставщиков служб поиска заданным списком поставщиков
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики позволяет ограничить поставщиков услуг поиска в окне поиска Internet Explorer списком, заданным в списке разделов политики поставщиков услуг поиска (в папке [HKCU или HKLM\Software\policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]). Обычно поставщиков услуг поиска можно добавить из сторонних панелей инструментов или в программе установки, но пользователь может добавить их и с веб-узла поставщика услуг поиска.

Если этот параметр политики включен, пользователь не сможет настроить список поставщиков услуг поиска на своем компьютере, и на экране не будут отображаться поставщики по умолчанию (включая поставщиков, установленных из других приложений). На экране будут видны только поставщики в списке ключей политики поставщиков услуг поиска (в папке [HKCU или HKLM\Software\policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]). Примечание. Данный список можно создать с помощью настраиваемого файла административного шаблона. Сведения о создании специального файла административного шаблона см. в документации Internet Explorer о поставщиках услуг поиска.

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователи смогут задать свой список поставщиков услуг поиска.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено добавлять или удалять зарегистрированные в браузера поисковые машины. При этом список доступных поисковых машин будет формироваться при помощи содержимого ветви реестра Software\policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


UpdateExcludeEnd
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения подписки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Ограничение объема информации, загружаемой для автономного просмотра.

Включив эту политику, можно установить ограничения размера и количества страниц, которые разрешается загружать пользователям. Если пользователь попытается превысить заданные ограничения на подписку, будет выдано предупреждающее сообщение о том, что он не может задать дополнительные веб-страницы для автономного просмотра.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут сами определять объем веб-содержимого, просматриваемого для обновления и загрузки.

Внимание! Хотя параметр "Максимальное количество автономных страниц" задает, какое количество уровней веб-узла будет просматриваться для обновления, он не меняет пользовательского интерфейса в мастере автономного избранного.

Примечание. Время начала и завершения загрузки измеряется в минутах после полуночи. Параметр "Максимальная глубина вложенности для автономных страниц" задает количество уровней веб-узла, просматриваемых при поиске новой информации.

Время, с которого отменяется запрет обновления по расписанию:

MAX 1440

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


UpdateExcludeBegin
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения подписки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Ограничение объема информации, загружаемой для автономного просмотра.

Включив эту политику, можно установить ограничения размера и количества страниц, которые разрешается загружать пользователям. Если пользователь попытается превысить заданные ограничения на подписку, будет выдано предупреждающее сообщение о том, что он не может задать дополнительные веб-страницы для автономного просмотра.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут сами определять объем веб-содержимого, просматриваемого для обновления и загрузки.

Внимание! Хотя параметр "Максимальное количество автономных страниц" задает, какое количество уровней веб-узла будет просматриваться для обновления, он не меняет пользовательского интерфейса в мастере автономного избранного.

Примечание. Время начала и завершения загрузки измеряется в минутах после полуночи. Параметр "Максимальная глубина вложенности для автономных страниц" задает количество уровней веб-узла, просматриваемых при поиске новой информации.

"Время, с которого начинается запрет обновления по расписанию:"

MAX 1440

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


NoSearchBox
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить отображение поля поиска Internet Explorer
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики позволяет отключить в Internet Explorer поле поиска с раскрывающимся списком всех установленных провайдеров поиска и ссылку на параметры поиска.

Если включить этот параметр политики, поле поиска в Internet Explorer будет отключено и не будет в нем появляться.

Если отключить или не настроить этот параметр политики, поле поиска по умолчанию будет появляться в Internet Explorer.

Если значение параметра NoSearchBox равно 1, тогда строка поиска отображаться не будет.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


NoRemovingChannels
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить удаление каналов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Запрет пользователям отключать синхронизацию каналов в Internet Explorer.

Каналы - это веб-узлы, которые автоматически обновляются на компьютере в соответствии с расписанием, заданным поставщиком канала.

Если включить эту политику, пользователи не смогут предотвратить синхронизацию каналов.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут отключить синхронизацию каналов.

Эта политика предназначена для администраторов, которые хотят обеспечить единообразное обновление компьютеров пользователей в рамках своей организации.

Примечание. Эта политика не запрещает пользователям удалять активное веб-содержимое из интерфейса своего рабочего стола.

Запрещает пользователям отключать синхронизацию каналов для Internet Explorer.\n\nКаналы - это веб-узлы, которые автоматически обновляются на вашем компьютере в соответствии с расписанием, указанным поставщиком канала. \n\nЕсли эта политика включена, то пользователи не могут предотвратить выполнение синхронизации каналов.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, то пользователи могут отключить выполнение синхронизации каналов.\n\nЭта политика предназначается для администраторов, которые хотят использовать единообразное обновление каналов в рамках своей организации.\n\nПримечание: эта политика не запрещает пользователям удалять активное веб-содержимое со своего рабочего стола.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


NoManualUpdates
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


NoChannelUI
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Полное отключение пользовательского интерфейса каналов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Запрет пользователям просмотра интерфейса панели канала. Каналы - это веб-узлы, которые автоматически обновляются на компьютере в соответствии с расписанием, заданным поставщиком канала.

Если включить эту политику, интерфейс панели каналов будет отключен, и пользователи не смогут устанавливать флажок "Панель каналов Internet Explorer" на вкладке "Веб" диалогового окна свойств экрана.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут просматривать и подписываться на каналы с помощью интерфейса панели каналов.

Запрещает пользователям просмотр интерфейса панели каналов. Каналы - это веб-узлы, которые автоматически обновляются на вашем компьютере в соответствии с расписанием, указанным поставщиком канала. \n\nЕсли эта политика включена, то интерфейс панели каналов будет отключен, и пользователи не смогут устанавливать флажок "Панель каналов Internet Explorer" на вкладке "Веб" диалогового окна свойств экрана.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, то пользователи могут просматривать и подписываться на каналы с помощью интерфейса панели каналов.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


NoChannelLogging
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить ведение журнала посещений автономных страниц
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Запрет поставщикам каналов записывать информацию о времени просмотра веб-страниц их каналов пользователями, работающими в автономном режиме.

Включенная политика отключает любые параметры регистрации, устанавливаемые поставщиками каналов в формате CDF-файлов (.cdf). CDF-файл задает расписание и другие параметры загрузки веб-содержимого.

Если отключить или не настроить эту политику, поставщики каналов смогут записывать информацию о том, когда просматриваются веб-страницы их каналов пользователями, работающими в автономном режиме.

Запрещает поставщикам каналов записывать информацию о том, когда просматриваются веб-страницы их каналов и кто работает в автономном режиме.\n\nЕсли эта политика включена, то она отключает любые параметры протоколирования, устанавливаемые поставщиками каналов в формате CDF-файлов (Channel Definition Format). CDF-файл определяет расписание и иные параметры загрузки веб-содержимого.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, то поставщики каналов могут записывать информацию о том, когда веб-страницы их канала просматриваются пользователями и кто из них работает в автономном режиме.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoChangeDefaultSearchProvider
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить изменение службы поиска по умолчанию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Данный параметр запрещает пользователям установку службы поиска по умолчанию для адресной строки и поля панели поиска.

Если этот параметр политики включен, пользователь не может изменять службу поиска по умолчанию.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователь сможет изменять службу поиска по умолчанию.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено изменять поисковый механизм, используемый по умолчанию.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


NoAddingSubscriptions
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить добавление расписаний для автономных страниц
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Запрет пользователям загружать веб-страницы для просмотра в автономном режиме. При просмотре в автономном режиме веб-содержимое доступно, когда компьютер не подключен к Интернету.

При включении политики пользователи не смогут добавлять новые расписания для загрузки автономного веб-содержимого. Флажок "Сделать доступной автономно" в диалоговом окне "Добавление в избранное" будет недоступен.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут добавлять новые расписания обновления автономного веб-содержимого.

Эта политика предназначена организациям, обеспокоенным нагрузкой на сервер загрузки веб-содержимого.

Политика "Скрыть меню 'Избранное"" (в разделе Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows \Internet Explorer\) имеет преимущество перед этой политикой. Если она включена, эта политика игнорируется.

Запрещает пользователям использовать загрузку веб-страниц для просмотра их в автономном режиме. При просмотре в автономном режиме веб-содержимое доступно в то время, когда компьютер не подключен к Интернету.\n\nЕсли эта политика включена, то пользователи не могут устанавливать расписание для загрузки автономного веб-содержимого. Флажок "Сделать доступной автономно" в диалоговом окне добавления в избранное будет недоступен.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, то пользователи могут добавлять новые расписания обновления автономно доступных веб-страниц.\n\nЭта политика предназначается для администраторов, которые хотят ограничить нагрузку на сервер, выполняющий загрузку веб-содержимого.\n\nПолитика "Скрыть меню 'Избранное'" (\Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows \Internet Explorer) имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, эта политика игнорируется.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


NoAddingChannels
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить добавление каналов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Запрет пользователям добавлять новые каналы для Internet Explorer.

Каналы - это веб-узлы, которые автоматически обновляются на компьютере в соответствии с расписанием, заданным поставщиком канала.

При включенной политике кнопка "Добавить активный канал", появляющаяся на канале, на который еще не подписан пользователь, будет отключена. Пользователи также не смогут добавлять основанное на каналах веб-содержимое на свой рабочий стол, например, некоторые элементы Active Desktop из галереи Active Desktop корпорации Майкрософт.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут добавлять каналы на панель каналов или на свой рабочий стол.

Примечание. Большинство поставщиков каналов используют для этой кнопки надпись "Добавить активный канал", однако могут использоваться и другие надписи, например "Подписаться".

Запрещает пользователям добавлять новые каналы для Internet Explorer.

Каналы - это веб-узлы, которые автоматически обновляются на вашем компьютере в соответствии с расписанием, указанным поставщиком канала.

Если эта политика включена, то кнопка "Добавить активный канал", появляющаяся на канале, на который еще не подписан пользователь, будет отключена. Пользователи также не смогут добавлять основанное на каналах веб-содержимое на рабочий стол Active Desktop, например, некоторые из элементов галереи Active Desktop.

Если эта политика отключена или не задана, то пользователи могут добавлять каналы на панель каналов или на свой рабочий стол.

Примечание: большинство поставщиков каналов используют для этой кнопки надпись "Add Active Channel" (Добавить активный канал), однако, могут использоваться и другие надписи, например, "Subscribe" (Подписка).

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


MinUpdateInterval
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения подписки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Ограничение объема информации, загружаемой для автономного просмотра.

Включив эту политику, можно установить ограничения размера и количества страниц, которые разрешается загружать пользователям. Если пользователь попытается превысить заданные ограничения на подписку, будет выдано предупреждающее сообщение о том, что он не может задать дополнительные веб-страницы для автономного просмотра.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут сами определять объем веб-содержимого, просматриваемого для обновления и загрузки.

Внимание! Хотя параметр "Максимальное количество автономных страниц" задает, какое количество уровней веб-узла будет просматриваться для обновления, он не меняет пользовательского интерфейса в мастере автономного избранного.

Примечание. Время начала и завершения загрузки измеряется в минутах после полуночи. Параметр "Максимальная глубина вложенности для автономных страниц" задает количество уровней веб-узла, просматриваемых при поиске новой информации.

Минимальное время в минутах между обновлениями по расписанию:

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


MaxWebcrawlLevels
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения подписки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Ограничение объема информации, загружаемой для автономного просмотра.

Включив эту политику, можно установить ограничения размера и количества страниц, которые разрешается загружать пользователям. Если пользователь попытается превысить заданные ограничения на подписку, будет выдано предупреждающее сообщение о том, что он не может задать дополнительные веб-страницы для автономного просмотра.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут сами определять объем веб-содержимого, просматриваемого для обновления и загрузки.

Внимание! Хотя параметр "Максимальное количество автономных страниц" задает, какое количество уровней веб-узла будет просматриваться для обновления, он не меняет пользовательского интерфейса в мастере автономного избранного.

Примечание. Время начала и завершения загрузки измеряется в минутах после полуночи. Параметр "Максимальная глубина вложенности для автономных страниц" задает количество уровней веб-узла, просматриваемых при поиске новой информации.

Максимальная глубина вложенности для автономных страниц:

Возможны следующие значения:

1 - 0 (по умолчанию)

2 - 1

3 - 2

4 -3

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


MaxSubscriptionSize
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения подписки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Ограничение объема информации, загружаемой для автономного просмотра.

Включив эту политику, можно установить ограничения размера и количества страниц, которые разрешается загружать пользователям. Если пользователь попытается превысить заданные ограничения на подписку, будет выдано предупреждающее сообщение о том, что он не может задать дополнительные веб-страницы для автономного просмотра.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут сами определять объем веб-содержимого, просматриваемого для обновления и загрузки.

Внимание! Хотя параметр "Максимальное количество автономных страниц" задает, какое количество уровней веб-узла будет просматриваться для обновления, он не меняет пользовательского интерфейса в мастере автономного избранного.

Примечание. Время начала и завершения загрузки измеряется в минутах после полуночи. Параметр "Максимальная глубина вложенности для автономных страниц" задает количество уровней веб-узла, просматриваемых при поиске новой информации.

"Максимальный размер подписок в килобайтах:"

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


MaxSubscriptionCount
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\InfoDelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения подписки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Автономные страницы

Ограничение объема информации, загружаемой для автономного просмотра.

Включив эту политику, можно установить ограничения размера и количества страниц, которые разрешается загружать пользователям. Если пользователь попытается превысить заданные ограничения на подписку, будет выдано предупреждающее сообщение о том, что он не может задать дополнительные веб-страницы для автономного просмотра.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут сами определять объем веб-содержимого, просматриваемого для обновления и загрузки.

Внимание! Хотя параметр "Максимальное количество автономных страниц" задает, какое количество уровней веб-узла будет просматриваться для обновления, он не меняет пользовательского интерфейса в мастере автономного избранного.

Примечание. Время начала и завершения загрузки измеряется в минутах после полуночи. Параметр "Максимальная глубина вложенности для автономных страниц" задает количество уровней веб-узла, просматриваемых при поиске новой информации.

Максимальное количество автономных страниц:

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


AddPolicySearchProviders
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Добавить особый список провайдеров поиска в пользовательский список
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Данный параметр политики позволяет добавлять особый набор поставщиков услуг поиска в список по умолчанию. Обычно поставщики услуг поиска могут быть добавлены с помощью сторонних панелей или в процессе установки, но могут быть добавлены и пользователем со страницы поставщиков услуг поиска.

Если данный параметр политики включен, пользователи могут добавлять и удалять поставщиков услуг поиска, но только из набора поставщиков услуг поиска, указанного в списке разделов поставщиков услуг поиска (по адресу [HKCU или HKLM\Software\policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]). Примечание. Данный список можно создать с помощью настраиваемого файла административного шаблона. Дополнительную информацию о создании настраиваемого файла административного шаблона см. в документации Internet Explorer о поставщиках услуг поиска.

Если данный параметр политики отключен или не настроен, пользователь сможет настраивать собственный список поставщиков услуг поиска, пока не будет создан другой параметр политики, ограничивающий эту настройку.

Политика Добавить особый список провайдеров поиска в пользовательский список

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет разрешено добавлять только тех поставщиков услуг, которые описаны в ветвях реестра Software\policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


IEFontSize
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Позволяет пользователям не выбирать размер шрифта по умолчанию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Показать параметры

Данный параметр политики позволяет пользователю выбрать размер шрифта в Internet Explorer по умолчанию.

Если данный параметр политики включен, пользователь не сможет выбирать размер шрифта в Internet Explorer по умолчанию. Нужно задать размер шрифта по умолчанию: • Самый крупный • Крупный • Средний • Мелкий • Самый мелкий

Если данный параметр политики отключен или не настроен, пользователи смогут выбирать размер шрифта в Internet Explorer по умолчанию.

Изменить значение шрифта по умолчанию можно при помощи параметра IEFontSize.

Значение 4 данного параметра определяет самый большой размер шрифта. А значение 0 — самый мелкий.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


XMLHTTP
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить поддержку исходного XMLHttp
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Средства безопасности

Данный параметр политики позволяет пользователям запускать исходные сценарии XMLHTTP.

Если данный параметр включен, пользователь получает возможность использовать исходные сценарии XMLHTTP.

Если этот параметр политики отключен, пользователь не сможет запускать исходные сценарии XMLHTTP.

Если данный параметр политики не настроен, пользователи смогут запускать исходные сценарии XMLHTTP.

Если значение данного параметра равно 0, тогда пользователю будет запрещено запускать исходные сценарии XMLHTTP.

По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


Use_DlgBox_Colors
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить использовать цвета Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Показать параметры;Стандартные цвета

Этот параметр политики запрещает пользователям использовать цвета Windows для настройки отображения. По умолчанию эта функциональная возможность включена.

Если этот параметр политики включен, цвета Windows отключены. Пользователь не может менять этот параметр.

Если этот параметр политики отключен, цвета Windows включены. Пользователь не может менять этот параметр.

Если этот параметр политики не настроен, пользователь сможет включать и отключать цвета Windows при отображении.

Если его значение равно no, тогда браузер будет использовать цвета, определенные при помощи параметров ветви HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings.

По умолчанию браузер использует стандартные цвета Windows.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Use FormSuggest
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Отключить автозаполнение для форм
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Функция автозавершения подсказывает возможные совпадения при вводе веб-адресов в адресную строку обозревателя.

Если этот параметр политики включен, при вводе веб-адресов пользователю не будут предлагаться возможные совпадения. Пользователь не может изменить автозавершение для настройки веб-адресов.

Если этот параметр политики отключен, при вводе веб-адресов пользователю будут предлагаться возможные совпадения. Пользователь не может изменить автозавершение для настройки веб-адресов.

Если этот параметр не задан, пользователь может выбрать, включать или нет функцию автозавершения для веб-адресов.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Start Page
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Отключить изменение параметров домашней страницы
Путь групповой политики: [нет]

Домашняя страница в параметрах свойств обозревателя - это веб-страница, загружаемая по умолчанию при запуске Internet Explorer.

Если этот параметр политики включен, пользователь не может задать свою домашнюю страницу по умолчанию. Следует указать, какая домашняя страница должна загружаться по умолчанию на компьютере пользователя.

Если этот параметр политики отключен или не задан, поле "Домашняя страница" доступно, и пользователи могут выбирать собственную домашнюю страницу.

Данный параметр содержит в себе название домашней страницы по умолчанию.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SmoothScroll
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить плавную прокрутку
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Обзор

Этот параметр политики определяет, будет ли использоваться плавная прокрутка для отображения содержимого с предустановленной скоростью.

Если этот параметр политики включен, плавная прокрутка отключена. Пользователи не могут менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики отключен, плавная прокрутка включена. Пользователи не могут менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики не настроен, пользователь имеет возможность включать и отключать использование плавной прокрутки.

Если его значение равно 0, тогда механизм плавной прокрутки содержимого веб-страницы будет отключен. По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Show image placeholders
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить показывать рамки рисунков
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Мультимедиа

Этот параметр политики определяет, будут ли отображаться рамки для графических изображений пока они загружаются. Это позволяет расположить элементы на странице там, где они должны появиться после полной загрузки изображений. Этот параметр игнорируется, если флажок "Показать рисунок" не установлен.

Если этот параметр политики включен, рамки для графических изображений при их загрузке отображаются. Пользователи не могут менять этот параметр политики. Если этот параметр политики включен, то параметр "Отключить отображение рисунков" должен быть выключен.

Если этот параметр политики выключен, рамки для графических изображений при их загрузке не отображаются. Пользователи не могут менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики не настроен, пользователь имеет возможность включать и отключать отображение области для графических изображений во время их загрузки.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Play_Background_Sounds
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Воспроизводить звуки на веб-страницах
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Данный параметр политики позволяет управлять воспроизведением Internet Explorer звукового содержания веб-страницы. Обычно этот параметр влияет только на звуковые MIDI-файлы и не влияет на иные активные элементы веб-страницы, например приложения Java.

Если данный параметр политики включен, Internet Explorer будет воспроизводить звуковое содержание веб-страницы.

Если данный параметр политики отключен, Internet Explorer не будет воспроизводить или загружать звуковое содержание, позволяя страницам загружаться быстрее.

Если данный параметр политики включен, Internet Explorer будет воспроизводить звуковое содержание веб-страницы.

определяет, будут ли воспроизводиться звуки на веб-страницах. По умолчанию значение параметра равно Yes.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP GPO


Play_Animations
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Показывать анимацию на веб-страницах
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Данный параметр политики позволяет управлять показом Internet Explorer анимированных изображений, найденных на веб-странице. Обычно этот параметр влияет только на анимированные GIF-файлы и не влияет на иные активные элементы веб-страницы, например приложения Java.

Если данный параметр политики включен, Internet Explorer будет показывать анимированные изображения, найденные на веб-странице.

Если данный параметр политики отключен, Internet Explorer не будет показывать или загружать анимированные изображения, позволяя страницам загружаться быстрее.

Если данный параметр политики не настроен, Internet Explorer будет показывать анимированные изображения, найденные на веб-странице.

Если его значение равно no, тогда браузеру будет запрещено воспроизводить анимационные gif-файлы.

По умолчанию значение параметра равно yes.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP GPO


Page_Transitions
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить переходы страниц
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Обзор

Этот параметр политики указывает, будет ли Internet Explorer использовать постепенный переход с одной веб-страницы на другую.

Если этот параметр политики включен, переходы страниц будут отключены. Пользователь не может изменять это поведение.

Если этот параметр политики отключен, переходы страниц будут включены. Пользователь не может изменять это поведение.

Если этот параметр политики не задан, пользователь сможет самостоятельно включать и отключать переходы страниц.

Определяет, разрешены ли переходы страниц. По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Friendly http errors
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Не выводить сообщения об ошибках HTTP
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Обзор

Данный параметр политики при возникновении проблем с подключением к интернет-серверу предоставляет подробное описание и пути решения проблемы. Если данный флажок снят, будут отображаться только имя и код ошибки.

Если данный параметр политики включен, при возникновении проблемы с подключением к интернет-серверу подробное описание и пути решения проблемы не будут предоставлены пользователю. Пользователь не может изменить этот параметр политики.

Если данный параметр политики отключен, при возникновении проблемы с подключением к интернет-серверу пользователю будут предоставлены подробное описание и пути решения проблемы. Пользователь не может изменить этот параметр политики.

Если данный параметр политики не настроен, пользователь может включить либо выключить вывод сообщений об ошибках HTTP.

Если его значение равно no, тогда подробное сообщение о возникшей ошибке отображаться не будет (будут отображаться только код и имя ошибки). По умолчанию значение данного параметра равно yes.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


FormSuggest Passwords
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Включить автозаполнение для имен пользователей и паролей в формах
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Эта функция автозавершения запоминает и предлагает пользователю имена и пароли в формах.

Если этот параметр задан, пользователь не может изменить параметры "Имя и пароль пользователя в формах" или "Запрашивать сохранение пароля". Функция автозавершения имен и паролей пользователя в формах будет включена. Нужно решить, установить ли параметр "Запрашивать сохранение пароля".

Если этот параметр отключен, пользователь не может изменить параметры "Имя и пароль пользователя в формах" или "Запрашивать сохранение пароля". Функция автозавершения имен и паролей пользователя в формах выключена. Пользователь не может также задать запрос сохранения пароля.

Если этот параметр не установлен, пользователь имеет право включить автозавершение имени и пароля в формах и возможность запроса сохранения пароля. Чтобы увидеть этот параметр, откройте диалоговое окно свойств обозревателя, перейдите на вкладку "Содержание" и нажмите кнопку "Параметры".

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enable AutoImageResize
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Отключить автоматическую подгонку размеров изображения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Мультимедиа

Этот параметр политики определяет, будет ли обозреватель Internet Explorer автоматически изменять размеры больших изображений, чтобы они целиком помещались в окно обозревателя.

Если этот параметр политики включен, автоматическая подгонка размеров изображения отключена. Пользователи не могут менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики отключен, автоматическая подгонка размеров изображения включена. Пользователи не могут менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики не настроен, пользователь имеет возможность включать и отключать автоматическую подгонку размеров изображения.

Если его значение равно no, тогда автоматическая подгонка размеров больших изображений под размер экрана браузера будет запрещена.

По умолчанию значение параметра равно yes.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Display Inline Videos
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Воспроизводить видео на веб-страницах
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Данный параметр политики позволяет управлять воспроизведением Internet Explorer видео, найденного на веб-странице. Обычно этот параметр влияет только на внедренные видеофайлы и не влияет на иные активные элементы веб-страницы, например приложения Java.

Если данный параметр политики включен, Internet Explorer будет воспроизводить видео, найденное на веб-странице.

Если данный параметр политики отключен, Internet Explorer не будет воспроизводить или загружать видео, позволяя страницам загружаться быстрее.

Если данный параметр политики не настроен, Internet Explorer будет воспроизводить видео, найденное на веб-странице.

Если значение параметра Display Inline Videos, равно no, тогда браузеру будет запрещено воспроизводить видео, найденное на веб-странице.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Display Inline Images
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Отключить отображение рисунков
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Мультимедиа

Этот параметр политики определяет, будут ли отображаться графические изображения при отображении веб-страниц.

В некоторых случаях веб-страницы, которые содержат несколько графических изображений, очень медленно отображаются. Чтобы ускорить отображение таких веб-страниц, снимите этот флажок. Когда этот флажок снят, все равно возможно отображение отдельных изображений. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши значок, соответствующий изображению, а затем щелкнуть "Показать рисунок".

Если этот параметр политики включен, рисунки при отображении веб-страниц не отображаются. Пользователь тем не менее сможет отобразить отдельные изображения. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши значок, соответствующий изображению, а затем щелкнуть "Показать рисунок". Пользователи не могут менять этот параметр политики. Следует отключить параметр "Показывать рамки рисунков".

Если этот параметр политики выключен, рисунки при отображении веб-страниц отображаются. Пользователи не могут менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики не настроен, пользователь сможет включать и отключать отображение рисунков.

Определяет, будут ли отображаться изображения. По умолчанию значение параметра равно yes.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Disable Script Debugger
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Включить отладку сценариев
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Обзор

Данный параметр политики позволяет включить отладку установленных сценариев. Отладчики сценариев используются разработчиками узлов для тестирования программ и сценариев на их веб-страницах. Отладчики сценариев используются для просмотра, редактирования и отладки HTM- и ASP-файлов со сценариями VBScript или Microsoft JScript.

Если данный параметр политики включен, отладка сценариев также будет включена. Пользователь не сможет отключить отладку сценариев.

Если данный параметр политики отключен, отладка сценариев будет отключена. Пользователь не сможет включить отладку сценариев.

Если данный параметр политики не настроен, пользователь может включить либо выключить отладку сценариев.

Позволяет отключить отладку сценариев (другие). По умолчанию значение данного параметра равно yes.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AutoSearch
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить настраивать поиск из адресной строки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Поиск

Этот параметр политики определяет действие, которое будет выполняться при поиске из адресной строки. Возможны следующие действия. • Не выполнять поиск из адресной строки: Указывает не использовать адресную строку для поиска. Поиск можно выполнить в панели поиска, нажав кнопку "Поиск" на панели инструментов. • Только показать результаты в главном окне: Задает отображение в главном окне списка результатов поиска, при поиске из адресной строки.

Если этот параметр политики включен, необходимо указать действие, которое будет выполняться при поиске из адресной строки. Пользователь не может менять этот параметр.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, пользователь может выбрать действие, которое будет выполняться при поиске из адресной строки.

Как и раньше, адресная строка браузера поддерживает возможность автопоиска. Если вы введете строку, которая не имеет префикса и суффикса, тогда браузер выполнит поиск этой строки при помощи поисковой системы MSN.

Способ отображения результатов такого поиска можно изменить при помощи флажка Поиск из панели адресов, расположенного в списке Параметры. Данный список находится на вкладке Дополнительно диалога Свойства: Интернет.

Данный флажок изменяет значение параметра AutoSearch. Если его значение равно 0, тогда механизм поиска в адресной строке будет запрещен. Если же его значение равно 4, тогда результаты поиска будут отображаться в главном окне.

По умолчанию значение данного параметра 4.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Anchor Underline
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Отключить настройку подчеркивания ссылок
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Обзор

Этот параметр политики определяет, как будут подчеркиваться ссылки на веб-страницах. Выберите один из следующих параметров. • Чтобы подчеркивать все ссылки, выберите "Всегда". • Чтобы не подчеркивать ссылки, выберите "Никогда". • Чтобы подчеркивать ссылку только при наведении на нее указателя мыши, выберите "При наведении".

Если этот параметр политики включен, пользователь не сможет настроить подчеркивание ссылок. Необходимо указать, когда выполняется подчеркивание ссылок: • Всегда • Никогда • При наведении (когда указатель мыши показывает на ссылку)

Если этот параметр политики отключен или не настроен, пользователь сможет настроить подчеркивание ссылок.

Если его значение равно yes, тогда ссылки всегда будут подчеркнуты. Если же его значение равно hover, тогда ссылки будут подчеркиваться при наведении. А если значение данного параметра равно no, то ссылки подчеркиваться не будут.

По умолчанию значение параметра равно Yes.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


AlwaysShowMenus
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить панель меню по умолчанию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Данный параметр политики позволяет включить или выключить традиционные меню "Файл", "Правка", "Вид" и т. д. в Internet Explorer.

Если данный параметр политики включен, меню появится в Internet Explorer по умолчанию без возможности отключения пользователями.

Если данный параметр политики отключен, меню не появится в Internet Explorer по умолчанию без возможности включения пользователями.

Если данный параметр политики не настроен, меню будет по умолчанию выключено. Пользователи могут как включать, так и выключать панель меню.

Если значение параметра AlwaysShowMenus равно 1, тогда стандартная строка меню всегда будет отображаться в браузере Internet Explorer.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DomainLimit
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения объема файлов для зоны локального компьютера
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Устойчивое поведение

Ограничивает объем памяти, который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности локального компьютера.

Если эта политика включена, можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, установить это ограничение нельзя.

Примечание. Этот параметр не отображается в пользовательском интерфейсе.

Ограничивает объем памяти который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности локального компьютера.

Если эта политика включена, то можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, то вы не можете установить это ограничение.

На домен (в килобайтах)

DEFAULT 1024

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DocumentLimit
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения объема файлов для зоны локального компьютера
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Устойчивое поведение

Ограничивает объем памяти, который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности локального компьютера.

Если эта политика включена, можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, установить это ограничение нельзя.

Примечание. Этот параметр не отображается в пользовательском интерфейсе.

Ограничивает объем памяти который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности локального компьютера.

Если эта политика включена, то можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, то вы не можете установить это ограничение.

На документ (в килобайтах)

DEFAULT 128

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DomainLimit
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\1

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения объема файлов для зоны интрасети
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Устойчивое поведение

Ограничивает объем памяти, который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности локальной интрасети.

Если эта политика включена, можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, установить это ограничение нельзя.

Примечание. Этот параметр не отображается в пользовательском интерфейсе.

Ограничивает объем памяти который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности локальной интрасети.

Если эта политика включена, то можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, то вы не можете установить это ограничение.

На домен (в килобайтах)

DEFAULT 1024 MAX 20480

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DocumentLimit
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\1

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения объема файлов для зоны интрасети
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Устойчивое поведение

Ограничивает объем памяти, который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности локальной интрасети.

Если эта политика включена, можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, установить это ограничение нельзя.

Примечание. Этот параметр не отображается в пользовательском интерфейсе.

Ограничивает объем памяти который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности локальной интрасети.

Если эта политика включена, то можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, то вы не можете установить это ограничение.

На документ (в килобайтах)

DEFAULT 512

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DomainLimit
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\2

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения объема файлов для зоны надежных узлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Устойчивое поведение

Ограничивает объем памяти, который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности надежных узлов.

Если эта политика включена, можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, установить это ограничение нельзя.

Примечание. Этот параметр не отображается в пользовательском интерфейсе.

Ограничивает объем памяти который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности надежных узлов.

Если эта политика включена, то можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, то вы не можете установить это ограничение.

На домен (в килобайтах)

DEFAULT 1024

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DocumentLimit
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\2

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения объема файлов для зоны надежных узлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Устойчивое поведение

Ограничивает объем памяти, который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности надежных узлов.

Если эта политика включена, можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, установить это ограничение нельзя.

Примечание. Этот параметр не отображается в пользовательском интерфейсе.

Ограничивает объем памяти который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности надежных узлов.

Если эта политика включена, то можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, то вы не можете установить это ограничение.

На документ (в килобайтах)

DEFAULT 128

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DomainLimit
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\3

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения объема файлов для зоны Интернета
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Устойчивое поведение

Ограничивает объем памяти, который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности Интернета.

Если эта политика включена, можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, установить это ограничение нельзя.

Примечание. Этот параметр не отображается в пользовательском интерфейсе.

Ограничивает объем памяти который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности Интернета.

Если эта политика включена, то можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, то вы не можете установить это ограничение.

На домен (в килобайтах)

DEFAULT 1024

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DocumentLimit
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\3

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения объема файлов для зоны Интернета
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Устойчивое поведение

Ограничивает объем памяти, который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности Интернета.

Если эта политика включена, можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, установить это ограничение нельзя.

Примечание. Этот параметр не отображается в пользовательском интерфейсе.

Ограничивает объем памяти который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности Интернета.

Если эта политика включена, то можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, то вы не можете установить это ограничение.

На документ (в килобайтах)

DEFAULT 128

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DomainLimit
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\4

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения объема файлов для зоны ограниченных узлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Устойчивое поведение

Ограничивает объем памяти, который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности ограниченных узлов.

Если эта политика включена, можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, установить это ограничение нельзя.

Примечание. Этот параметр не отображается в пользовательском интерфейсе.

Ограничивает объем памяти который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности ограниченных узлов.

Если эта политика включена, то можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, то вы не можете установить это ограничение

На домен (в килобайтах)

DEFAULT 640

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DocumentLimit
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\4

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения объема файлов для зоны ограниченных узлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Устойчивое поведение

Ограничивает объем памяти, который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности ограниченных узлов.

Если эта политика включена, можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, установить это ограничение нельзя.

Примечание. Этот параметр не отображается в пользовательском интерфейсе.

Ограничивает объем памяти который страница или узел, поддерживающие устойчивое поведение DHTML, могут использовать для зоны безопасности ограниченных узлов.

Если эта политика включена, то можно указать объем хранилища устойчивости на домен или на документ для этой зоны безопасности.

Если эта политика отключена или не задана, то вы не можете установить это ограничение

На документ (в килобайтах)

DEFAULT 64

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


RestGoMenu
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то будет заблокирован диалог "Почта и новости" меню "Сервис"

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


NoViewSource
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Меню "Вид": Отключить пункт меню "Просмотр HTML-кода"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрещает пользователям просматривать исходный код HTML веб-страниц, выбрав команду "Просмотр HTML-кода" меню "Вид".

Если эта политика включена, команда "Просмотр HTML-кода" меню "Вид" недоступна.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут просматривать исходный HTML-текст веб-страниц с помощью меню "Вид" обозревателя.

Внимание: Эта политика не запрещает пользователям просматривать исходный текст HTML веб-страниц, щелкнув ее правой кнопкой и выбрав в контекстном меню команду "Просмотр HTML-кода". Для запрета пользователям просмотра исходного HTML-текста веб-страниц из контекстного меню установите политику "Отключить контекстное меню", отключающую меню целиком.

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда браузера Просмотр HTML-кода нового меню Страница будет заблокирована.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoTheaterMode
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Меню "Вид": Отключить пункт меню "Во весь экран"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрещает пользователям отображать обозреватель в полноэкранном режиме (режиме киоска) без стандартной панели инструментов.

Если эта политика включена, команда "Во весь экран" меню "Вид" недоступна, а нажатие клавиши F11 не переводит обозреватель в полноэкранный режим.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут отображать обозреватель в полноэкранном режиме.

Эта политика используется для запрета пользователям отображать обозреватель без панелей инструментов, что может сбить с толку неопытных пользователей.

Если значение данного параметра равно 1, тогда кнопка F11 и команда Во весь экран старого меню Вид будут заблокированы.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoPrinting
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно "1", то исчезнет команда "Печать" в меню "Файл"

Теги: Оборудование Vista 2003 XP GPO


NoOpeninNewWnd
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить команду меню "Открыть в новом окне"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрет открывать ссылку в новом окне обозревателя с помощью контекстного меню.

Если включить эту политику, пользователи не смогут указать на ссылку, щелкнуть правой кнопкой мыши и щелкнуть команду "Открыть в новом окне".

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут открывать веб-страницу в новом окне обозревателя с помощью контекстного меню.

Эта политика может использоваться совместно с политикой "Меню "Файл": Отключение команды "Создать"", которая запрещает пользователям открывать обозреватель в новом окне, щелкнув меню "Файл", выбрав команду "Создать" и щелкнув "Окно".

Примечание. Если пользователи щелкнут команду "Открыть в новом окне", ссылка не будет открыта в новом окне, и они получат сообщение, что команда недоступна.

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда браузера Новое окно старого меню Файл будет заблокирована.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoNavButtons
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Возможности реестра позволяют запретить использование кнопок Вперед и Назад, которые расположены на панели инструментов Internet Explorer. Для этого параметру NoNavButtons нужно присвоить значение 1.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP GPO


NoHelpMenu
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить отображение меню "Справка" в Internet Explorer
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики позволяет отключить меню "Справка" в Internet Explorer.

Если данный параметр политики включен, пользователи не смогут пользоваться справкой Internet Explorer.

- "Справка" будет удалена с панели команд. - Меню справки в строке меню станет нерабочим. - Клавиша быстрого вызова F1, используемая для вызова помощи, станет нерабочей.

Если данный параметр политики отключен или не задан, меню "Справка" в Internet Explorer будет доступно пользователям; они также смогут пользоваться клавишей F1 для доступа к справке.

Если значение данного параметра равно 1, тогда меню Справка окна обозревателя отображаться не будет.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP GPO


NoHelpItemTutorial
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Меню "Справка": Удалить пункт "Знакомство"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрещает пользователям запускать "Знакомство с Internet Explorer" из меню "Справка".

Если данный параметр политики включен, команда "Знакомство" удалена из меню "Справка".

Если данный параметр политики отключен либо не настроен, пользователи смогут запускать "Знакомство" из меню "Справка".

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда браузера Знакомство с Internet Explorer старого меню Справка будет заблокирована.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoHelpItemTipOfTheDay
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Меню "Справка": Удалить пункт "Полезный совет"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрет пользователям просматривать или изменять "Полезный совет" в Internet Explorer.

При включенной политике команда "Полезный совет" удаляется из меню "Справка".

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут включать или отключать полезные советы, отображаемые в нижней части окна обозревателя.

Запрещает пользователям просматривать или изменять "Полезный совет" в обозревателе Internet Explorer.\n\nЕсли эта политика включена, то команда "Полезный совет" будет удалена из меню "Справка".\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, то пользователи могут включать или отключать "Полезный совет", который отображается в нижней части окна обозревателя.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


NoHelpItemSendFeedback
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Меню "Справка": Удалить пункт "Обратная связь"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрет пользователям отправлять свои отзывы и предложения в Майкрософт командой "Отзывы и предложения" меню "Справка".

При включенной политике команда "Отзывы и предложения" удаляется из меню "Справка".

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут заполнять электронную форму для отправки своих отзывов и предложений о продуктах корпорации Майкрософт.

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда браузера Отзывы и предложения старого меню Справка будет заблокирована.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoHelpItemNetscapeHelp
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Меню "Справка": Удалить пункт "Для пользователей Netscape"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрет отображать советы пользователям, переходящим с Netscape.

При включении этой политики команда "Для пользователей Netscape" удаляется из меню "Справка".

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут просматривать содержимое справки о переходе с Netscape, выбрав команду "Для пользователей Netscape" меню "Справка".

Внимание! Включение этой политики не удаляет советы пользователям Netscape из файла справки Internet Explorer.

Запрещает пользователям отображать советы для пользователей, переходящих от Netscape к Internet Explorer.\n\nЕсли эта политика включена, то команда "Для пользователей Netscape" будет удалена из меню "Справка".\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, то пользователи могут просматривать содержимое справки о переходе от Netscape, выбрав команду "Для пользователей Netscape" в меню "Справка".\n\nПредупреждение: включение этой политики не удаляет советы для пользователей Netscape из файла справки Internet Explorer.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


NoFindFiles
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Поиск: Отключить поиск файлов по нажатию F3 в обозревателе
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Отключает использование клавиши F3 для поиска в Internet Explorer и Проводнике.

Если эта политика включена, поиск нажатием клавиши F3 отключен. Пользователи не смогут выполнять, нажав F3, поиск в Интернете (в Internet Explorer) или на жестком диске (в Проводнике). При нажатии клавиши F3 будет выдаваться сообщение об отключении этой возможности.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи смогут нажать клавишу F3 для поиска в Интернете (в Internet Explorer) или на жестком диске (в Проводнике).

Эта политика предназначена для администраторов, не разрешающих пользователям вести поиск в Интернете или на жестком диске.

Эту политику можно использовать совместно с политикой "Меню "Файл": отключить команду "Открыть"" (которая находится в папке \Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Меню обозревателя), запрещающую пользователям открывать файлы с помощью обозревателя.

Если значение параметра NoFindFiles равно 1, тогда поиск при помощи клавиши F3 в браузере будет запрещен.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoFileOpen
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Меню Файл: Отключить пункт "Открыть"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрет пользователям открывать файл или веб-страницу из меню "Файл" Internet Explorer.

Если эта политика включена, диалоговое окно "Открыть" не отображается, когда пользователь щелкает в меню "Файл" команду "Открыть". Щелкнув команду "Открыть", пользователи получат сообщение, что команда недоступна.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут открывать новое окно обозревателя из меню "Файл".

Внимание! Эта политика не запрещает пользователям щелкнуть правой кнопкой мыши ссылку на веб-странице, а затем щелкнуть команду "Открыть" или "Открыть в новом окне". Чтобы запретить пользователям открывать веб-страницы с помощью контекстного меню, следует установить политику "Отключить команду "Открыть в новом окне"", которая отключает эту команду в контекстном меню, или политику "Отключить контекстное меню", которая отключает целиком все контекстное меню.

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда браузера Открыть старого меню Файл будет заблокирована.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoFileNew
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Меню Файл: Отключить пункт "Создать"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрет пользователям открывать новое окно обозревателя из меню "Файл".

Если эта политика включена, пользователи не могут открыть новое окно обозревателя, щелкнув меню "Файл", указав команду "Создать" и щелкнув "Окно". Пользовательский интерфейс не изменяется, но новое окно не будет открыто, а пользователи получат сообщение, что команда недоступна.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут открывать новое окно обозревателя из меню "Файл".

Внимание! Эта политика не запрещает пользователям открыть новое окно обозревателя, щелкнув ссылку правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и щелкнув команду "Открыть в новом окне". Чтобы запретить пользователям с помощью контекстного меню открывать новое окно обозревателя, следует также установить политику "Отключить команду "Открыть в новом окне"", которая отключает эту команду в контекстном меню, или политику "Отключить контекстное меню", которая отключает целиком все контекстное меню.

Примечание. Пользователь по-прежнему может открывать новые вкладки.

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда браузера Создать нового меню Страница будет заблокирована.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoFavorites
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть меню "Избранное"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрещает пользователям добавлять, удалять, изменять и просматривать список ссылок "Избранное".

Список "Избранное" - это способ сохранения часто используемых ссылок для последующего использования.

Если включить эту политику, меню "Избранное" будет удалено из пользовательского интерфейса, а кнопка "Избранное" на панели инструментов обозревателя будет недоступна. Команда "Добавить в избранное" в контекстном меню будет отключена; выбрав ее, пользователи получат сообщение, что команда недоступна.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут изменять свой список "Избранное".

Примечание. Если включить эту политику, пользователи также не смогут выбрать пункт "Синхронизировать" в меню "Сервис" (в Internet Explorer 6) для управления своими избранными ссылками, настроенными для автономного просмотра.

Скрыть меню Избранное можно при помощи параметра NoFavorites. Достаточно присвоить ему значение 1.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoExternalBranding
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить внешнюю настройку вида Internet Explorer
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает фирменную настройку программ работы с Интернетом, например, настройку эмблем и заголовков Internet Explorer и Outlook Express сторонними организациями.

Если данная политика включена, запрещена настройка обозревателя сторонними организациями, такими как поставщики услуг или содержимого Интернета.

Если данная политика отключена или не настроена, пользователи могут устанавливать обозреватели, настроенные сторонними организациями, например поставщиками услуг Интернета.

Данная политика предназначается для администраторов, которые хотят использовать единообразную настройку обозревателя в рамках своей организации.

Если значение параметра NoExternalBranding равно 1, тогда настройка эмблем и других элементов браузера Internet Explorer будет запрещена.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NoDefaultTextSize
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Позволяет пользователям не выбирать размер шрифта по умолчанию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Показать параметры

Данный параметр политики позволяет пользователю выбрать размер шрифта в Internet Explorer по умолчанию.

Если данный параметр политики включен, пользователь не сможет выбирать размер шрифта в Internet Explorer по умолчанию. Нужно задать размер шрифта по умолчанию: • Самый крупный • Крупный • Средний • Мелкий • Самый мелкий

Если данный параметр политики отключен или не настроен, пользователи смогут выбирать размер шрифта в Internet Explorer по умолчанию.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено изменять размер шрифта по умолчанию.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBrowserSaveAs
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Меню Файл: Отключить пункт "Сохранить как"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрет пользователям сохранять веб-страницы на своем жестком диске или на общем сетевом ресурсе с помощью меню "Файл" обозревателя.

Если включить эту политику, команда "Сохранить как" меню "Файл" будет удалена.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут сохранять веб-страницы для последующего просмотра.

Эта политика имеет преимущество перед политикой "Меню "Файл": отключить "Сохранить как веб-страница, полностью"", которая запрещает пользователям сохранять все содержимое, отображаемое или выполняемое веб-страницей, такое как графика, сценарии, связанные файлы, но не запрещает сохранять текст веб-страницы.

Внимание! При включенной политике пользователям не запрещено сохранять содержимое веб-страниц, указав на ссылку на веб-странице, щелкнув правой кнопкой мыши и щелкнув команду "Сохранить объект как".

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда браузера Сохранить как будет заблокирована.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBrowserOptions
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Меню "Сервис": отключить команду "Свойства обозревателя..."
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрещает пользователям открывать диалоговое окно "Свойства обозревателя" из меню "Сервис" Internet Explorer.

Если эта политика включена, пользователи не могут изменять такие свойства обозревателя, как используемая по умолчанию домашняя страница, размеры кэша, параметры подключения и прокси из меню "Сервис". Выбрав команду "Свойства обозревателя" меню "Сервис", пользователи получат сообщение о недоступности команды.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут изменять свойства обозревателя из меню "Сервис".

Внимание. Эта политика не запрещает пользователям просматривать и изменять свойства обозревателя, щелкнув значок "Свойства обозревателя" панели управления Windows.

См. также политики для свойств обозревателя в папках \Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer и \Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернетом.

Если значение данного параметра равно 1, тогда команда браузера Свойства обозревателя нового меню Сервис будет заблокирована.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBrowserContextMenu
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить контекстное меню
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрет появления контекстного меню при щелчке правой кнопкой мыши во время работы с обозревателем.

При включенной политике контекстное меню не будет появляться, если пользователь укажет на веб-страницу и щелкнет правой кнопкой мыши.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи смогут использовать контекстное меню.

Эта политика запрещает использование контекстного меню как альтернативного метода запуска команд, удаленных из других мест пользовательского интерфейса.

Запретить отображение контекстного меню браузера можно при помощи параметра NoBrowserContextMenu.

Для этого ему нужно присвоить значение 1.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBrowserClose
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Меню Файл: Отключить закрытие окон обозревателя и проводника
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Меню обозревателя

Запрет пользователям закрывать Microsoft Internet Explorer и проводник Windows.

Если включить эту политику, команда "Закрыть" меню "Файл" будет недоступна.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователям не будет запрещено закрывать обозреватель или проводник Windows.

Примечание. Кнопка закрытия в верхнем правом углу окна программы не будет работать, и щелкнув ее, пользователь получит сообщение, что команда недоступна.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено закрывать окно браузера.

Теги: Окна Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Use Anchor Hover Color
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Включить изменение цвета при наведении
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Показать параметры;Цвета ссылок

Этот параметр политики используется для изменения цвета гиперссылок при наведении на них указателя мыши.

Если этот параметр политики включен, изменение цвета при наведении включено. Пользователь не может менять этот параметр.

Если этот параметр политики отключен, изменение цвета при наведении отключено. Пользователь не может менять этот параметр.

Если этот параметр политики не настроен, пользователь может включать и отключать изменение цвета при наведении.

Если значение данного параметра равно yes, тогда цвет ссылки будет изменяться при наведении на нее курсора мышки.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Text Color
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить пользователям изменять цвет текста
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Показать параметры;Стандартные цвета

Этот параметр политики определяет, смогут ли пользователи выбирать цвет текста в обозревателе Internet Explorer.

Если этот параметр политики включен, пользователи не смогут выбирать цвет текста в обозревателе Internet Explorer. Необходимо задать цвет текста (например: 192,192,192).

Если этот параметр политики отключен, пользователи смогут выбирать цвет текста в обозревателе Internet Explorer.

Данный параметр определяет цвет отображаемого в окне браузера текста и изменяется при помощи поля Текст.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Background Color
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить настройку цвета фона
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Показать параметры;Стандартные цвета

Данный параметр политики запрещает пользователям настраивать цвет фона в Internet Explorer.

Если данный параметр политики включен, пользователь не сможет выбирать цвет фона в Internet Explorer. Следует задать цвет фона (например, 192,192,192).

Если данный параметр политики отключен или не настроен, пользователи могут выбирать цвет фона.

Данный параметр определяет цвет фона отображаемого в окне браузера и изменяется при помощи поля Фон.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Anchor Color Visited
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить пользователям настраивать цвет выбранных ранее ссылок
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Показать параметры;Цвета ссылок

Этот параметр политики запрещает пользователям изменять цвет ссылок на веб-страницы, посещенные ранее. Правильный выбор цвета ссылок делает их представление более наглядным для пользователей, особенно использующих цветовые схемы высокой контрастности.

Если этот параметр политики включен, пользователь не может настраивать цвет выбранных ранее ссылок в Internet Explorer. Следует задать цвет ссылки (например, 192,192,192).

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователи могут настраивать цвет выбранных ранее ссылок.

Данный параметр определяет цвет отображаемой в окне браузера ссылки после того, как пользователь посетил ее, и изменяется при помощи поля Просмотренные.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Anchor Color Hover
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить пользователям настраивать цвет ссылки при указании
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Показать параметры;Цвета ссылок

Данный параметр политики запрещает выбор цвета, которым будет отображаться ссылка при указании на нее мышью.

Если данный параметр политики включен, пользователь не сможет выбирать цвет, которым будет отображаться ссылка при указании на нее. Следует задать цвет ссылки (например, 192,192,192).

Если данный параметр политики отключен или не настроен, пользователи смогут выбирать цвет ссылки.

Данный параметр определяет цвет отображаемой в окне браузера ссылки при наведении на нее курсора мышки и изменяется при помощи поля При наведении.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Anchor Color
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Settings

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить пользователям настраивать цвет не выбранных ранее ссылок
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Показать параметры;Цвета ссылок

Этот параметр политики запрещает пользователям изменять цвет ссылок на веб-страницы, не посещенные ранее. Правильный выбор цвета ссылок делает их представление более наглядным для пользователей, особенно использующих цветовые схемы высокой контрастности.

Если этот параметр политики включен, пользователь не может настраивать цвет не выбранных ранее ссылок в Internet Explorer. Следует задать цвет ссылки (например, 192,192,192).

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователи могут настраивать цвет не выбранных ранее ссылок.

Данный параметр определяет цвет отображаемой в окне браузера ссылки и изменяется при помощи поля Непросмотренные.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ITBar7Position
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Перемещение строки меню выше панели навигации
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Панель навигации содержит значки разнообразных функций: просмотра веб-страниц, поиска в сети средствами поиска, доступа к избранному и управления им, просмотра журнала посещенных страниц, печати, а также доступа к почте и группам новостей. Строка меню содержит меню с раскрывающимися списками соответствующих функций. Среди них печать, настройка Internet Explorer, копирование и вставка текста, управление избранным и справка.

Если данный параметр политики включен, строка меню будет выше панели навигации. Пользователи не смогут менять положения строки меню и панели навигации.

Если данный параметр политики отключен, строка меню будет ниже панели навигации. Пользователи не смогут менять положения строки меню и панели навигации.

Если данный параметр политики не настроен, пользователи смогут менять положения панелей меню и навигации.

Если значение параметра ITBar7Position равно 1, тогда строка меню будет расположена над адресной строкой.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


SmartDithering
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить улучшенную передачу цветовых оттенков
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Мультимедиа

Этот параметр политики определяет, будет ли обозреватель Internet Explorer сглаживать изображения, чтобы уменьшить зубчатость краев изображений при отображении веб-страниц.

Если этот параметр политики включен, изображения при отображении веб-страниц сглаживаться не будут. Пользователи не могут менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики включен, изображения при отображении веб-страниц будут сглаживаться. Пользователи не могут менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики не настроен, пользователь имеет возможность включать и отключать улучшенную передачу цветовых оттенков.

Определяет, будет ли использоваться улучшенная передача цветовых оттенков.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


PrivacyAddRemoveSites
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{011BE22D-E453-11D1-945A-00C04FB984F9}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Анализ и настройка безопасности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Анализ и настройка безопасности

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{03f1f940-a0f2-11d0-bb77-00aa00a1eab7}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Протокол SMTP
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Протокол SMTP

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{06993B16-A5C7-47EB-B61C-B1CB7EE600AC}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Политики проводной сети (IEEE 802.3)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{0E752416-F29E-4195-A9DD-7F0D4D5A9D71}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{0F3621F1-23C6-11D1-AD97-00AA00B88E5A}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Свойства системы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Свойства системы

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{0F6B957D-509E-11D1-A7CC-0000F87571E3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Административные шаблоны (компьютеры)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Административные шаблоны (компьютеры)

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{0F6B957E-509E-11D1-A7CC-0000F87571E3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Административные шаблоны (пользователи)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Административные шаблоны (пользователи)

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{18BA7139-D98B-43c2-94DA-2604E34E175D}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Конфигурация .Net Framework
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Конфигурация .Net Framework

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{1AA7F839-C7F5-11D0-A376-00C04FC9DA04}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Маршрутизация и удаленный доступ
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Маршрутизация и удаленный доступ

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{1AA7F83C-C7F5-11D0-A376-00C04FC9DA04}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: AppleTalk-маршрутизация
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение AppleTalk-маршрутизация

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{1BC972D6-555C-4FF7-BE2C-C584021A0A6A}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установка программного обеспечения (Пользователи)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{1C5DACFA-16BA-11D2-81D0-0000F87A7AA3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Редактирование ADSI
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Редактирование ADSI

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{1F5EEC01-1214-4D94-80C5-4BDCD2014DDD}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Диспетчер авторизации
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Диспетчер авторизации

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{23DC5869-BD9F-46fd-AADD-1F869BA64FC3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Беспроводной монитор
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Беспроводной монитор

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{243E20B0-48ED-11D2-97DA-00A024D77700}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Съемные ЗУ
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Съемные ЗУ

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{2DA6AA7F-8C88-4194-A558-0D36E7FD3E64}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Политики беспроводной сети (IEEE 802.11)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Политики беспроводной сети (IEEE 802.11)

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{2E19B602-48EB-11d2-83CA-00104BCA42CF}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ведение журнала IAS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Ведение журнала IAS

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{3060E8CE-7020-11D2-842D-00C04FA372D4}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Службы удаленной установки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Службы удаленной установки

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{34AB8E82-C27E-11D1-A6C0-00C04FB94F17}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Политики открытого ключа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Политики открытых ключей

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{394C052E-B830-11D0-9A86-00C04FD8DBF7}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Просмотр событий
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{3CB6973D-3E6F-11D0-95DB-00A024D77700}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Управление съемными ЗУ
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Управление съемными носителями

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{3D5D035E-7721-4B83-A645-6C07A3D403B7}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удаленные рабочие столы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Удаленные рабочие столы

Теги: Рабочий стол Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{3F276EB4-70EE-11D1-8A0F-00C04FB93753}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Параметры политики центра авторизации
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Параметры политики центра сертификации

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{40B6664F-4972-11D1-A7CA-0000F87571E3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Сценарии (запуск и завершение)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Сценарии (запуск/завершение)

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{40B66650-4972-11D1-A7CA-0000F87571E3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Сценарии (вход и выход из системы)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Сценарии (вход/выход из системы)

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{40B66660-4972-11d1-A7CA-0000F87571E3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Сценарии (запуск и завершение)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{40B66661-4972-11d1-A7CA-0000F87571E3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Сценарии (вход и выход из системы)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{43668E21-2636-11D1-A1CE-0080C88593A5}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Дефрагментация диска
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Дефрагментация диска

Теги: Оборудование Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{45ac8c63-23e2-11d1-a696-00c04fd58bc3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Сведения о системе
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Сведения о системе

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{53D6AB1D-2488-11D1-A28C-00C04FB94F17}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Сертификаты
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Шаблоны сертификатов

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{57C596D0-9370-40C0-BA0D-AB491B63255D}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Монитор IP-безопасности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Диспетчер IP-безопасности

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{58221C65-EA27-11CF-ADCF-00AA00A80033}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Общие папки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Расширение общих папок

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{58221C66-EA27-11CF-ADCF-00AA00A80033}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Службы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Службы

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{58221C67-EA27-11CF-ADCF-00AA00A80033}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Управление компьютером
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Управление компьютером

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{58221C69-EA27-11CF-ADCF-00AA00A80033}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Расширения общих папок
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{5880CD5C-8EC0-11d1-9570-0060B0576642}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удаленный доступ
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Удаленный доступ

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{5ADF5BF6-E452-11D1-945A-00C04FB984F9}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Шаблоны безопасности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Шаблоны безопасности

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{5C659257-E236-11D2-8899-00104B2AFB46}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Управляющий элемент WMI
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Элемент управления WMI

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{5D6179C8-17EC-11D1-9AA9-00C04FD8FE93}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Локальные пользователи и группы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Локальные пользователи и группы

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{677A2D94-28D9-11D1-A95B-008048918FB1}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Распределенная файловая система
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Распределенная файловая система DFS

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{6DC3804B-7212-458D-ADB0-9A07E2AE1FA2}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Оснастка "Результирующая политика"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Оснастка результирующей политики (RSoP)

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{6E8E0081-19CD-11D1-AD91-00AA00B8E05A}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Логические и подключенные диски
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Логические и подключенные диски

Теги: Оборудование Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Диспетчер устройств
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{7478EF61-8C46-11d1-8D99-00A0C913CAD4}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Журналы и оповещения производительности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Оповещения и журналы производительности

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{753EDB4D-2E1B-11D1-9064-00A0C90AB504}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Служба факсов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Служба факсов

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{7AF60DD3-4979-11D1-8A6C-00C04FC33566}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: SNMP
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение SMTP

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{7E45546F-6D52-4D10-B702-9C2E67232E62}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установка программного обеспечения (Компьютеры)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{803E14A0-B4FB-11D0-A0D0-00A0C90F574B}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Параметры безопасности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Параметры безопасности

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{88E729D6-BDC1-11D1-BD2A-00C04FB9603F}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Перенаправление папок
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8EAD3A12-B2C1-11d0-83AA-00A0C92C9D5D}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Управление дисками
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Управление дисками

Теги: Оборудование Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8F8F8DC0-5713-11D1-9551-0060B0576642}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Служба IAS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Служба проверки подлинности в Интернете (IAS)

Теги: Конфигурация 2003 ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Редактор объектов групповой политики
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

[нет]

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Редактор объектов групповой политики

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{90087284-d6d6-11d0-8353-00a0c90640bf}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Диспетчер устройств
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Диспетчер устройств

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{90810500-38F1-11D1-9345-00C04FC9DA04}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: IPX-маршрутизация
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение IPX-маршрутизация

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{90810502-38F1-11D1-9345-00C04FC9DA04}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: IPX-маршрутизация RIP
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение IPX-маршрутизация RIP

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{90810504-38F1-11D1-9345-00C04FC9DA04}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: IPX-маршрутизация SAP
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение IPX-маршрутизация SAP

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{942A8E4F-A261-11D1-A760-00C04FB9603F}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установка программного обеспечения (Компьютеры)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Установка программ (компьютеры)

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{95AD72F0-44CE-11D0-AE29-00AA004B9986}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Служба индексирования
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Служба индексирования

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{975797FC-4E2A-11D0-B702-00C04FD8DBF7}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Просмотр событий
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Просмотр событий

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{9EC88934-C774-11d1-87F4-00C04FC2C17B}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Расширение конфигурации DCOM
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Расширение настройки DCOM

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{A841B6C2-7577-11D0-BB1F-00A0C922E79C}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Службы IIS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Службы IIS

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{A994E107-6854-4F3D-917C-E6F01670F6D3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Шаблоны сертификатов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{B1AFF7D0-0C49-11D1-BB12-00C04FC9A3A3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отправка сообщения консоли
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Отправка сообщения консоли

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{B52C1E50-1DD2-11D1-BC43-00C04FC31FD3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: RAS-доступ — узел пользователя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение RAS-доступ - узел пользователя

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{B6F9C8AE-EF3A-41C8-A911-37370C331DD4}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Административные шаблоны (компьютеры)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{B6F9C8AF-EF3A-41C8-A911-37370C331DD4}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Административные шаблоны (пользователи)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{B708457E-DB61-4C55-A92F-0D4B5E9B1224}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Расширенное представление (веб-представление)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Расширенный вид (веб-вид)

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{B91B6008-32D2-11D2-9888-00A0C925F917}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка служб терминалов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Настройка служб терминалов

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{BACF5C8A-A3C7-11D1-A760-00C04FB9603F}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установка программного обеспечения (Пользователи)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Установка программ (пользователи)

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{BD95BA60-2E26-AAD1-AD99-00AA00B8E05A}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Зависимости между службами
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Зависимости служб

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C2FE4500-D6C2-11D0-A37B-00C04FC9DA04}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: IP-маршрутизация
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение IP-маршрутизация

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C2FE4502-D6C2-11D0-A37B-00C04FC9DA04}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Управление ретрансляцией DHCP
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Управление DHCP-ретрансляцией

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C2FE4504-D6C2-11D0-A37B-00C04FC9DA04}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: RIP-маршрутизация
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение RIP-маршрутизация

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C2FE4506-D6C2-11D0-A37B-00C04FC9DA04}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: OSPF-маршрутизация
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение OSPF-маршрутизация

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C2FE4508-D6C2-11D0-A37B-00C04FC9DA04}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: IGMP-маршрутизация
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение IGMP-маршрутизация

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C2FE450B-D6C2-11D0-A37B-00C04FC9DA04}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Совместное использование подключения (NAT)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Совместное использование подключения (NAT)

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{c40d66a0-e90c-46c6-aa3b-473e38c72bf2}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Перенаправление папок
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C96401CF-0E17-11D3-885B-00C04F72C717}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Элемент управления ActiveX
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Элемент управления ActiveX

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C96401D1-0E17-11D3-885B-00C04F72C717}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ссылка на веб-адрес
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Ссылка на веб-адрес

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C9BC92DF-5B9A-11D1-8F00-00C04FC2C17B}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Службы компонентов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Службы компонентов

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{d524927d-6c08-46bf-86af-391534d779d3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка Internet Explorer
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{D70A2BEA-A63E-11D1-A7D4-0000F87571E3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Вкладка "Групповая политика" для средств Active Directory
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование вкладки "Групповая политика" в окнах свойств для оснасток "Active Directory — пользователи и компьютеры" и "Active Directory — сайты и службы".

Если этот параметр включен, вкладка "Групповая политика" отображается в окне свойств узла, домена или подразделения в оснастках "Active Directory — пользователи и компьютеры" и "Active Directory — сайты и службы". Если данный параметр отключен, вкладка "Групповая политика" не отображается в этих оснастках.

Если параметр не задан, то отображение этой вкладки определяется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, у пользователей отсутствует доступ к вкладке "Групповая политика".

Чтобы явно разрешить использование вкладки "Групповая политика", следует включить данный параметр. Если данный параметр не задан (или отключен), вкладка "Групповая политика" недоступна.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи будут иметь доступ к вкладке "Групповая политика".

Чтобы явно запретить использование вкладки "Групповая политика", следует отключить данный параметр. Если данный параметр не задан (или включен), вкладка "Групповая политика" доступна.

Когда вкладка "Групповая политика" недоступна, она не отображается в окне свойств узла, домена или подразделения.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Вкладка групповой политики для средств Active Directory

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{D967F824-9968-11D0-B936-00C04FD8D5B0}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Active Directory — сайты и службы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Active Directory - сайты и службы

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{DAB1A262-4FD7-11D1-842C-00C04FB6C218}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Маршрутизация
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Маршрутизация

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{de751566-4cc6-11d1-8ca0-00c04fc297eb}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Центр сертификации
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Центр сертификации

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{DEA8AFA0-CC85-11d0-9CE2-0080C7221EBD}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Управление политикой IP-безопасности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Управление политикой IP-безопасности

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{DEA8AFA2-CC85-11d0-9CE2-0080C7221EBD}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Управление политикой IP-безопасности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{E12BBB5D-D59D-4E61-947A-301D25AE8C23}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Управление групповой политикой
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Управление групповой политикой

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{E26D02A0-4C1F-11D1-9AA1-00C04FC3357A}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Телефония
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Телефония

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{E355E538-1C2E-11D0-8C37-00C04FD8FE93}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Active Directory — пользователи и компьютеры
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Active Directory - пользователи и компьютеры

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{EBC53A38-A23F-11D0-B09B-00C04FD8DCA6}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Active Directory — домены и доверие
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Active Directory - домены и доверие

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{FC715823-C5FB-11D1-9EEF-00A0C90347FF}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка Internet Explorer
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает расширение Настройка Internet Explorer

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{FD57D297-4FD9-11D1-854E-00C04FC31FD3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Контроль допуска QoS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Контроль допуска QoS

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{fe883157-cebd-4570-b7a2-e4fe06abe626}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Параметры безопасности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{FF5903A8-78D6-11D1-92F6-006097B01056}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Серверные расширения FrontPage
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Установка параметра равным 1 запрещает оснастку Расширения сервера FrontPage

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\FX:{7d3830aa-e69e-4e17-8bd1-1b87b97099da}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Управление TPM
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\FX:{a1bc4eca-66b2-44e8-9915-be02e84438ba}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка клиента NAP
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\FX:{a1bc4ecb-66b2-44e8-9915-be02e84438ba}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка клиента NAP
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\FX:{b05566ac-fe9c-4368-be02-7a4cbb7cbe11}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\FX:{b05566ad-fe9c-4363-be05-7a4cbb7cb510}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Просмотр событий (Windows Vista)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\FX:{b05566ae-fe9c-4363-be05-7a4cbb7cb510}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Просмотр событий (Windows Vista)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


Restrict_Run
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\FX:{D2779945-405B-4ACE-8618-508F3E3054AC}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Диспетчер отказоустойчивости кластеров
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC);Запрещенные и разрешенные оснастки

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


RestrictToPermittedSnapins
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить пользователей списком явно разрешенных оснасток
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC)

Позволяет избирательно разрешать или запрещать использование оснасток консоли управления (MMC).

-- Если этот параметр включен, все оснастки будут запрещены, за исключением явно разрешенных. Используйте этот параметр, если хотите запретить использование большинства оснасток.

Чтобы явно разрешить использование какой-либо оснастки, откройте папку параметров "Запрещенные или разрешенные оснастки", а затем включите параметры, представляющие те оснастки, которые нужно разрешить. Если параметр оснастки в этой папке отключен или не задан, эта оснастка будет запрещена.

-- Если этот параметр отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных. Используйте этот параметр, если хотите разрешить использование большинства оснасток.

Чтобы явно запретить использование какой-либо оснастки, откройте папку параметров "Запрещенные или разрешенные оснастки", а затем отключите параметры, представляющие те оснастки, которые нужно запретить. Если параметр оснастки в этой папке включен или не задан, эта оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

Примечание. Если этот параметр включен, а ни один из параметров в папке "Запрещенные или разрешенные оснастки" не включен, пользователи не могут использовать никакие оснастки MMC.

Также вы можете присвоить значение 1 параметру RestrictToPermittedSnapins. В этом случае пользователю будет запрещено запускать любые оснастки консоли управления Microsoft.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RestrictAuthorMode
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить пользователям использовать авторский режим
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Консоль управления (MMC)

Запрещает пользователям использовать авторский режим.

Этот параметр запрещает пользователя использовать консоль MMC, явно открывать файлы консоли в авторском режиме, а также открывать любые файлы консоли, которые используют авторский режим по умолчанию.

В результате этого пользователи не могут создавать файлы консоли, добавлять или удалять оснастки. Кроме того, поскольку они не могут открывать файлы консоли авторского режима, они не могут использовать служебные программы, которые используют такие файлы.

Этот параметр разрешает пользователям открывать файлы MMC пользовательского режима, например, перечисленные в меню "Администрирование" для семейства Windows 2000 Server или семейства Windows Server 2003. Однако, пользователи не могут открывать пустое окно консоли управления MMC, пользуясь командой "Выполнить" в меню "Пуск". (Чтобы открыть MMC, нажмите кнопку "Пуск", выберите "Выполнить" и введите mmc.) Пользователи не могут также открывать пустое окно консоли управления MMC из окна командной строки.

Если параметр отключен или не задан, пользователи могут использовать авторский режим и открывать файлы консоли, использующие этот режим.

Если присвоить параметру RestrictAuthorMode значение 1, то запуск программы mmc.exe, а также любых консолей, работающих в авторском режиме, будет запрещен.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Содержит в себе настройки ограничений консоли mmc.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


WheelScrollLines
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Данный параметр строкового типа определяет количество строк, на которые будет выполняться вертикальная прокрутка при повороте колесика мышки. При значении данного параметра, равном -1, прокрутка будет выполняться на один экран.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


WheelScrollChars
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Данный параметр строкового типа определяет количество столбцов, на которые будет выполняться горизонтальная прокрутка при повороте колесика мышки. При значении данного параметра, равном -1, прокрутка будет выполняться на один экран.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Wallpaper
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Кроме этого способа запрета изменения фонового рисунка рабочего стола существует еще один — указание пути к фоновому рисунку рабочего стола в параметре строкового типа Wallpaper, расположенном в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


UserPreferencesMask
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметр BINARY-типа UserPreferencesMask хранит в себе основные настройки работы интерфейса оболочки. Стандартные параметр UserPreferencesMask находится в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Однако значение стандартного параметра можно переопределить при помощи значения параметра из ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop.

Разберем по битам возможное значение параметра UserPreferencesMask (он является битовой маской).

0х00000001. Данный бит устанавливает механизм активации окон при наведении на них указателя (см. бит. 0х00000040).

0х00000002. Данный бит включает эффекты затухания/скольжения при обращении к меню (см. бит. 0х00000200).

0х00000004. Данный бит включает эффекты затухания/скольжения при раскрытии списков (см. бит. 0х00000400).

0х00000008. Данный бит включает гладкое прокручивание списков.

0х00000020. При установке данного бита горячие клавиши меню будут подчеркиваться только при доступе с клавиатуры (при нажатии клавиши Alt).

0х00000040. Данный бит включает механизм переходита на передний план при получении окном фокуса (см. бит. 0х00000001).

0х00000200. Данный бит определяет режим анимации меню (см. бит. 0х00000002): при установке бита используется затухание меню, а при сбросе — выдвижение.

0х00000400. Данный бит определяет режим анимации списка (см. бит. 0х00000004): при установке бита используется затухание, а при сбросе — выдвижение.

0х00000800. Данный бит включает эффекты затухания/скольжения при появлении подсказок (см. бит. 0х00001000).

0х00001000. Данный бит определяет режим анимации подсказок (см. бит. 0х00000800): при установке бита используется затухание, а при сбросе — выдвижение.

0х00002000. Данный бит включает тень от курсора мышки.

0x00004000. Данный бит включает выделение положение указателя при нажатии клавиши CTRL.

0x00008000. Данный бит включает залипание.

0x00010000. Данный бит включает сокрытие указателя во время ввода с клавиатуры.

0x10000. Данный бит включает отображение тени, отбрасываемой меню.

0x00040000 - Данный бит включает отображать эскизы вместо значков.

0x200000000. Данный бит включает анимированные элементы управления и элементы внутри окна.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SCRNSAVE.EXE
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Имя исполняемого файла экранной заставки
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана

Указывает экранную заставку для рабочего стола пользователя.

Если этот параметр включен, система отображает указанную экранную заставку на рабочем столе. Кроме того, этот параметр отключает раскрывающийся список экранных заставок на вкладке "Заставка" окна свойств экрана панели управления, что предотвращает изменение экранной заставки пользователями.

Если этот параметр отключен или не задан, можно выбрать любую экранную заставку.

Если этот параметр включен, следует ввести имя файла для программы экранной заставки, включая расширение файла ".scr". Если экранная заставка хранится не в папке %Systemroot%\System32, введите полный путь к этому файлу.

Если указанная экранная заставка не установлена на данном компьютере, этот параметр игнорируется.

Примечание. Действие этого параметра может быть отменено параметром "Экранная заставка". Если параметр "Экранная заставка" отключен, данный параметр игнорируется и никакая заставка не запускается.

Содержит имя исполняемого файла заставки, которую нужно запускать при простое компьютера.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ScreenSaveTimeOut
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Таймаут экранной заставки
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана

Задает интервал времени бездействия пользователя перед тем, как будет запущена экранная заставка.

Если интервал времени установлен, он может принимать значения от 1 секунды до 86 400 секунд, что составляет 24 часа. Если же установлено значение, равное нулю, то экранная заставка не запускается.

Этот параметр не оказывает влияния на запуск экранной заставки в следующих случаях.

- Параметр отключен или не задан.

- Время ожидания установлено равным нулю.

- Включен параметр "Нет экранной заставки".

- Ни параметр "Имя исполняемого файла экранной заставки", ни вкладка "Заставка" диалогового окна "Свойства экрана", запускаемого с помощью клиентского компьютера, не указывают правильное имя программы экранной заставки на клиентском компьютере.

Если этот параметр не задан, то используется интервал времени ожидания, заданный на клиентском компьютере с помощью вкладки "Заставка" диалога "Свойства экрана". По умолчанию используется значение 15 минут.

Определяет интервал простоя компьютера (в секундах), по истечении которого будет запущена экранная заставка.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ScreenSaverPowerButton
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Кнопка Питание вкладки Заставка диалога Свойства: Экран. Чтобы заблокировать возможность использования данной кнопки, достаточно присвоить строковому параметру ScreenSaverPowerButton, расположенному в ветви реестра Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\ Desktop, значение, равное 1.

Теги: Оболочка ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ScreenSaverIsSecure
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Использовать парольную защиту для экранных заставок
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана

Определяет, должна ли использоваться парольная защита экранных заставок на этом компьютере.

Если этот параметр включен, все экранные заставки будут использовать парольную защиту. Если этот параметр отключена, использование парольной защиты запрещено.

Кроме того, этот параметр отключает флажок "Защита паролем" на вкладке "Заставка" в окне свойств экрана панели управления, не позволяя изменить параметр парольной защиты.

Если этот параметр не задан, использование парольной защиты выбирается для каждой конкретной заставки.

Чтобы обеспечить парольную защиту, следует также включить параметр "Экранная заставка" и задать время ожидания с помощью параметра "Таймаут экранной заставки".

Примечание. Чтобы удалить вкладку "Заставка", используйте параметр "Скрыть вкладку "Заставка"".

Если значение данного параметра равно 1, тогда парольная защита для выхода из заставки будет включена.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ScreenSaveActive
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Заставка
Путь групповой политики: Панель управления;Окно свойств экрана

Включает экранные заставки рабочего стола.

Если этот параметр отключен, экранные заставки не запускаются. Кроме того, этот параметр отключает группу элементов "Заставка" на вкладке "Заставка" в окне свойств экрана панели управления. В результате пользователи не могут изменить параметры экранных заставок.

Если этот параметр не настроен, это не повлияет на работу системы.

Если этот параметр включен, экранная заставка используется при соблюдении следующих условий: во-первых, на компьютере клиента с помощью параметра "Имя исполняемого файла экранной заставки" или панели управления задана допустимая экранная заставка; во-вторых, время ожидания перед запуском экранной заставки установлено не равным нулю с помощью соответствующего параметра или панели управления.

См. также параметр "Скрыть вкладку "Заставка"".

Если значение данного параметра равно 0, тогда запуск экранной заставки будет запрещен.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


CursorBlinkRate
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение параметра CursorBlinkRate ветви HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop может быть переопределено значением параметра DWORD-типа CursorBlinkRate ветви HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop.

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Use AutoComplete
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Использовать автозавершение проводника Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Автозавершение

Данный параметр политики позволяет выключить автозавершение проводника Windows. Функция автозавершения показывает предполагаемые варианты вводимого автоматической подстановкой ближайшего соответствия. По умолчанию данная функция проводника Windows включена.

Если данный параметр политики включен, автозавершение проводника Windows выключено. Пользователь не может его включить.

Если данный параметр политики включен, автозавершение проводника Windows также включено. Пользователь не может его выключить.

Если данный параметр политики не настроен, пользователь может свободно выбирать, включать ли автозавершение проводника Windows.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AutoSuggest
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Отключить автозаполнение для веб-адресов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Функция автозавершения подсказывает возможные совпадения при вводе веб-адресов в адресную строку обозревателя.

Если этот параметр политики включен, при вводе веб-адресов пользователю не будут предлагаться возможные совпадения. Пользователь не может изменить автозавершение для настройки веб-адресов.

Если этот параметр политики отключен, при вводе веб-адресов пользователю будут предлагаться возможные совпадения. Пользователь не может изменить автозавершение для настройки веб-адресов.

Если этот параметр не задан, пользователь может выбрать, включать или нет функцию автозавершения для веб-адресов.

Если значение данного параметра равно yes, тогда автозаполнение веб-адресов будет включено.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Append Completion
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Использовать встроенное автозавершение веб-адресов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Автозавершение

Данная политика позволяет включить автозавершение веб-адресов. Функция автозавершения показывает предполагаемые варианты вводимого в строку текста путем автоматической подстановки команды или адреса. По умолчанию данная функция выключена для веб-адресов в Internet Explorer.

При включении данного параметра политики включается встроенное автозавершение веб-адресов. Пользователь не может его выключить.

Если данный параметр политики отключен, встроенное автозавершение веб-адресов выключено. Пользователь не может его включить.

Если данный параметр политики не настроен, пользователь может свободно выбирать, включать ли автозавершение веб-адресов.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ScavengeCacheFileLimit
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\Cache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[нет]
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

[нет]

При помощи параметров REG_DWORD типа ветви реестра HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls можно определить список элементов управления Microsoft ActiveX, которые будут заданы как разрешенные администратором для выполнения.

Для этого в данной ветви реестра нужно создать параметр с именем, соответствующим CLSID-номеру элемента управления, и значением, равным 0.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{F5131C24-E56D-11CF-B78A-444553540000}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Элементы управления меню
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Определение набора элементов управления Microsoft ActiveX, используемого для манипулирования всплывающими меню в обозревателе, как допущенного администратором.

При включенной политике эти элементы управления могут выполняться в зонах безопасности, где вы разрешите выполнять элементы управления, допущенные администратором.

Если отключить или не настроить политику, эти элементы управления не будут заданы как допущенные администратором.

Чтобы задать элемент управления как допущенный администратором, щелкните "Включить" и установите флажок элемента управления:

-- MCSiMenu - позволяет веб-разработчикам контролировать расположение и внешний вид всплывающих меню Windows на веб-страницах -- Popup Menu Object - позволяет веб-разработчикам добавлять всплывающие меню на веб-страницы

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой зоны безопасности:

1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой нужно настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните "Другой"

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и подключаемых модулей" щелкните "Допущенные администратором"

Определяет элемент управления ActiveX "Media Player" как допущенный администратором.

Этот элемент управления используется для воспроизведения звуков, видео, других потоков данных.

Если эта политика включена, то этот элемент управления может выполняться в тех зонах безопасности, в которых вы разрешите выполнять допущенные администратором элементы управления.

Если эта политика отключена или не задана, то этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой из зон безопасности, следует выполнить следующие шаги:

1. В групповой политике выберите "Конфигурация пользователя", затем "Настройка Internet Explorer", а затем"Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности", а затем кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой вы хотите настроить работу элементов управления ActiveX, а затем кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" выберите переключатель "Допущенных администратором".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{DED22F57-FEE2-11D0-953B-00C04FD9152D}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Carpoint
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Задает элемент управления Microsoft Network (MSN) Carpoint для автоопределения цены как допущенный администратором.

Этот элемент управления обеспечивает расширенные возможности обработки цен на веб-узле Carpoint, где пользователи могут покупать автомобили, прицениваться к ним и получать о них информацию.

Если включить политику, этот элемент управления может выполняться в зонах безопасности, где указано, что допущенные администратором элементы управления могут выполняться.

Если отключить или не настраивать политику, этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы задать способ обработки допущенных администратором элементов управления для каждой зоны безопасности, выполните следующее:

1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой нужно настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните "Другой"

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и подключаемых модулей" щелкните "Допущенные администратором"

*******Определение взято из программы RegWorks 1.3.3

Определяет элемент управления "Microsoft Network (MSN) Carpoint Automatic Pricing" как допущенный администратором.

Этот элемент управления обеспечивает расширенные возможности обработки цен на веб-узле "Carpoint", где пользователи могут покупать, прицениваться и получать разнообразную информацию об автомобилях.

Если эта политика включена, то этот элемент управления может выполняться в тех зонах безопасности, в которых вы разрешите выполнять допущенные администратором элементы управления.

Если эта политика отключена или не задана, то этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой из зон безопасности, следует выполнить следующие шаги:

1. В групповой политике выберите "Конфигурация пользователя", затем "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности", а затем кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой вы хотите настроить работу элементов управления ActiveX, а затем кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" выберите переключатель "Допущенных администратором".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{D6526FE0-E651-11CF-99CB-00C04FD64497}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Microsoft Chat
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Определение элемента управления Microsoft Chat ActiveX как допущенного администратором.

Этот элемент управления используется веб-разработчиками для построения сообществ для текстового и графического разговора и общения в режиме реального времени в вебе.

Если включить политику, этот элемент управления может выполняться в зонах безопасности, где указано, что допущенные администратором элементы управления могут выполняться.

Если отключить или не настроить политику, этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой зоны безопасности:

1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой нужно настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните "Другой"

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и подключаемых модулей" щелкните "Допущенные администратором"

*******Определение взято из программы RegWorks 1.3.3

Определяет элемент управления ActiveX "Microsoft Chat" как допущенный администратором.

Этот элемент управления используется веб-разработчиками для построения сообществ для текстового и графического разговора и общения в режиме реального времени через веб.

Если эта политика включена, то этот элемент управления может выполняться в тех зонах безопасности, в которых вы разрешите выполнять допущенные администратором элементы управления.

Если эта политика отключена или не задана, то этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой из зон безопасности, следует выполнить следующие шаги:

1. В групповой политике выберите "Конфигурация пользователя", затем "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности", а затем кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой вы хотите настроить работу элементов управления ActiveX, а затем кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" выберите переключатель "Допущенных администратором".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Microsoft Agent
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Задает элемент управления Microsoft Agent ActiveX как допущенный администратором.

Microsoft Agent - это набор программных служб, поддерживающих представление агентов программ в интерфейсе Microsoft Windows в виде интерактивных персонажей.

Если данная политика включена, этот элемент управления может выполняться в зонах безопасности, где разрешено выполнение допущенных администратором элементов управления.

Если данная политика отключена или не настроена, эти элементы управления не будут определены как допущенные администратором.

Чтобы задать способ обработки допущенных администратором элементов управления для каждой зоны безопасности, выполните следующие шаги:

1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой необходимо настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" щелкните "Допущенные администратором".

*******Определение взято из программы RegWorks 1.3.3

Определяет элемент управления ActiveX "Microsoft Agent" как допущенный администратором.

"Microsoft Agent" - это набор программных служб, которые поддерживают представление программных персонажей в рамках интерфейса Microsoft Windows.

Если эта политика включена, то этот элемент управления может выполняться в тех зонах безопасности, в которых вы разрешите выполнять допущенные администратором элементы управления.

Если эта политика отключена или не задана, то этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой из зон безопасности, следует выполнить следующие шаги:

1. В групповой политике выберите "Конфигурация пользователя", затем "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности", а затем кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой вы хотите настроить работу элементов управления ActiveX, а затем кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" выберите переключатель "Допущенных администратором".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Shockwave Flash
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Задает элемент управления Shockwave flash как допущенный администратором.

Если включить политику, этот элемент управления может выполняться в зонах безопасности, где указано, что допущенные администратором элементы управления могут выполняться.

Если отключить или не настроить политику, этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой зоны безопасности: 1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность". 2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите пункт "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры". 3. Выберите зону, в которой нужно настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните "Другой" 4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и подключаемых модулей" щелкните пункт "Допущенные администратором"

*******Определение взято из программы RegWorks 1.3.3

Определяет набор элементов управления Shockwave Flash как допущенный администратором.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{BD1F006E-174F-11D2-95C0-00C04F9A8CFA}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Элемент управления Microsoft Survey
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Задает элемент управления Microsoft Survey как допущенный администратором.

Если включить политику, этот элемент управления может выполняться в зонах безопасности, где указано, что допущенные администратором элементы управления могут выполняться.

Если отключить или не настроить политику, этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой зоны безопасности: 1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность". 2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите пункт "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры". 3. Выберите зону, в которой нужно настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните элемент "Другой" 4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и подключаемых модулей" щелкните пункт "Допущенные администратором"

*******Определение взято из программы RegWorks 1.3.3

Определяет набор элементов управления Microsoft Survey как допущенный администратором.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Компонент Microsoft Scriptlet
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Задает элемент управления Microsoft Scriptlet как допущенный администратором. Этот элемент является элементом управления Active X, используемым для отображения HTML-страниц.

Если включить политику, этот элемент управления может выполняться в зонах безопасности, где указано, что допущенные администратором элементы управления могут выполняться.

Если отключить или не настроить политику, этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой зоны безопасности: 1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность". 2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите пункт "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры". 3. Выберите зону, в которой нужно настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните элемент "Другой" 4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и подключаемых модулей" щелкните пункт "Допущенные администратором"

*******Определение взято из программы RegWorks 1.3.3

Определяет набор элементов управления Microsoft Scriptlet как допущенный администратором.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{9276B91A-E780-11d2-8A8D-00C04FA31D93}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Investor
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Определение набора элементов управления "Microsoft Network (MSN) Investor" как допущенного администратором.

Эти элементы управления позволяют пользователям просматривать обновляемые списки биржевых котировок на веб-страницах.

При включенной политике эти элементы управления могут выполняться в зонах безопасности, где вы разрешите выполнять элементы управления, допущенные администратором.

Если отключить или не настроить политику, эти элементы управления не будут заданы как допущенные администратором.

Установите флажки элементов управления, которые нужно задать как допущенные администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой зоны безопасности:

1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой нужно настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните "Другой"

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и подключаемых модулей" щелкните "Допущенные администратором"

*******Определение взято из программы RegWorks 1.3.3

Определяет набор элементов управления "Microsoft Network (MSN) Investor" как допущенный администратором.

Эти элементы управления позволяют пользователям просматривать обновляемые списки биржевых котировок на веб-страницах.

Если эта политика включена, то эти элементы управления могут выполняться в тех зонах безопасности, в которых вы разрешите выполнять допущенные администратором элементы управления.

Если эта политика отключена или не задана, то эти элементы управления не будут определены как допущенные администратором.

Установите флажки для тех элементов управления, которые вы хотите определить как допущенные администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой из зон безопасности, следует выполнить следующие шаги:

1. В групповой политике выберите "Конфигурация пользователя", затем "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности", а затем кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой вы хотите настроить работу элементов управления ActiveX, а затем кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" выберите переключатель "Допущенных администратором".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Элементы управления меню
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Определение набора элементов управления Microsoft ActiveX, используемого для манипулирования всплывающими меню в обозревателе, как допущенного администратором.

При включенной политике эти элементы управления могут выполняться в зонах безопасности, где вы разрешите выполнять элементы управления, допущенные администратором.

Если отключить или не настроить политику, эти элементы управления не будут заданы как допущенные администратором.

Чтобы задать элемент управления как допущенный администратором, щелкните "Включить" и установите флажок элемента управления:

-- MCSiMenu - позволяет веб-разработчикам контролировать расположение и внешний вид всплывающих меню Windows на веб-страницах -- Popup Menu Object - позволяет веб-разработчикам добавлять всплывающие меню на веб-страницы

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой зоны безопасности:

1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой нужно настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните "Другой"

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и подключаемых модулей" щелкните "Допущенные администратором"

Определяет элемент управления ActiveX "Media Player" как допущенный администратором.

Этот элемент управления используется для воспроизведения звуков, видео, других потоков данных.

Если эта политика включена, то этот элемент управления может выполняться в тех зонах безопасности, в которых вы разрешите выполнять допущенные администратором элементы управления.

Если эта политика отключена или не задана, то этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой из зон безопасности, следует выполнить следующие шаги:

1. В групповой политике выберите "Конфигурация пользователя", затем "Настройка Internet Explorer", а затем"Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности", а затем кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой вы хотите настроить работу элементов управления ActiveX, а затем кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" выберите переключатель "Допущенных администратором".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{52ADE293-85E8-11D2-BB22-00104B0EA281}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Investor
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Определение набора элементов управления "Microsoft Network (MSN) Investor" как допущенного администратором.

Эти элементы управления позволяют пользователям просматривать обновляемые списки биржевых котировок на веб-страницах.

При включенной политике эти элементы управления могут выполняться в зонах безопасности, где вы разрешите выполнять элементы управления, допущенные администратором.

Если отключить или не настроить политику, эти элементы управления не будут заданы как допущенные администратором.

Установите флажки элементов управления, которые нужно задать как допущенные администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой зоны безопасности:

1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой нужно настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните "Другой"

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и подключаемых модулей" щелкните "Допущенные администратором"

Определяет элемент управления ActiveX "Media Player" как допущенный администратором.

Этот элемент управления используется для воспроизведения звуков, видео, других потоков данных.

Если эта политика включена, то этот элемент управления может выполняться в тех зонах безопасности, в которых вы разрешите выполнять допущенные администратором элементы управления.

Если эта политика отключена или не задана, то этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой из зон безопасности, следует выполнить следующие шаги:

1. В групповой политике выберите "Конфигурация пользователя", затем "Настройка Internet Explorer", а затем"Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности", а затем кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой вы хотите настроить работу элементов управления ActiveX, а затем кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" выберите переключатель "Допущенных администратором".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{2FF18E10-DE11-11D1-8161-00A0C90DD90C}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: MSNBC
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Определение набора элементов управления MSNBC как допущенного администратором.

Эти элементы управления включают расширенный просмотр сводок новостей на веб-узле MSNBC.

При включенной политике эти элементы управления могут выполняться в зонах безопасности, где им будет разрешено выполнять элементы управления, допущенные администратором.

Если отключить или не настроить политику, эти элементы управления не будут заданы как допущенные администратором.

Установите флажки элементов управления, которые нужно задать как допущенные администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой зоны безопасности:

1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой нужно настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните "Другой"

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и подключаемых модулей" щелкните "Допущенные администратором"

*******Определение взято из программы RegWorks 1.3.3

Определяет набор элементов управления MSNBC как допущенный администратором.

Эти элементы управления позволяют выполнять усовершенствованный просмотр сводок новостей на веб-узле MSNBC.

Если эта политика включена, то эти элементы управления могут выполняться в тех зонах безопасности, в которых вы разрешите выполнять допущенные администратором элементы управления.

Если эта политика отключена или не задана, то эти элементы управления не будут определены как допущенные администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой из зон безопасности, следует выполнить следующие шаги:

1. В групповой политике выберите "Конфигурация пользователя", затем "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности", а затем кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой вы хотите настроить работу элементов управления ActiveX, а затем кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" выберите переключатель "Допущенных администратором".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Элемент управления DHTML Edit
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Этот элемент управления ActiveX дает возможность пользователям редактировать текст в формате HTML и просматривать, как этот текст будет выглядеть в обозревателе. Есть две версии этого элемента управления: более мощная версия, ее нельзя вызвать с веб-узла, потому что она включает средство доступа к файлам и другие средства, и версия "безопасная для выполнения сценариев" с ограниченной функциональностью, предназначенная для использования веб-узлами.

Если включить политику, этот элемент управления будет доступен как допущенный администратором, и его можно запустить, если пользователь задал в зонах безопасности запуск допущенных администратором элементов управления ActiveX и надстроек.

Если отключить или не настраивать политику, этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

*******Определение взято из программы RegWorks 1.3.3

Определяет набор элементов управления DHTML Edit как допущенный администратором.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Элементы управления меню
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Определение набора элементов управления Microsoft ActiveX, используемого для манипулирования всплывающими меню в обозревателе, как допущенного администратором.

При включенной политике эти элементы управления могут выполняться в зонах безопасности, где вы разрешите выполнять элементы управления, допущенные администратором.

Если отключить или не настроить политику, эти элементы управления не будут заданы как допущенные администратором.

Чтобы задать элемент управления как допущенный администратором, щелкните "Включить" и установите флажок элемента управления:

-- MCSiMenu - позволяет веб-разработчикам контролировать расположение и внешний вид всплывающих меню Windows на веб-страницах -- Popup Menu Object - позволяет веб-разработчикам добавлять всплывающие меню на веб-страницы

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой зоны безопасности:

1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой нужно настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните "Другой"

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и подключаемых модулей" щелкните "Допущенные администратором"

Определяет разработанную в Майкрософт группу элементов управления ActiveX, используемую для манипулирования всплывающими меню в обозревателе, как допущенную администратором.

Если эта политика включена, то эти элементы управления может выполняться в тех зонах безопасности, в которых вы разрешите выполнять допущенные администратором элементы управления.

Если эта политика отключена или не задана, то эти элементы управления не будут определены как допущенные администратором.

Чтобы определить элемент управления как допущенный администратором, щелкните "Включить", а затем установите флажок для элемента управления:

-- MCSiMenu - позволяет веб-разработчикам контролировать расположение и внешний вид всплывающих меню Windows на веб-страницах

-- Popup Menu Object - позволяет веб-разработчикам добавлять всплывающие меню на веб-страницы

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой из зон безопасности, следует выполнить следующие шаги:

1. В групповой политике выберите "Конфигурация пользователя", затем"Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности", а затем кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой вы хотите настроить работу элементов управления ActiveX, а затем кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" выберите переключатель "Допущенных администратором".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{26F24A93-1DA2-11D0-A334-00AA004A5FC5}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Элемент управления NetShow File Transfer
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Задает элемент управления NetShow File Transfer как допущенный администратором.

Если включить политику, этот элемент управления может выполняться в зонах безопасности, где указано, что допущенные администратором элементы управления могут выполняться.

Если отключить или не настроить политику, этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой зоны безопасности: 1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность". 2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры". 3. Выберите зону, в которой нужно настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните элемент "Другой" 4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и подключаемых модулей" щелкните пункт "Допущенные администратором"

*******Определение взято из программы RegWorks 1.3.3

Определяет набор элементов управления NetShow File Transfer как допущенный администратором

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Проигрыватель аудио и видео
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Определяет элемент управления Audio/Video Player ActiveX как допущенный администратором.

Данный элемент управления используется для воспроизведения звука, видео и других медиаданных.

Если данная политика включена, этот элемент управления может выполняться в зонах безопасности, где разрешено выполнение допущенных администратором элементов управления.

Если данная политика отключена или не настроена, этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы задать способ обработки допущенных администратором элементов управления для каждой зоны безопасности, выполните следующие шаги:

1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой необходимо настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" щелкните "Допущенные администратором".

Проигрыватель Windows Media

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


{05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Проигрыватель аудио и видео
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Элементы управления, допущенные администратором

Определяет элемент управления Audio/Video Player ActiveX как допущенный администратором.

Данный элемент управления используется для воспроизведения звука, видео и других медиаданных.

Если данная политика включена, этот элемент управления может выполняться в зонах безопасности, где разрешено выполнение допущенных администратором элементов управления.

Если данная политика отключена или не настроена, этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы задать способ обработки допущенных администратором элементов управления для каждой зоны безопасности, выполните следующие шаги:

1. В групповой политике щелкните "Конфигурация пользователя", "Настройка Internet Explorer", а затем "Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности" и щелкните кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой необходимо настроить работу элементов управления ActiveX, и щелкните кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" щелкните "Допущенные администратором".

Определяет элемент управления ActiveX "Media Player" как допущенный администратором.

Этот элемент управления используется для воспроизведения звуков, видео, других потоков данных.

Если эта политика включена, то этот элемент управления может выполняться в тех зонах безопасности, в которых вы разрешите выполнять допущенные администратором элементы управления.

Если эта политика отключена или не задана, то этот элемент управления не будет определен как допущенный администратором.

Чтобы указать, как допущенные администратором элементы управления обрабатываются для каждой из зон безопасности, следует выполнить следующие шаги:

1. В групповой политике выберите "Конфигурация пользователя", затем "Настройка Internet Explorer", а затем"Безопасность".

2. Дважды щелкните "Зоны безопасности и оценка содержимого", выберите "Импортировать текущие параметры зон безопасности", а затем кнопку "Изменить параметры".

3. Выберите зону, в которой вы хотите настроить работу элементов управления ActiveX, а затем кнопку "Другой".

4. В разделе "Запуск элементов ActiveX и модулей подключения" выберите переключатель "Допущенных администратором".

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Persistent
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалять все файлы из папки временных файлов Интернета при закрытии обозревателя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Данный параметр политики позволяет управлять удалением Internet Explorer данных из папки временных файлов после закрытия всех окон обозревателя. Такая политика позволяет не хранить на компьютере опасные или конфиденциальные файлы, не предназначенные для других пользователей, а также освободить место на диске.

Если данный параметр политики включен, Internet Explorer будет удалять содержимое папки временных файлов после закрытия всех окон обозревателя.

Если данный параметр политики отключен, Internet Explorer не будет удалять содержимое папки временных файлов после закрытия всех окон обозревателя.

Если данный параметр политики не настроен, Internet Explorer не будет удалять содержимое папки временных файлов после закрытия всех окон обозревателя.

Для настройки хранения временных файлов можно воспользоваться флажком Удалять все файлы из папки временных файлов Интернета при закрытии обозревателя поля Параметры, расположенного на вкладке Дополнительно диалога Свойства: Интернет.

Данный флажок изменяет значение параметра Persistent.

По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


[значение]
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMapKey

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Список назначений зоны безопасности для веб-узлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Этот параметр политики дает возможность управлять списком веб-узлов, которые нужно связать с определенными зонами безопасности. Следующие номера зон связаны с параметрами безопасности, применяемыми ко всем веб-узлам зоны.

В Internet Explorer есть четыре зоны безопасности, пронумерованные от 1 до 4; эти номера используются параметром политики для связи веб-узлов с зонами. Это зоны: (1) зона интрасети, (2) зона надежных узлов, (3) зона Интернета, (4) зона ограниченных веб-узлов. Параметры безопасности могут быть заданы для каждой из этих зон с помощью других параметров политики, и их значения по умолчанию следующие: зона надежных узлов (шаблон низкого уровня), зона интрасети (шаблон ниже среднего уровня), зона Интернета (шаблон среднего уровня), зона ограниченных веб-узлов (шаблон высокого уровня). (У зоны локального компьютера и у ее заблокированного эквивалента есть особые параметры безопасности, защищающие локальный компьютер).

Если включить этот параметр политики, можно ввести список веб-узлов с соответствующими номерами зон. Связь веб-узла с зоной обеспечивает применение параметров безопасности этой зоны к этому веб-узлу. При каждом добавлении в список вводите следующие сведения.

Параметр имени – узел в интрасети или полное доменное имя для других узлов. Параметр имени может также включать определенный протокол. Например, если параметр имени ввести как http://www.contoso.com, политика не влияет на другие протоколы. Если ввести просто www.contoso.com, политика повлияет на все протоколы веб-узла, включая http, https, ftp и т.д. Кроме того, веб-узел можно задать IP-адресом (например, 127.0.0.1) или диапазоном адресов (например, 127.0.0.1-10). Во избежание создания конфликтующих политик не ставьте дополнительные знаки после имени домена, такие как замыкающая косая черта или URL-путь. Например, параметры политики для www.contoso.com и www.contoso.com/mail будут распознаваться Internet Explorer как один и тот же параметр, что приведет к конфликту между ними.

Значение – номер, указывающий зону, с которой связывается этот веб-узел для применения параметров безопасности. Зоны Internet Explorer, описанные выше, это номера 1-4.

Если отключить этот параметр политики, любой такой список удаляется и не разрешается никакое связывание веб-узла с зоной.

Если эта политика не настроена, пользователи могут сами устанавливать связи между веб-узлами и зонами.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


UTF8ServerNameRes
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


MBCSServername
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


MBCSAPIforCrack
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


EnableUTF8
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


EnableAutoProxyResultCache
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить кэширование сценариев авто-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает хранение в пользовательском кэше автоматических сценариев прокси, которые взаимодействуют с сервером и используются для автоматической настройки пользовательских параметров прокси.

Если данная политика включена, автоматические сценарии прокси не будут сохраняться на пользовательском компьютере.

Если данная политика отключена или не настроена, автоматические сценарии прокси могут храниться в пользовательском кэше.

Если значение данного параметра равно 0, тогда сценарии автоматической конфигурации прокси-сервера будет запрещено хранить в пользовательском кэше. Механизм кэширования автоматических сценариев прокси-сервера был внедрен в браузер для повышения его быстродействия.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisplayScriptDownloadFailureUI
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отображать сообщение об ошибке при неудачной загрузке сценария прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Указывает, что при неполадках выполнения сценариев прокси пользователи будут получать сообщения об ошибках.

При включенной политике, если обозреватель не сможет загрузить или выполнить сценарий настройки прокси, будут отображаться сообщения об ошибке.

Если отключить или не настраивать эту политику, при сбое выполнения сценариев прокси сообщения об ошибках отображаться не будут.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователь будет получать сообщения об ошибке при неудачном выполнении сценариев прокси.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DialupAutodetect
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Использовать автоопределение для подключений удаленного доступа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Задает автоматическое обнаружение при настройке удаленного доступа для пользователей.

Автоматическое обнаружение использует DHCP-сервер (Dynamic Host Configuration Protocol) или DNS-сервер для настройки обозревателя при первом его запуске.

Если включить эту политику, пользовательские параметры удаленного доступа будут настраиваться с применением автоматического обнаружения.

Если отключить или не настраивать эту политику, при настройке параметров удаленного доступа автоматическое обнаружение не используется, если это не задано пользователем.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользовательские параметры удаленного доступа будут настраиваться c учетом автоматического обнаружения (с использованием DHCP-сервера или DNS-сервера). По умолчанию автоматическое обнаружение не используется.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


QueryLimit
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory UI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальный объем результатов поиска в Active Directory
Путь групповой политики: Рабочий стол;Active Directory

Задает максимальное число объектов, отображаемых системой в ответ на команды просмотра или поиска в Active Directory. Этот параметр применяется ко всем представлениям просмотра, связанным с Active Directory, таким как "Локальные пользователи и группы", "Active Directory — пользователи и компьютеры" и диалоговые окна установки разрешений для объектов пользователей или групп в Active Directory.

Если включить этот параметр, то можно ограничить результаты поиска в Active Directory в поле "Число возвращаемых объектов".

Если отключить этот параметр или не настраивать его, то система отображает до 10000 объектов. Это занимает около 2 МБ памяти или дискового пространства.

Этот параметр предназначен для защиты сети и контроллера домена от влияния обширных поисков.

Указывает максимальное число объектов, отображаемых системой в ответ на команду обзора или поиска в Active Directory. Эта политика влияет на любой обзор, связанный с Active Directory, например, обзоры локальных пользователей и групп, пользователей и компьютеров Active Directory, на списки в диалоговых окнах, используемые при задании разрешений для пользователей или групп в Active Directory.

Если эта политика включена, то вы можете использовать поле "Число возвращаемых объектов" для ограничения количества объектов, возвращаемых поиском в Active Directory.

Если эта политика отключена или не задана, то система отображает до 10000 объектов. Такое количество объектов требует приблизительно около 2 МБ в памяти или на диске.

Эта политика предназначается для защиты сети и контроллера домена от неограниченно больших операций поиска.

MIN 0 MAX 4000000000 DEFAULT 10000

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


HideDirectoryFolder
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory UI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть папку Active Directory
Путь групповой политики: Рабочий стол;Active Directory

Скрывает папку Active Directory в папке "Сеть".

В папке Active Directory объекты Active Directory отображаются в окне просмотра.

Если включить этот параметр, то папка Active Directory не появляется в папке "Сеть".

Если отключить этот параметр или не настраивать его, то папка Active Directory появляется в папке "Сеть".

Этот параметр предназначен для того, чтобы пользователь выполнял поиск в Active Directory, а не просматривал его случайным образом.

Скрывает папку Active Directory в окне "Сетевое окружение".

Папка Active Directory отображает объекты Active Directory в окне просмотра.

Если эта политика включена, папка Active Directory не отображается в папке "Сетевое окружение".

Если эта политика отключена или не задана, папка Active Directory отображается в папке "Сетевое окружение".

Эта политика предназначена для того, чтобы разрешить пользователям выполнять поиск в Active Directory, но не разрешать им просматривать Active Directory в режиме обзора.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


EnableFilter
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory UI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включите фильтр в диалоговом окне "Найти"
Путь групповой политики: Рабочий стол;Active Directory

Отображает панель фильтра над результатами поиска в Active Directory. Панель фильтра состоит из кнопок для применения дополнительных фильтров к результатам поиска.

Если включить этот параметр, то при открытии диалогового окна "Найти" в Active Directory появляется панель фильтра, но пользователи могут ее скрыть.

Если отключить этот параметр или не настраивать его, то панель фильтра не появляется, но пользователи могут отобразить ее, выбрав в меню "Вид" команду "Фильтр".

Чтобы увидеть панель фильтра, откройте "Сеть", щелкните "Вся сеть" и затем щелкните "Каталог". Щелкните имя домена Windows правой кнопкой мыши и затем щелкните "Найти". Введите имя объекта в каталоге, например, "Администратор". Если панель фильтра не появится над результатами поиска, выберите пункт "Фильтр" в меню "Вид".

Отображает панель фильтра над результатами поиска в Active Directory. Эта панель содержит кнопки для применения дополнительных фильтров к результатам поиска.

Если эта политика включена , панель фильтра появляется при открытии диалога поиска в Active Directory, но пользователь может скрыть ее.

Если эта политика отключена или не задана, панель фильтра не отображается, но пользователи могут отобразить ее, выбрав команду "Фильтр" в меню "Вид".

Чтобы увидеть панель фильтра, откройте окно "Сетевое окружение", щелкните значок "Вся сеть", а затем "Каталог". Сделайте правый щелчок на имени домена Windows, а затем выберите команду "Найти". Введите имя объекта в каталоге, например, "Администратор". Если панель фильтра не появляется, то в меню "Вид" выберите команду "Фильтр".

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


DontSearchFloppies
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить папки для поиска драйверов
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда поиск драйверов для устанавливаемого устройства на гибких дисках будет запрещен.

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DontSearchCD
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить папки для поиска драйверов
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда поиск драйверов для устанавливаемого устройства на компакт-дисках будет запрещен.

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SymLinkState
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Filesystems\NTFS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Оценка символьных ссылок на основе их источников и адресов.
Путь групповой политики: Система;Файловая система NTFS

Символьные ссылки могут приводить к уязвимостям некоторых приложений. Во избежание этой проблемы можно выборочно включить или выключить оценку этих типов символьных ссылок:

локальная ссылка на локальный адрес; локальная ссылка на удаленный адрес; удаленная ссылка на удаленный адрес; удаленная ссылка на локальный адрес

Подробная информация в справке Windows.

Примечание. Если эта политика отключена или не настроена, локальные администраторы могут выбрать тип символьных ссылок для оценки.

Если значение данного параметра равно 1, тогда оценка определенных символьных ссылок будет запрещена одним из приведенных ниже параметров.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


SymlinkRemoteToRemoteEvaluation
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Filesystems\NTFS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Оценка символьных ссылок на основе их источников и адресов.
Путь групповой политики: Система;Файловая система NTFS

Символьные ссылки могут приводить к уязвимостям некоторых приложений. Во избежание этой проблемы можно выборочно включить или выключить оценку этих типов символьных ссылок:

локальная ссылка на локальный адрес; локальная ссылка на удаленный адрес; удаленная ссылка на удаленный адрес; удаленная ссылка на локальный адрес

Подробная информация в справке Windows.

Примечание. Если эта политика отключена или не настроена, локальные администраторы могут выбрать тип символьных ссылок для оценки.

Если значение данного параметра равно 0, тогда оценка удаленных символьных ссылок на удаленные адреса будет запрещена.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


SymlinkRemoteToLocalEvaluation
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Filesystems\NTFS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Оценка символьных ссылок на основе их источников и адресов.
Путь групповой политики: Система;Файловая система NTFS

Символьные ссылки могут приводить к уязвимостям некоторых приложений. Во избежание этой проблемы можно выборочно включить или выключить оценку этих типов символьных ссылок:

локальная ссылка на локальный адрес; локальная ссылка на удаленный адрес; удаленная ссылка на удаленный адрес; удаленная ссылка на локальный адрес

Подробная информация в справке Windows.

Примечание. Если эта политика отключена или не настроена, локальные администраторы могут выбрать тип символьных ссылок для оценки.

Если значение данного параметра равно 0, тогда оценка удаленных символьных ссылок на локальные адреса будет запрещена.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


SymlinkLocalToRemoteEvaluation
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Filesystems\NTFS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Оценка символьных ссылок на основе их источников и адресов.
Путь групповой политики: Система;Файловая система NTFS

Символьные ссылки могут приводить к уязвимостям некоторых приложений. Во избежание этой проблемы можно выборочно включить или выключить оценку этих типов символьных ссылок:

локальная ссылка на локальный адрес; локальная ссылка на удаленный адрес; удаленная ссылка на удаленный адрес; удаленная ссылка на локальный адрес

Подробная информация в справке Windows.

Примечание. Если эта политика отключена или не настроена, локальные администраторы могут выбрать тип символьных ссылок для оценки.

Если значение данного параметра равно 0, тогда оценка локальных символьных ссылок на удаленные адреса будет запрещена.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


SymlinkLocalToLocalEvaluation
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Filesystems\NTFS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Оценка символьных ссылок на основе их источников и адресов.
Путь групповой политики: Система;Файловая система NTFS

Символьные ссылки могут приводить к уязвимостям некоторых приложений. Во избежание этой проблемы можно выборочно включить или выключить оценку этих типов символьных ссылок:

локальная ссылка на локальный адрес; локальная ссылка на удаленный адрес; удаленная ссылка на удаленный адрес; удаленная ссылка на локальный адрес

Подробная информация в справке Windows.

Примечание. Если эта политика отключена или не настроена, локальные администраторы могут выбрать тип символьных ссылок для оценки.

Если значение данного параметра равно 0, тогда оценка локальных символьных ссылок на локальные адреса будет запрещена.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ShowPoliciesOnly
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy Editor

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Вывод пункта "Показывать только политики"
Путь групповой политики: Система;Групповая политика

Запрещает администраторам просматривать или использовать предпочтения групповых политик.

Административный файл групповых политик (.adm) может содержать как истинные параметры, так и предпочтения. Истинные параметры, которые полностью поддерживаются групповыми политиками, должны использовать элементы реестра из раздела "Software\Policies" или "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies". Предпочтения, которые поддерживаются не полностью, используют элементы из других разделов реестра.

Если параметр включен, то включается команда "Показать только политики", и администраторы не могут отключить ее. В результате редактор объектов групповой политики отображает только истинные параметры и не отображает предпочтения.

Если этот параметр отключен или не задан, то по умолчанию включается команда "Показать только политики", но администраторы могут посмотреть и предпочтения, выключив команду "Показать только политики".

Примечание. Чтобы найти команду "Показать только политики" в редакторе объектов групповой политики, щелкните папку "Административные шаблоны" (любую из двух), затем щелкните правой кнопкой мыши ту же самую папку и выберите пункт контекстного меню "Вид".

В редакторе объектов групповой политики предпочтения отмечены красным значком, в отличие от истинных параметров, которые отмечены синим значком.

Если значение данного параметра равно 1, тогда администраторам будет запрещено просматривать или изменять предпочтения групповых политик (групповые политики, которые изменяют значения параметров, не находящихся в ветвях реестра Software\Policies или Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies).

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NewGPOLinksDisabled
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy Editor

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Создание ссылок объектов групповой политики по умолчанию запрещено
Путь групповой политики: Система;Групповая политика

Создает ссылки объекта групповой политики в отключенном состоянии.

Этот параметр создает все ссылки новых объектов групповой политики в отключенном по умолчанию состоянии. После того, как ссылки нового объекта настроены и проверены (с помощью средств управления групповыми политиками, такими как "Active Directory - пользователи и компьютеры" или "Active Directory - сайты и службы"), можно их включить для использования в системе.

Если этот параметр отключен или не задан, то ссылки новых объектов групповой политики создаются во включенном состоянии. Чтобы ссылки объектов не действовали до настройки и проверки, их следует отключить.

Если значение данного параметра равно 1, тогда все ссылки на новые объекты групповой политики будут создаваться в отключенном состоянии.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


GPODisplayName
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy Editor

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Имя по умолчанию для новых объектов групповой политики
Путь групповой политики: Система;Групповая политика

Этот параметр управляет способностью пользователя просматривать данные результирующей политики.

По умолчанию интерактивно зарегистрированные пользователи могут просматривать свои собственные данные результирующей политики.

Если этот параметр включен, то интерактивные пользователи не могут формировать данные RSoP.

Если этот параметр не настроен или выключен, то интерактивные пользователи могут формировать RSoP.

Примечание. Эта настройка не влияет на администраторов. Независимо от того, включен или выключен этот параметр, администраторы по умолчанию могут просматривать данные RSoP.

Примечание. Чтобы просмотреть данные RSoP на клиентском компьютере, используйте оснастку RSoP для консоли управления MMC. Можно запустить оснастку RSoP из командной строки с помощью команды RSOP.msc

Примечание. Этот параметр существует как в разделе "Конфигурация пользователя", так и в разделе "Конфигурации компьютера".

См. также параметр "Отключить протоколирование RSoP" в разделе "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Система\Групповая политика".

Данный параметр имеет строковый тип. Он содержит в себе имя по умолчанию, используемое для новых объектов групповой политики.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableAutoADMUpdate
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy Editor

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить автоматическое обновление ADM-файлов
Путь групповой политики: Система;Групповая политика

Запрещает выполнять автоматическое обновление исходных файлов "Административных шаблонов" при открытии редактора объектов групповой политики Администраторы могут использовать этот параметр, если важен объем используемого дискового пространства на системном томе контроллера домена.

По умолчанию при запуске редактора объектов групповой политики выполняется сравнение времени последнего изменения для исходных файлов в локальном каталоге %SYSTEMROOT%\inf и исходных файлов, сохраненных в GPO. Если файлы в локальном каталоге более новые, то они копируются в GPO.

Включение параметра предотвратит копирование каких-либо исходных файлов в GPO.

Выключение параметра восстановит настройки по умолчанию. Файлы будут всегда копироваться в GPO, если они имеют более позднее время изменения.

Примечание. Если параметр "Всегда использовать локальные файлы ADM для редактора объектов групповой политики" политики настройки компьютера включен, то состояние этого параметра не учитывается и всегда воспринимается как включенное.

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система при запуске редактора объектов групповой политики не будет сравнивать время последнего изменения административных файлов локального компьютера с файлами, хранящимися в GPO (если окажется, что файлы из GPO более старые, они будут перезаписаны).

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCOption
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy Editor

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выбор контроллера домена групповой политики
Путь групповой политики: Система;Групповая политика

Определяет, какой контроллер домена использует оснастка "Редактор объектов групповой политики".

— "Использовать основной контроллер домена" указывает, что оснастка "Редактор объектов групповой политики" читает и записывает изменения на контроллер домена, назначенный на роль хозяина операций в домене.

— "Унаследовать от оснасток Active Directory" указывает, что оснастка "Редактор объектов групповой политики" читает и записывает изменения на контроллер домена, который используется оснастками "Active Directory - пользователи и компьютеры" и "Active Directory - сайты и службы".

— "Использовать любой доступный контроллер домена" указывает, что оснастка "Редактор объектов групповой политики" читает и записывает изменения на любой доступный контроллер домена.

Если этот параметр отключен или не задан, то оснастка "Редактор объектов групповой политики" использует контроллер домена, назначенный на роль хозяина операций в домене.

Примечание. Чтобы изменить хозяина операций в домене, в оснастке "Active Directory - пользователи и компьютеры" сделайте правый щелчок на домене, а затем выберите команду "Хозяева операций".

Если значение данного параметра равно 3, тогда редактор объектов групповой политики для своей работы будет использовать любой доступный контроллер домена. Если же значение данного параметра равно 2, тогда будет использоваться контроллер домена, унаследованный от оснасток Active Directory. А если значение данного параметра равно 1, тогда будет использоваться основной контроллер домена Active Directory (по умолчанию).

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SearchOrder
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Порядок поиска
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Задает порядок поиска установщиком Windows файлов установки.

По умолчанию установщик Windows сначала выполняет поиск в сети, затем на съемных носителях (дискета, компакт-диск или DVD) и, наконец, в Интернете (URL).

Для изменения порядка поиска включите этот параметр и введите буквы, представляющие источники файлов в порядке поиска установщиком Windows:

-- n соответствует локальной сети;

-- m соответствует съемным носителям;

-- u соответствует URL или Интернету.

Для исключения источника файлов пропустите или удалите соответствующую ему букву.

Он позволяет указать порядок поиска файлов установки. По умолчанию сначала выполняется поиск в сети, потом на съемных носителях, а потом в Интернет. Однако вы можете изменить порядок поиска при помощи указания последовательности трех символов: n (поиск в сети), m (поиск на съемном носителе) и u (поиск в Интернет).

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableMedia
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет установки со съемных носителей
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Запрещает пользователям устанавливать программы со съемных носителей.

Если пользователь пытается установить программу со съемного носителя, например с компакт-диска, дискеты или DVD, появляется сообщение о том, что данная возможность не найдена.

Этот параметр применяется, даже если установка запущена в контексте безопасности пользователя.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи могут выполнять со съемных носителей установку программ, выполняемую в их собственном контексте безопасности, но только системные администраторы могут использовать съемные носители при установке с повышенными системными правами, предложенной, например, на рабочем столе или показанной в окне "Установка и удаление программ".

См. также параметр "Разрешить использование носителей при повышенных правах" в разделе "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Установщик Windows".

См. также параметр "Скрыть возможность установки программы с компакт-диска или дискеты" в разделе "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель управления\Установка и удаление программ".

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено выполнять установку программного обеспечения, расположенного на съемных носителях.

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableFRAdminPin
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не перенаправлять автоматически папки, доступные автономно
Путь групповой политики: Система;Перенаправление папки

Все перенаправленные папки оболочки, такие как Contacts, Documents, Desktop, Favorites, Music, Pictures, Videos, Start Menu и AppData\Roaming, по умолчанию доступны автономно. Этот параметр позволяет изменять поведение, чтобы перенаправленные папки оболочки не были доступны для автономного использования. Однако пользователи все еще смогут самостоятельно сделать эти файлы и папки доступными автономно.

При включении этого параметра пользователям нужно вручную указать файлы с автономным доступом.

Если этот параметр отключен или не настроен, перенаправленные папки автоматически будут доступны автономно. Все вложенные папки в перенаправленных папках также будут доступны автономно.

Примечание. Этот параметр не предотвращает автоматическое кэширование файлов, включенное для общих элементов сети, и не влияет на доступность возможности автономного доступа в интерфейсе пользователя.

Примечание. Не включайте этот параметр без уверенности, что пользователям не нужен доступ ко всем перенаправленным файлам при недоступных сети или сервере перенаправления.

Если его значение равно 1, тогда перенаправленные папки будет запрещено использовать автономно.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Содержит в себе настройки автономных файлов

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


NC_Statistics
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить просмотр состояния активных подключений
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли пользователи видеть состояние активного подключения.

Состояние подключения доступно из значка состояния подключения на панели задач или из диалогового окна состояния. Диалоговое окно состояния отображает информацию о подключении и его активности. Оно также предоставляет кнопки разрыва подключения и настройки его свойств.

Если включить этот параметр, значок состояния подключения на панели задач и диалоговое окно состояния будут недоступны пользователям (включая администраторов). Функция состояния запрещается в контекстном меню подключения и в меню "Файл" папки "Сетевые подключения". Пользователи не могут включить отображение значка подключения на панели задач из диалогового окна свойств подключения.

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, этот параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версии позже Windows 2000.

Если этот параметр отключен или не настроен, значок состояния подключения на панели задач и диалоговое окно состояния будут доступны всем пользователям.

если значение данного параметра равно 0, то для данного пользователя будет запрещено доступ к диалогу состояния активного подключения.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NC_RenameMyRasConnection
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 0, тогда пользователям будет запрещено переименовывать частные подключения удаленного доступа.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NC_RenameLanConnection
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Возможность переименовать подключения локальной сети
Путь групповой политики: [нет]

Определяет, могут ли пользователи, не являющиеся администраторами, переименовать подключение локальной сети.

Если включить этот параметр, функция "Переименовать" включается для подключений локальной сети. Пользователи, не являющиеся администраторами, могут переименовать подключения локальной сети, щелкнув значок подключения или используя меню "Файл".

Если отключить этот параметр, функция "Переименовать" будет отключена только для пользователей, не являющихся администраторами.

Если не настроить этот параметр, только администраторы и операторы сетевых настроек смогут переименовать подключения локальной сети.

Примечание. Этот параметр нерименим к администраторам.

Примечание. Если параметр "Возможность переименовать подключения локальной сети или подключения удаленного доступа, доступные всем пользователям" задан (т.е. установлен в значение "Включено" или "Отключено"), этот параметр неприменим.

Определяет могут ли не администраторы переименовывать подключение по локальной сети (LAN-подключение).\n\nЕсли эта политика включена, команда "Переименовать" доступна для LAN-подключения. Не администраторы могут переименовывать LAN-подключения, сделав щелчок на значке подключения или с помощью соответствующей команды в меню "Файл".\n\nЕсли эта политика отключена, команда "Переименовать" отключена только для не администраторов.\n\nЕсли эта политика не задана, только администраторы и операторы настройки сети могут переименовывать LAN-подключения.\n\nПримечание: эта политика не применяется к администраторам.\n\nПримечание: когда задана политика "Способность переименовывать LAN-подключения и общие подключения удаленного доступа" (установлена в состояние "Включена" или "Отключена"), эта политика не применяется.

Теги: Сеть 2003 XP ~HKLM GPO


NC_RenameConnection
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Возможность переименовать подключения локальной сети или подключения удаленного доступа, доступные всем пользователям.
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли пользователи переименовать подключения локальной сети или подключения удаленного доступа всех пользователей.

Если включить этот параметр, функция "Переименовать" включается для всех пользователей. Пользователи могут переименовать подключения, щелкнув значок подключения или используя меню "Файл".

Если отключить этот параметр (и включить параметр "Разрешить параметры сетевых подключений для администраторов"), функция "Переименовать" для локальной сети и подключений удаленного доступа всех пользователей запрещается для всех пользователей (включая администраторов и операторов настройки сети).

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, этот параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версии позже Windows 2000.

Если параметр не задан, только администраторы и операторы настройки сети будут иметь право переименовать подключения локальной сети или подключения удаленного доступа всех пользователей.

Примечание. Заданный параметр всегда имеет преимущества над параметрами "Возможность переименовать подключения локальной сети" и "Возможность переименовать подключения удаленного доступа всех пользователей".

Примечание. Этот параметр не запрещает пользователям использование других программ, например Internet Explorer, чтобы переименовать подключения удаленного доступа.

если значение этого параметра равно 0, то данный пользователь не сможет переименовывать существующие сетевые подключения.

Теги: Сеть 2003 XP ~HKLM GPO


NC_RenameAllUserRasConnection
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить переименование частных подключений удаленного доступа
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли пользователи переименовать их частные подключения удаленного доступа.

Частные подключения — это те, которые доступны только одному пользователю. Для создания частного подключения установите флажок "Только для себя" на вкладке "Возможность подключения" мастера нового подключения.

Если включить этот параметр (и параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов"), кнопка "Переименовать" отключается для всех пользователей (включая администраторов).

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, этот параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версии позже Windows 2000.

Если этот параметр отключен или не настроен, функция "Переименовать" включается для всех пользовательских частных подключений удаленного доступа. Пользователи могут переименовать их частное подключение, щелкнув значок подключения или используя меню "Файл".

Примечание. Этот параметр не запрещает пользователям использование других программ, например Internet Explorer, чтобы обойти этот параметр.

Определяет, могут ли не администраторы переименовывать общие подключения удаленного доступа.\n\nЧтобы создать общее подключение удаленного доступа, на странице "Доступность подключения" в мастере новых подключений нужно выбрать вариант "Для всех пользователей".\n\nЕсли эта политика включена, команда "Переименовать" доступна для общих подключений удаленного доступа. Любой пользователь может переименовывать общие подключения, сделав щелчок на значке подключения, или с помощью меню "Файл".\n\nЕсли эта политика отключена, команда "Переименовать" отключена только для не администраторов.\n\nЕсли эта политика не задана, только администраторы и операторы настройки сети могут переименовывать общие подключения удаленного доступа.\n\nПримечание: эта политика не применяется к администраторам.\n\nПримечание: когда задана политика "Способность переименовывать LAN-подключения и общие подключения удаленного доступа" (установлена в состояние "Включена" или "Отключена"), эта политика не применяется.\n\nПримечание: эта политика не запрещает пользователям использовать другие программы, например, Internet Explorer, для обхода этой политики.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NC_RasMyProperties
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет изменения свойств частного подключения удаленного доступа
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли пользователи просматривать или изменять свойства их частных подключений удаленного доступа.

Частные подключения — это те, которые доступны только одному пользователю. Для создания частного подключения установите флажок "Только для себя" на вкладке "Возможность подключения" мастера нового подключения.

Этот параметр определяет, будет ли включен элемент меню "Свойства" и, соответственно, будет ли доступно пользователям диалоговое окно свойств подключений удаленного доступа для частного подключения.

Если включить этот параметр (и параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов"), элемент меню "Свойства" будет отключен, и пользователи (включая администраторов) не смогут открыть диалоговое окно свойств подключения удаленного доступа для частного подключения.

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, данный параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версий позже Windows 2000.

Если параметр отключен или не настроен, пункт меню "Свойства" появится при правом щелчке значка частного подключения удаленного доступа. Кроме того, если какой-либо пользователь выбрал подключение, в меню "Файл" включаются "Свойства".

Примечание. Этот параметр имеет приоритет над параметрами, управляющими функциональными возможностями в диалоговом окне свойств подключения удаленного доступа. Если этот параметр включен, свойства в диалоговом окне подключений удаленного доступа не будут доступны пользователям.

Примечание. Этот параметр не запрещает пользователям использование других программ, например Internet Explorer, чтобы обойти этот параметр.

Если значение данного параметра равно 0, тогда пользователям будет запрещено просматривать и изменять свойства частных подключений удаленного доступа.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NC_RasConnect
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет подключения и разрыва подключения удаленного доступа
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли пользователи установить или разорвать подключения удаленного доступа.

Если включить этот параметр (и параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов"), двойной щелчок значка не действует, и пункты меню для включения и разрыва будут запрещены для всех пользователей (включая администраторов).

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, данный параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версий позже Windows 2000.

Если этот параметр отключен или не настроен, подключение или разрыв подключения удаленного доступа будут доступны всем пользователям. Пользователи могут установить или разорвать подключение удаленного доступа двойным и правым щелчком значка подключения, или используя меню "Файл".

Если значение данного параметра равно 0, тогда пользователям будет запрещено выполнять установку и разрыв удаленного подключения.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NC_RasChangeProperties_Help
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет доступа к свойствам компонентов подключений удаленного доступа
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли пользователи просматривать и изменять свойства компонентов, используемых частными подключениями или подключениями удаленного доступа всех пользователей.

Этот параметр определяет, может ли кнопка "Свойства" для компонентов использоваться частными подключениями или подключениями удаленного доступа всех пользователей.

Если включить этот параметр (и параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов"), кнопка "Свойства" отключается для всех пользователей (включая администраторов).

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, данный параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версий позже Windows 2000.

Если этот параметр отключен или не задан, кнопка "Свойства" включается для всех пользователей.

Вкладка "Сеть" и диалоговое окно свойств подключения удаленного доступа включает список сетевых компонентов, используемых подключением. Для просмотра и изменения свойств компонентов щелкните имя компонента и нажмите кнопку "Свойства" рядом со списком компонентов.

Примечание. Не все сетевые компоненты имеют настраиваемые свойства. Кнопка "Свойства" отключена для всех ненастраиваемых компонентов.

Примечание. Если для параметров "Возможность изменить свойства подключений удаленного доступа всех пользователей" или "Запрет изменения свойств личного подключения удаленного доступа" установлено запрещение доступа к диалоговому окну свойств подключений удаленного доступа, кнопка "Свойства" блокируется для компонентов подключения удаленного доступа.

Примечание. Этот параметр не запрещает пользователям использование других программ, например Internet Explorer, чтобы обойти этот параметр.

если значение этого параметра равно 0, то данный пользователь не сможет воспользоваться вкладкой Свойства для настройки удаленного соединения.

Теги: Сеть 2003 XP ~HKLM GPO


NC_RasAllUserProperties
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Возможность изменить свойства всех пользовательских подключений удаленного доступа
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли пользователи просмотреть или изменить свойства подключений удаленного доступа, доступные всем пользователям компьютера.

Для создания подключения удаленного доступа для всех пользователей установите флажок "Для всех пользователей" на вкладке "Возможность подключения" мастера подключения.

Этот параметр определяет, будет ли включен пункт меню "Свойства" и, соответственно, будет ли доступно пользователям диалоговое окно свойств подключений удаленного доступа.

При включении этого параметра появится пункт меню "Свойства", если какой-либо пользователь щелкнет правой кнопкой мыши значок подключения удаленного доступа. Кроме того, если какой-либо пользователь выбрал подключение, в меню "Файл" включаются "Свойства".

Если отключить этот параметр (и включить параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов"), пункт меню "Свойства" будет отключен, и пользователи (включая администраторов) не смогут открыть диалоговое окно свойств подключения удаленного доступа.

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, данный параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версий позже Windows 2000.

Если этот параметр не задан, только администраторы и операторы сетевых настроек смогут изменить свойства всех подключений удаленного доступа пользователей.

Примечание. Этот параметр имеет приоритет над параметрами, управляющими функциональными возможностями в диалоговом окне свойств подключения удаленного доступа. Если этот параметр отключен, свойства в диалоговом окне подключений удаленного доступа не будут доступны пользователям.

Примечание. Этот параметр не запрещает пользователям использование других программ, например Internet Explorer, чтобы обойти этот параметр.

Если значение данного параметра равно 0, тогда пользователям будет запрещено просматривать и изменять свойства общих подключений удаленного доступа.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NC_NewConnectionWizard
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет доступа к мастеру новых подключений
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли пользователи использовать мастер создания новых подключений.

При включенном параметре (и параметре "Включить параметры сетевых подключений для администратора"), значок "Создать новое подключение" не появится в меню "Пуск" и в папке "Сетевые подключения". В результате пользователи (включая администраторов) не смогут запустить мастер новых подключений.

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, данный параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версий позже Windows 2000.

Если этот параметр отключен или не настрен, значок "Создать подключение" появится в меню "Пуск" и в папке "Сетевые подключения" для всех пользователей. Щелчок значка "Создать подключение" запускает мастер подключения.

Примечание. Изменение этого параметра из состояния "Разрешено" в состояние "Не настроено" не изменит состояние значка "Создать подключение", пока пользователь не выйдет из системы. Если другие изменения не применяются к этому параметру, значок не появится и не исчезнет в папке "Сетевые подключения", пока папка не будет обновлена.

Примечание. Этот параметр не запрещает пользователям использование других программ, например Internet Explorer, чтобы обойти этот параметр.

если значение этого параметра равно 0, то для данного пользователя будет скрыт значок создания нового подключения в папке Сетевые подключения.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NC_LanProperties
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет доступа к свойствам подключений локальной сети
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли пользователи изменять свойства подключений локальной сети.

Этот параметр определяет, будет ли включен элемент меню "Свойства" и, соответственно, будет ли доступно пользователям диалоговое окно свойств подключений локальной сети.

Если включить этот параметр (и параметр "Разрешить параметры сетевых подключений для администраторов"), пункт меню "Свойства" будет отключен для всех свойств, и пользователи не смогут открыть диалоговое окно свойств подключения локальной сети.

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, данный параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версий позже Windows 2000.

Если параметр отключен или не настроен, пункт меню "Свойства" появится при правом щелчке значка подключения локальной сети. При выборе подключение в меню "Файл" включаются "Свойства".

Примечание. Этот параметр имеет приоритет над параметрами, управляющими функциональными возможностями в диалоговом окне свойств подключения локальной сети. Если этот параметр включен, свойства в диалоговом окне подключений локальной сети не будут доступны пользователям.

Примечание. Независимо от значения этого параметра, пользователи, не являющиеся администраторами, могут просматривать диалоговое окно свойств, но не могут ничего в нем изменить.

Если значение данного параметра равно 0, тогда пользователям будет запрещено изменять свойства подключений локальной сети.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NC_LanConnect
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Возможность включения/разрыва подключения локальной сети
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли пользователи включать/разрывать подключения локальной сети.

Если включить этот параметр, пользователи (включая неадминистраторов) смогут включать и разрывать подключения локальной сети. Пользователи могут включить/разорвать подключение локальной сети двойным или правым щелчком значка подключения, или используя меню "Файл".

Если отключить этот параметр (и включить параметр "Разрешить параметры сетевых подключений для администраторов"), двойной щелчок значка не действует, и пункты меню для включения и разрыва будут запрещены для всех пользователей (включая администраторов).

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, данный параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версий позже Windows 2000.

Если этот параметр не задан, только администраторы и операторы сетевых настроек смогут включать/разрывать подключения локальной сети.

Примечание. При отключенном параметре администраторы могут включать/разрывать подключения локальной сети из диспетчера устройств.

если значение этого параметра равно 0, то данному пользователю будет запрещено подключать и отключать подключения по локальной сети.

Теги: Сеть 2003 XP ~HKLM GPO


NC_LanChangeProperties
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет доступа к свойствам компонентов подключений локальной сети
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли администраторы или операторы настройки сети изменить свойства компонентов, используемых подключением локальной сети.

Этот параметр определяет, будет ли включена кнопка "Свойства" для компонентов подключения локальной сети.

Если включить этот параметр (и параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов"), кнопка "Свойства" отключается для администраторов. Операторы нстройки сети не могут получить доступ к компонентам подключения независимо от значения параметра "Включить параметры сетевых подключений для администраторов".

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, данный параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версий позже Windows 2000.

Если этот параметр отключен или не настрен, кнопка "Свойства" включается для администраторов и операторов настройки сети.

Диалоговое окно свойств подключения локальной сети содержит список сетевых компонентов, используемых подключением. Для просмотра и изменения свойств компонентов щелкните имя компонента и нажмите кнопку "Свойства" рядом со списком компонентов.

Примечание. Не все сетевые компоненты имеют настраиваемые свойства. Кнопка "Свойства" отключена для всех ненастраиваемых компонентов.

Примечание. Если параметр "Запретить доступ к свойствам подключения локальной сети" включен, пользователям запрещен доступ к кнопке "Свойства" компонентов подключения локальной сети.

Примечание. Операторы настройки сети имеют права только на изменение свойств TCP/IP. Для этих пользователей свойства всех других компонентов недоступны.

Примечание. Пользователям, не являющимся администраторами, запрещен доступ к свойствам компонентов подключения локальной сети независимо от значения этого параметра.

если значение этого параметра равно 0, то данный пользователь (если данный пользователь является оператором настройки сети) не сможет воспользоваться вкладкой Свойства сетевого подключения для изменения свойств компонентов сети.

Теги: Сеть 2003 XP ~HKLM GPO


NC_IpStateChecking
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выключение уведомлений при ограниченном или не установленном подключении
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Этот параметр политики позволяет управлять уведомлением пользователя о настроенном по протоколу DHCP подключении, неспособном получить IP-адрес от DHCP-сервера. Это часто выражается назначением автоматического частного IP-адреса (т.е. IP-адреса в диапазоне 169.254.*.*). Это означает, что DHCP-сервер недоступен или не ответил на запрос действительным IP-адресом. По умолчанию уведомления отображаются, предоставляя пользователю информацию о решении проблемы.

Если включить этот параметр политики, это условие не будет сообщаться пользователю как ошибка.

Если этот параметр политики отключен или не задан, DHCP-подключение, которому не был назначен IP-адрес, будет объявлено через уведомление, предоставляющее пользователю информацию о способе решения проблемы.

Этот параметр политики управляет отображением уведомлений, выдаваемых в том случае, если при DHCP-подключении не удается получить IP-адрес от DHCP-сервера. Обычно об этом свидетельствует автоматическое назначение частного IP-адреса (например, IP-адрес в диапазоне 169.254.*.*). Это указывает на то, что либо DHCP-сервер недоступен, либо DHCP-сервер доступен, но ему не удается ответить на запрос допустимым IP-адресом. По умолчанию отображается уведомление с информацией по разрешению этой проблемы.\n\nЕсли этот параметр политики включен, то такое состояние не будет расцениваться как ошибка, и пользователь не получит уведомления.\n\nЕсли этот параметр политики отключен или не задан, то пользователю будет послано уведомление о DHCP-подключении, которому не удалось назначить IP-адрес, с информацией по разрешению этой проблемы.

Теги: Сеть 2003 XP ~HKLM GPO


NC_EnableAdminProhibits
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включение параметров сетевых подключений Windows 2000 для администраторов
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, можно ли параметры семейства Windows 2000 Server применить к администраторам.

Множество параметров группы сетевых подключений, существовавших в Windows 2000 Professional, существует и в Windows XP Professional. В Windows 2000 Professional все эти параметры могут запретить использование некоторых функций от администраторов.

По умолчанию параметры группы сетевых подключений в Windows XP Professional не могут защитить использование функций от администраторов.

Если включить этот параметр, параметры Windows XP, существовавшие в Windows 2000 Professional, смогут запретить администраторам использование некоторых характеристик. Приведем перечень этих параметров: "Возможность переименовать подключения локальной сети или удаленного доступа доступна всем пользователям", "Запретить доступ к свойствам компонентов подключения локальной сети", "Запретить доступ к свойствам компонентов подключения удаленного доступа", "Возможность доступа к дополнительным настройкам TCP/IP", "Запретить доступ к пункту "Дополнительные параметры" меню "Дополнительно"", "Запретить добавление и удаление компонентов для локальной сети или подключения удаленного доступа", "Запретить доступ к свойствам подключения локальной сети", "Запретить включение/отключение компонентов подключения локальной сети", "Возможность изменить свойства всех подключений удаленного доступа пользователей", "Запретить изменения свойств личного подключения удаленного доступа", "Запретить удаление подключений удаленного доступа", "Возможность удалить все подключения удаленного доступа пользователей", "Запретить подключение и разрыв подключений удаленного доступа", "Возможность включения/отключения подключения локальной сети", "Запретить доступ к мастеру новых подключений", "Запретить переименование личных подключений удаленного доступа", "Запретить доступ к пункту "Настройки удаленного доступа" меню "Дополнительно"", "Запретить просмотр состояния активных подключений". Если этот параметр включен, параметры Windows 2000 Professional и Windows XP Professional ведут себя одинаково для администраторов.

Если этот параметр отключен или не задан, параметры Windows XP, существующие в Windows 2000, не будут применяться к администраторам.

Примечание Этот параметр предназначен для использования, если объект групповой политики, в котором эти параметры применялись, содержится как на компьютерах с Windows 2000 Professional, так и на компьютерах с Windows XP Professional, и для всех компьютеров как с Windows 2000 Professional, так и с Windows XP Professional необходимо идентичное поведение политики сетевых подключений.

Определяет, будут ли политики, существовавшие в семйстве серверов Windows 2000, применяться для администраторов.\n\nНабор групповых политик сетевых подключений, существовавший в Windows 2000 Professional, также существует и в Windows XP Professional. В Windows 2000 Professional, все эти политики имели способность запрещать использование некоторых возможностей для администраторов.\n\nПо умолчанию, групповые политики сетевых подключений в Windows XP Professional не имеют способности запрещать использование возможностей для администраторов.\n\nЕсли эта политика включена, политики Windows XP Professional, существовавшие в Windows 2000 Professional, могут запрещать использование некоторых возможностей для администраторов. Это следующие политики: "Способность переименовывать LAN-подключения и общие подключения удаленного доступа", "Запретить доступ к свойствам компонентов подключений по локальной сети", "Запретить доступ к свойствам компонентов подключений удаленного доступа", "Запретить дополнительную настройку TCP/IP", "Запретить доступ к команде 'Дополнительные параметры' в меню 'Дополнительно'", "Запретить добавление и удаление компонентов для подключений LAN или удаленного доступа", "Запретить доступ к свойствам подключений по локальной сети", "Запретить включение и отключение компонентов подключений по локальной сети", "Способность изменения свойств общих подключений удаленного доступа", "Запретить изменение свойств личных подключений удаленного доступа", "Запретить удаление подключений удаленного доступа", "Способность удалять общие подключения удаленного доступа", "Запретить подключение и отключение для подключений удаленного доступа", "Способность подключать и отключать подключения по локальной сети", "Запретить доступ к мастеру новых подключений", "Запретить переименование личных подключений удаленного доступа", "Запретить доступ к команде 'Параметры удаленного доступа' в меню 'Дополнительно'", "Запретить просмотр состояния для активного подключения". Когда эта политика включена, политики, которые существуют как в Windows 2000 Professional, так и в Windows XP Professional, ведут себя как и прежде, продолжая оказывать влияние на администраторов.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, политики Windows XP Professional, ранее существовавшие в Windows 2000 Professional, не будет применяться для администраторов.\n\nПримечание: эта политика предназначается для тех случаев, когда GPO, к которым применялись эти политики, содержат компьютеры и Windows 2000 Professional, и Windows XP Professional, причем требуется обеспечить идентичное поведение политик сетевых подключений для всех компьютеров - и Windows 2000 Professional, и Windows XP Professional.

Теги: Сеть 2003 XP ~HKLM GPO


NC_DialupPrefs
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет доступа к пункту "Настройки удаленного доступа" меню "Дополнительно"
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, будет ли включен пункт "Настройки удаленного доступа" меню "Дополнительно" папки сетевых подключений.

Пункт "Настройки удаленного доступа" позволяет пользователям создать или изменить подключения перед входом в систему и настроить характеристики автоматического дозвона и обратного звонка.

Если включить этот параметр (и параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов"), пункт "Настройки удаленного доступа" отключается для всех пользователей (включая администраторов).

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, данный параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версий позже Windows 2000.

Если этот параметр отключен или не задан, пункт "Настройки удаленного доступа" включается для всех пользователей.

Если значение данного параметра равно 0, тогда пользователям будет запрещено работать с пунктом Настройки удаленного меню, отображаемом в меню Дополнительно папки сетевых подключений.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NC_DeleteConnection
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить удаление подключений удаленного доступа
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли пользователи удалять подключения удаленного доступа.

Если включить этот параметр (и параметр "Разрешить параметры сетевых подключений для администраторов"), пользователи (включая администраторов) не смогут удалять подключения удаленного доступа пользователей. Этот параметр также отключает команду "Удалить" контекстного меню подключений удаленного доступа и меню "Файл" в папке сетевых подключений.

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, данный параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версий позже Windows 2000.

Если этот параметр отключен или не задан, все пользователи смогут удалять их личные подключения удаленного доступа. Личные подключения — это те, которые доступны только одному пользователю. (По умолчанию только администраторы и операторы сетевых подключений могут удалять подключения, доступные всем пользователям, но можно изменить параметр по умолчанию с помощью параметра "Возможность удалить все подключения удаленного доступа пользователей".)

Внимание. Включенный параметр "Возможность удалить все подключения удаленного доступа пользователей" имеет приоритет над параметром. Пользователи не могут удалять подключения удаленного доступа, и параметр "Возможность удалить все подключения удаленного доступа пользователей" игнорируется.

Примечание. Подключения локальной сети автоматически создаются и удаляются при установке и удалении адаптера локальной сети. Нельзя использовать папку "Сетевые подключения" для создания и удаления подключения локальной сети.

Примечание. Этот параметр не запрещает пользователям использование других программ, например Internet Explorer, чтобы обойти этот параметр.

Если значение данного параметра равно 0, тогда пользователям будет запрещено удалять подключения удаленного доступа.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NC_DeleteAllUserConnection
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Возможность удалить все подключения удаленного доступа пользователей
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли пользователи удалить все подключения удаленного доступа.

Чтобы создать подключения удаленного доступа для всех пользователей, установите флажок "Для всех пользователей" на вкладке "Возможности подключения" мастера нового подключения.

Если включить этот параметр, любой пользователь сможет удалить совместно используемые подключения удаленного доступа. Кроме того, при использовании файловой системы NTFS для удаления совместно используемых подключений удаленного доступа пользователям нужен доступ на запись к папке "Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk".

Если отключить этот параметр (и включить параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов"), пользователи (включая администраторов) не смогут удалить все подключения удаленного доступа пользователей. (По умолчанию, пользователи не могут удалить и свои личные подключения, но можно изменить параметр по умолчанию с помощью параметра "Запретить удаление подключений удаленного доступа".)

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, данный параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версий позже Windows 2000.

Если этот параметр не задан, только администраторы и операторы сетевых настроек смогут удалить все подключения удаленного доступа пользователей.

Внимание. Включенный параметр "Запретить удаление подключений удаленного доступа" имеет приоритет над этим параметром. Пользователи (включая администраторов) не могут удалить никакие подключения удаленного доступа, и этот параметр игнорируется.

Примечание. Подключения локальной сети автоматически создаются и удаляются системой при установке или удалении адаптера локальной сети. Нельзя использовать папку "Сетевые подключения" для создания и удаления подключения локальной сети.

Примечание. Этот параметр не запрещает пользователям использование других программ, например Internet Explorer, чтобы обойти этот параметр.

если значение этого параметра равно 0, то данному пользователю будет запрещено удалять общие подключения удаленного доступа.

Теги: Сеть 2003 XP ~HKLM GPO


NC_ChangeBindState
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет включения/отключения компонентов локальной сети
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли администраторы включать и отключать компоненты, используемые локальными подключениями.

Если включить этот параметр (и включить параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов"), флажки для включения и отключения компонентов отключаются. В результате администраторы не могут включить или отключить компоненты, используемые подключением.

Внимание. Если параметр "Включить параметры сетевых подключений для администраторов" отключен или не задан, данный параметр не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версий позже Windows 2000.

Если этот параметр отключен или не задан, в диалоговом окне свойств подключения появится флажок рядом с именем каждого компонента, используемго подключением. Установка флажка включает компонент, а сброс флажка — отключает.

Примечание. Если параметр "Запретить доступ к свойствам подключения локальной сети" включен, пользователям запрещен доступ к флажкам включения или отключения компонентов подключения локальной сети.

Примечание. Пользователям, не являющимся администраторами, запрещено включение или отключение компонентов подключения локальной сети независимо от значения этого параметра.

Определяет, могут ли администраторы включать и отключать компоненты, используемые LAN-подключениями.\n\nЕсли эта политика включена (и включена политика "Включить политики сетевых подключений для администраторов"), флажки для включения и отключения компонентов будут отключены. В результате, администраторы не смогут включать и отключать компоненты, используемые подключением по локальной сети.\n\nВнимание: если политика "Включить политики сетевых подключений для администраторов" отключена или не задана, эта политика не будет применяться для администраторов на пост-Windows 2000 компьютерах.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, диалоговое окно свойств подключения содержит флажки рядом с названием каждого из компонентов, используемых этим подключением. Установка флажка включает компонент, а снятие - отключает его.\n\nПримечание: если включена политика "Запретить доступ к свойствам подключений по локальной сети", пользователи не могут получить доступ к флажкам для включения и отключения компонентов LAN-подключений.\n\nПримечание: не администраторам уже запрещено включать и отключать компоненты LAN-подключений, не зависимо от состояния этой политики.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NC_AllowAdvancedTCPIPConfig
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить дополнительные настройки TCP/IP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Задает, могут ли пользователи настраивать дополнительные параметры TCP/IP.

Если разрешить этот параметр (и разрешить параметр "Разрешить настройки сетевых подключений для администраторов"), кнопка "Дополнительно" в диалоговом окне свойств TCP/IP будет запрещена всем пользователям (включая администраторов). В результате пользователи не смогут открыть страницу свойств дополнительных параметров TCP/IP и изменить параметры IP, например информацию о серверах DNS и WINS.

Внимание. Отключенный или не настроенный параметр "Разрешить параметры сетевых подключений для администраторов" не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версии позднее Windows 2000.

Если запретить этот параметр, кнопка "Дополнительно" разрешена, и все пользователи смогут открыть диалоговое окно дополнительных параметров TCP/IP.

Примечание. Этот параметр заменяется параметрами, запрещающими доступ к свойствам или компонентам подключений. Если эти политики настроены на запрет доступа к диалоговому окну свойств подключений или кнопке "Свойства" для компонентов подключений, пользователи не могут получить доступ к кнопке "Дополнительно" для настройки TCP/IP.

Примечание. Пользователи, не являющиеся администраторами (исключая операторов настройки сети), не имеют прав доступа к дополнительным настройкам TCP/IP для локальной сети независимо от этого параметра.

Совет. Чтобы открыть диалоговое окно дополнительных параметров TCP/IP, в папке "Сетевые подключения" щелкните правой кнопкой мыши значок подключения и выберите "Свойства". Для подключений удаленного доступа выберите вкладку "Сеть". В поле "Выбор компонентов, используемых в этом подключении" щелкните TCP/IP, выберите кнопку "Свойства" и нажмите кнопку "Дополнительно".

Примечание. Изменение этого параметра из состояния "Разрешено" в состояние "Не настроено" не разрешит кнопку "Дополнительно", пока пользователь не выйдет из системы.

если значение этого параметра равно 0, то для данного пользователя будет запрещен диалог, вызываемый кнопкой Дополнительно, расположенной на вкладке Общие свойств протокола Интернет.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NC_AdvancedSettings
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет доступа к пункту "Дополнительные параметры" меню "Дополнительно"
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Задает, будет ли пункт "Дополнительные параметры" меню "Дополнительно" для сетевых подключений разрешен для администраторов.

Пункт "Дополнительные параметры" позволяет пользователям просмотреть и изменить связи и порядок обращения компьютеров к подключениям, сетевым поставщикам и поставщикам печати.

Если разрешить этот параметр (и разрешить параметр "Разрешить параметры сетевых подключений для администраторов"), элемент "Дополнительные параметры" запрещается для администраторов.

Внимание. Отключенный или не настроенный параметр "Разрешить параметры сетевых подключений для администраторов" не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версии позднее Windows 2000.

Если запретить или не настроить этот параметр, элемент "Дополнительные параметры" разрешен администраторам.

Примечание. Пользователям, не являющимся администраторами, доступ к диалоговому окну "Дополнительные параметры" запрещен независимо от значения этого параметра.

если значение этого параметра равно 0, то для данного пользователя будет запрещена команда Дополнительные параметры меню Дополнительно окна Сетевые подключения.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NC_AddRemoveComponents
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить добавление и удаление компонентов для локальной сети (LAN) и подключений удаленного доступа
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Задает администраторам возможность добавлять и удалять сетевые компоненты для LAN и удаленного подключения. Эта настройка влияет только на администраторов.

Если разрешить этот параметр (и разрешить параметр "Разрешить настройки сетевых подключений для администраторов"), кнопки установки и удаления компонентов подключений будут запрещены, и администраторы не получат доступ к сетевым компонентам мастера компонентов Windows.

Внимание. Отключенный или не настроенный параметр "Разрешить параметры сетевых подключений для администраторов" не будет применен к администраторам на компьютерах с операционной системой версии позднее Windows 2000.

Отключенный или не настроенный параметр разрешает кнопки установки и удаления компонентов подключения в папке "Сетевые подключения". Кроме того, администраторы могут получить доступ к сетевым компонентам в мастере компонентов Windows.

Кнопка "Установить" открывает диалоговые окна добавления сетевых компонентов. Щелчок кнопки "Удалить" удалит компонент, выбранный в списке (над кнопкой).

Кнопки "Установить" и "Удалить" появляются в свойствах диалогового окна подключений. Эти кнопки расположены на вкладке "Общие" для подключений локальной сети и на вкладке "Сеть" для подключений удаленного доступа.

Примечание. Если параметры "Запретить доступ к свойствам подключения LAN", "Разрешить изменение свойств для всех пользователей удаленных подключений", "Запретить изменения свойств частных подключений удаленного доступа" запрещают доступ к диалоговому окну свойств подключения, кнопки установки и удаления подключений блокируются.

Примечание. Не администраторам запрещено добавление и удаление сетевых подключений независимо от этой настройки.

Определяет, могут ли администраторы добавлять и удалять сетевые компоненты для LAN-подключений или подключений удаленного доступа. Эта политика влияет только на администраторов.\n\nЕсли эта политика включена (и включена политика "Включить политики сетевых подключений для администраторов"), кнопки "Добавить" и "Удалить" для компонентов подключений недоступны, и администраторы не имеют прав доступа к сетевым компонентам в мастере компонентов Windows.\n\nВнимание: если политика "Включить политики сетевых подключений для администраторов" отключена или не задана, эта политика не будет применяться для администраторов на пост-Windows 2000 компьютерах.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, кнопки "Добавить" и "Удалить" для компонентов подключений в папке сетевых подключений будут доступны. Кроме того, могут получить доступ к сетевым компонентам в мастере компонентов Windows.\n\nКнопка "Добавить" открывает диалоговые окна, используемые для установки сетевых компонентов. Нажатие кнопки "Удалить" удаляет выделенный компонент из списка компонентов, расположенного над кнопками.\n\nКнопки "Добавить" и "Удалить" отображаются в диалоговом окне свойств подключений. Они расположены на вкладке "Общие" для LAN-подключений и на вкладке "Сеть" для подключений удаленного доступа.\n\nПримечание: если политики "Запретить доступ к свойствам подключений по локальной сети", "Способность изменения свойств общих подключений удаленного доступа" или "Запретить изменение свойств личных подключений удаленного доступа" настроены на запрет доступа к свойствам подключений, кнопки "Добавить" и "Удалить" заблокированы.\n\nПримечание: не администраторам уже запрещено добавлять и удалять компоненты подключений, не зависимо от состояния этой политики.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


PromptPasswordOnResume
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Power

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрашивать пароль при выходе из режима гибернации, спящего или ждущего режима
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием

Эти параметры позволяют блокировать компьютеры пользователей при выходе из режима сна.

При включении этого параметра клиентский компьютер блокируется при выходе из режима гибернации, спящего или ждущего режима.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи могут самостоятельно решать, должен ли блокироваться их компьютер при выходе из режима сна.

Вы можете воспользоваться параметром PromptPasswordOnResume чтобы операционная система запрашивала ввод пароля при выходе из спящего, ждущего или режима сна.

Теги: Конфигурация Vista ~HKLM GPO


GroupPolicyRefreshTimeDC
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Интервал обновления групповой политики для контроллеров домена
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет частоту обновления групповой политики для контроллеров домена во время работы (в фоновом режиме). Обновления, определяемые этой политикой, происходят в добавление к обновлениям, выполняемым при загрузке системы.

По умолчанию групповая политика для контроллеров домена обновляется каждые пять минут.

Можно задать частоту обновления в диапазоне от 0 до 64 800 минут (45 дней). Если выбрать 0 минут, то контроллер домена будет пытаться обновлять групповую политику каждые 7 секунд. Однако, поскольку обновления могут влиять на работу пользователя и увеличивать сетевой трафик, очень короткий интервал обновления не подходит в большинстве случаев.

Если параметр отключен, то групповая политика для контроллеров домена будет обновляться каждые 5 минут (по умолчанию). Чтобы запретить обновление групповой политики для пользователей во время использования компьютера, выберите параметр "Отключить фоновое обновление групповой политики".

Этот параметр также позволяет задать величину вариации для интервала обновления. Чтобы избежать одновременного запроса обновлений от контроллеров доменов с одинаковым интервалом обновления, система изменяет интервал обновления для каждого контроллера на случайное количество минут. Число, введенное в поле случайного времени, задает максимум для диапазона варьирования. Например, если введено 30 минут, система формирует случайное смещение в интервале от 0 до 30 минут. Ввод большого числа задает широкий диапазон смещения и снижает вероятность перекрытия запросов на обновление. Однако обновления могут быть значительно замедлены.

Примечание. Этот параметр используется только при задании политики для домена, сайта, подразделения или особой группы. Если задана только политика для локального компьютера, то система не будет учитывать этот параметр.

Значение данного параметра определяет интервал автоматического обновления групповых политик для обычных компьютеров (в минутах). По умолчанию используется интервал в 90 минут.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ExcludeProfileDirs
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Исключить папки из перемещаемого профиля
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Позволяет добавлять новые элементы к списку папок, исключаемых из перемещаемого профиля пользователя.

Этот параметр позволяет исключить папки, которые обычно включаются в пользовательский профиль. В результате нет нужды хранить эти папки на сетевом сервере, содержащем профили, и перемещать их вслед за пользователем на другие компьютеры.

По умолчанию из перемещаемого профиля пользователя исключаются папки "Appdata\Local" и "Appdata\LocalLow" и все их подпапки, например "History", "Temp" и "Temporary Internet Files".

Примечание. В операционных системах, предшествующих Microsoft Windows Vista, по умолчанию из перемещаемого профиля пользователя исключаются только папки "History", "Local Settings", "Temp" и "Temporary Internet Files".

Если данный параметр включен, могут быть исключены дополнительно и другие папки.

Если параметр отключен или не задан, будут исключены только папки, заданные по умолчанию.

Примечание. Этот параметр нельзя использовать для включения в перемещаемый профиль пользователя дополнительных папок.

Он определяет папки пользователя (разделенные точкой с запятой), которые не будут входить в перемещаемый профиль.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableCMD
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить использование командной строки
Путь групповой политики: Система

Запрещает пользователям запускать окно командной строки Cmd.exe. Этот параметр также определяет, могут ли на этом компьютере выполняться пакетные файлы (.CMD и .BAT).

Если этот параметр включен и пользователь пытается открыть окно командной строки, система выводит сообщение о том, что это действие запрещено.

Примечание. Не следует запрещать выполнение пакетных файлов на компьютере, если на нем применяются сценарии входа, выхода, автоматического запуска или завершения работы, а также пользователям, использующим службы терминалов.

Запретить запуск командного процессора можно при помощи параметра REG_DWORD типа DisableCMD.

Если значение данного параметра равно 1, тогда запуск программы cmd.exe, а также запуск сценариев командной строки будет запрещен. Если же значение данного параметра равно 2, тогда запрещен будет только запуск программы cmd.exe.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


CscSuspendDirs
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Синхронизировать сетевые папки только в момент входа или выхода из системы
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Этот параметр политики позволяет указать, какие сетевые каталоги будут синхронизированы при помощи политики автономных файлов только при входе в систему и выходе из нее. Предполагается, что параметр будет использоваться вместе с перенаправлением папок, чтобы способствовать разрешению проблем с приложениями, работающими некорректно с автономными файлами, когда пользователь находится в интерактивном режиме.

Если параметр включен, сетевые пути, указанные в параметре, будут синхронизированы при помощи политики автономных файлов только при входе пользователя в систему и выходе из нее, а когда пользователь находится в системе, будут оставаться в автономном режиме,.

Если параметр отключен или не задан, пути, указанные в параметре, будут вести себя аналогично другим кэшированным данным, обрабатываемым политикой автономных файлов, и останутся в интерактивном режиме при нахождении пользователя в системе, если сетевые пути доступны.

Примечание. Не следует использовать данный параметр для приостановки любых корневых перенаправляемых папок, таких как "Appdata\Roaming", "Главное Меню" и "Документы". Приостанавливать следует только подпапки этих родительских папок.

Он определяет папки (разделенные точкой с запятой), которые будут синхронизироваться только при входе или выходе пользователя из системы (во время работы пользователя в системе их синхронизация при помощи механизма автономных файлов будет запрещена).

Теги: Сеть Vista ~HKLM GPO


BehaviorOnFailedVerify
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Driver Signing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Цифровая подпись драйверов устройств
Путь групповой политики: Система;Установка драйвера

Определяет действие системы, когда пользователь пытается установить файлы драйверов устройств без цифровой подписи.

Этот параметр определяет наименее безопасное действие, разрешенное пользователям группы в системе. Пользователи могут использовать компонент "Система" в панели управления для выбора более безопасного параметра, но когда этот параметр включен, система не разрешит никакие менее безопасные параметры, чем тот, который выбран.

При включении этого параметра задайте нужное действие в поле со списком.

-- "Пропустить". Предписывает системе продолжить установку даже при неподписанных файлах.

-- "Предупредить". Уведомляет пользователя, что файлы не имеют цифровой подписи, и предоставляет пользователю возможность решить, остановить установку или продолжить, и разрешить ли установку неподписанных файлов. Параметр "Предупредить" используется по умолчанию.

-- "Блокировать". Предписывает системе отказаться от установки неподписанных файлов. В результате установка прекращается и никакие файлы из пакета драйвера не устанавливаются.

Чтобы изменить безопасность файла драйвера, не задавая параметр, воспользуйтесь компонентом "Система" в панели управления. Щелкните правой кнопкой мыши компонент "Мой компьютер", выберите "Свойства", перейдите на вкладку "Оборудование" и нажмите кнопку "Подписывание драйверов".

Значение данного параметра определяет поведение операционной системы при обнаружении попытки установки неподписанного драйвера.

Если значение данного параметра равно 2, тогда установка таких драйверов будет блокироваться.

Если же значение данного параметра равно 1, тогда операционная система будет выдавать предупреждение.

А если значение данного параметра равно 0, тогда операционная система никак не будет реагировать на установку таких драйверов.

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[сервер]
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PackagePointAndPrint\ListofServers

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Функция указания и печати для пакетов - Разрешенные серверы
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Позволяет использовать функцию указания и печати для пакетов только для разрешенных серверов.

Если параметр включен, пользователи смогут применять функцию указания и печати только на серверах, разрешенных администратором сети. При использовании функции указания и печати для пакета клиентские компьютеры проверяют подписи всех драйверов, загруженных с серверов печати.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи не будут ограничены только указанными серверами для указаний и печати для пакетов.

<описания нет>

Теги: Оборудование Vista ~HKLM GPO


PackagePointAndPrintServerList
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PackagePointAndPrint

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Функция указания и печати для пакетов - Разрешенные серверы
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Позволяет использовать функцию указания и печати для пакетов только для разрешенных серверов.

Если параметр включен, пользователи смогут применять функцию указания и печати только на серверах, разрешенных администратором сети. При использовании функции указания и печати для пакета клиентские компьютеры проверяют подписи всех драйверов, загруженных с серверов печати.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи не будут ограничены только указанными серверами для указаний и печати для пакетов.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKLM GPO


PackagePointAndPrintOnly
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PackagePointAndPrint

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Использовать только функцию указания и печати для пакета
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Данный параметр позволяет пользователям использовать только функцию указания и печати с поддержкой пакетов.

Если параметр включен, пользователи смогут использовать функцию указания и печати только на принтерах, использующих драйверы, поддерживающие пакеты. При использовании функции указания и печати для пакета клиентские компьютеры проверяют подписи всех драйверов, загруженных с серверов печати.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи смогут применять функцию указания и печати не только для пакетов.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKLM GPO


UpdatePromptSettings
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения указания и печати
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Этот параметр политики служит для управления серверами, к которым клиентский компьютер может подключаться для указания и печати, а также для управления запросами безопасности для компьютеров под управлением Windows Vista. Этот параметр политики применяется только к клиентам, не являющимся администраторами печати, и к компьютерам, принадлежащим к домену.

Если этот параметр политики включен, клиент может выбирать для указания и печати только серверы, включенные в список явно названных серверов. Клиенты Windows Vista могут быть настроены таким образом, чтобы не показывать предупреждения безопасности или запросы на повышение прав при указаниях и печати пользователями, а также при необходимости обновления драйверов для подключений к принтерам.

Если этот параметр не настроен, то клиентские компьютеры под управлением Windows XP и Windows Server 2003 могут выполнять указание и печать на любом сервере в их лесу. Клиентские компьютеры под управлением Windows Vista могут выполнять указание и печать на любом сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда пользователи будут выполнять указание и печать на каком-либо сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда существующее подключение к принтеру требует обновления драйвера.

Если этот параметр отключен, то клиентские компьютеры под управлением Windows XP и Windows Server 2003 могут выполнять указание и печать на любом сервере. Клиентские компьютеры под управлением Windows Vista могут выполнять указание и печать на любом сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista НЕ будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда пользователи будут выполнять указание и печать на каком-либо сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista НЕ будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда существующее подключение к принтеру требует обновления драйвера.

Параметр "Функцию указания и печати можно использовать только на компьютерах своего леса" применим только к Windows XP SP1 (а также более поздним пакетам обновлений) и Windows Server 2003.

<описания нет>

Теги: Оборудование 2003 XP ~HKLM GPO


TrustedServers
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения указания и печати
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Этот параметр политики служит для управления серверами, к которым клиентский компьютер может подключаться для указания и печати, а также для управления запросами безопасности для компьютеров под управлением Windows Vista. Этот параметр политики применяется только к клиентам, не являющимся администраторами печати, и к компьютерам, принадлежащим к домену.

Если этот параметр политики включен, клиент может выбирать для указания и печати только серверы, включенные в список явно названных серверов. Клиенты Windows Vista могут быть настроены таким образом, чтобы не показывать предупреждения безопасности или запросы на повышение прав при указаниях и печати пользователями, а также при необходимости обновления драйверов для подключений к принтерам.

Если этот параметр не настроен, то клиентские компьютеры под управлением Windows XP и Windows Server 2003 могут выполнять указание и печать на любом сервере в их лесу. Клиентские компьютеры под управлением Windows Vista могут выполнять указание и печать на любом сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда пользователи будут выполнять указание и печать на каком-либо сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда существующее подключение к принтеру требует обновления драйвера.

Если этот параметр отключен, то клиентские компьютеры под управлением Windows XP и Windows Server 2003 могут выполнять указание и печать на любом сервере. Клиентские компьютеры под управлением Windows Vista могут выполнять указание и печать на любом сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista НЕ будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда пользователи будут выполнять указание и печать на каком-либо сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista НЕ будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда существующее подключение к принтеру требует обновления драйвера.

Параметр "Функцию указания и печати можно использовать только на компьютерах своего леса" применим только к Windows XP SP1 (а также более поздним пакетам обновлений) и Windows Server 2003.

Пользователи могут указывать и печатать только на следующих серверах

Теги: Оборудование 2003 XP ~HKLM GPO


ServerList
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Ограничения указания и печати
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Этот параметр политики служит для управления серверами, к которым клиентский компьютер может подключаться для указания и печати, а также для управления запросами безопасности для компьютеров под управлением Windows Vista. Этот параметр политики применяется только к клиентам, не являющимся администраторами печати, и к компьютерам, принадлежащим к домену.

Если этот параметр политики включен, клиент может выбирать для указания и печати только серверы, включенные в список явно названных серверов. Клиенты Windows Vista могут быть настроены таким образом, чтобы не показывать предупреждения безопасности или запросы на повышение прав при указаниях и печати пользователями, а также при необходимости обновления драйверов для подключений к принтерам.

Если этот параметр не настроен, то клиентские компьютеры под управлением Windows XP и Windows Server 2003 могут выполнять указание и печать на любом сервере в их лесу. Клиентские компьютеры под управлением Windows Vista могут выполнять указание и печать на любом сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда пользователи будут выполнять указание и печать на каком-либо сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда существующее подключение к принтеру требует обновления драйвера.

Если этот параметр отключен, то клиентские компьютеры под управлением Windows XP и Windows Server 2003 могут выполнять указание и печать на любом сервере. Клиентские компьютеры под управлением Windows Vista могут выполнять указание и печать на любом сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista НЕ будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда пользователи будут выполнять указание и печать на каком-либо сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista НЕ будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда существующее подключение к принтеру требует обновления драйвера.

Параметр "Функцию указания и печати можно использовать только на компьютерах своего леса" применим только к Windows XP SP1 (а также более поздним пакетам обновлений) и Windows Server 2003.

Введите полные имена серверов через точку с запятой

Теги: Оборудование Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Restricted
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения указания и печати
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Этот параметр политики служит для управления серверами, к которым клиентский компьютер может подключаться для указания и печати, а также для управления запросами безопасности для компьютеров под управлением Windows Vista. Этот параметр политики применяется только к клиентам, не являющимся администраторами печати, и к компьютерам, принадлежащим к домену.

Если этот параметр политики включен, клиент может выбирать для указания и печати только серверы, включенные в список явно названных серверов. Клиенты Windows Vista могут быть настроены таким образом, чтобы не показывать предупреждения безопасности или запросы на повышение прав при указаниях и печати пользователями, а также при необходимости обновления драйверов для подключений к принтерам.

Если этот параметр не настроен, то клиентские компьютеры под управлением Windows XP и Windows Server 2003 могут выполнять указание и печать на любом сервере в их лесу. Клиентские компьютеры под управлением Windows Vista могут выполнять указание и печать на любом сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда пользователи будут выполнять указание и печать на каком-либо сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда существующее подключение к принтеру требует обновления драйвера.

Если этот параметр отключен, то клиентские компьютеры под управлением Windows XP и Windows Server 2003 могут выполнять указание и печать на любом сервере. Клиентские компьютеры под управлением Windows Vista могут выполнять указание и печать на любом сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista НЕ будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда пользователи будут выполнять указание и печать на каком-либо сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista НЕ будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда существующее подключение к принтеру требует обновления драйвера.

Параметр "Функцию указания и печати можно использовать только на компьютерах своего леса" применим только к Windows XP SP1 (а также более поздним пакетам обновлений) и Windows Server 2003.

Эта настройка политики ограничивает серверы, к которым клиент может подключаться для указания и печати. Эта настройка политики применяется только к клиентам, не являющимся администраторами печати, и только к компьютерам, являющимся членами домена.

Когда этот параметр политики включен, можно ограничить для клиентов операции указания и печати только сервером в их собственном лесу и/или списком явных доверенных серверов.

Когда этот параметр политики не задан, по умолчанию разрешается указание и печать только в пределах леса клиента.

Когда этот параметр политики отключен, клиентские компьютеры могут выполнять операции указания и печати на любых серверах.

Теги: Оборудование 2003 XP ~HKLM GPO


NoWarningNoElevationOnInstall
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения указания и печати
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Этот параметр политики служит для управления серверами, к которым клиентский компьютер может подключаться для указания и печати, а также для управления запросами безопасности для компьютеров под управлением Windows Vista. Этот параметр политики применяется только к клиентам, не являющимся администраторами печати, и к компьютерам, принадлежащим к домену.

Если этот параметр политики включен, клиент может выбирать для указания и печати только серверы, включенные в список явно названных серверов. Клиенты Windows Vista могут быть настроены таким образом, чтобы не показывать предупреждения безопасности или запросы на повышение прав при указаниях и печати пользователями, а также при необходимости обновления драйверов для подключений к принтерам.

Если этот параметр не настроен, то клиентские компьютеры под управлением Windows XP и Windows Server 2003 могут выполнять указание и печать на любом сервере в их лесу. Клиентские компьютеры под управлением Windows Vista могут выполнять указание и печать на любом сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда пользователи будут выполнять указание и печать на каком-либо сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда существующее подключение к принтеру требует обновления драйвера.

Если этот параметр отключен, то клиентские компьютеры под управлением Windows XP и Windows Server 2003 могут выполнять указание и печать на любом сервере. Клиентские компьютеры под управлением Windows Vista могут выполнять указание и печать на любом сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista НЕ будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда пользователи будут выполнять указание и печать на каком-либо сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista НЕ будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда существующее подключение к принтеру требует обновления драйвера.

Параметр "Функцию указания и печати можно использовать только на компьютерах своего леса" применим только к Windows XP SP1 (а также более поздним пакетам обновлений) и Windows Server 2003.

<описания нет>

Теги: Оборудование 2003 XP ~HKLM GPO


InForest
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения указания и печати
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Этот параметр политики служит для управления серверами, к которым клиентский компьютер может подключаться для указания и печати, а также для управления запросами безопасности для компьютеров под управлением Windows Vista. Этот параметр политики применяется только к клиентам, не являющимся администраторами печати, и к компьютерам, принадлежащим к домену.

Если этот параметр политики включен, клиент может выбирать для указания и печати только серверы, включенные в список явно названных серверов. Клиенты Windows Vista могут быть настроены таким образом, чтобы не показывать предупреждения безопасности или запросы на повышение прав при указаниях и печати пользователями, а также при необходимости обновления драйверов для подключений к принтерам.

Если этот параметр не настроен, то клиентские компьютеры под управлением Windows XP и Windows Server 2003 могут выполнять указание и печать на любом сервере в их лесу. Клиентские компьютеры под управлением Windows Vista могут выполнять указание и печать на любом сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда пользователи будут выполнять указание и печать на каком-либо сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда существующее подключение к принтеру требует обновления драйвера.

Если этот параметр отключен, то клиентские компьютеры под управлением Windows XP и Windows Server 2003 могут выполнять указание и печать на любом сервере. Клиентские компьютеры под управлением Windows Vista могут выполнять указание и печать на любом сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista НЕ будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда пользователи будут выполнять указание и печать на каком-либо сервере. На компьютерах под управлением Windows Vista НЕ будут отображаться предупреждение и запрос на повышение прав, когда существующее подключение к принтеру требует обновления драйвера.

Параметр "Функцию указания и печати можно использовать только на компьютерах своего леса" применим только к Windows XP SP1 (а также более поздним пакетам обновлений) и Windows Server 2003.

Пользователи могут указывать и печатать только на компьютерах своего леса

Теги: Оборудование 2003 XP ~HKLM GPO


Printers Page URL
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить обзор общего веб-узла с целью поиска принтеров
Путь групповой политики: Принтеры|Панель управления;Принтеры

Определяет, включена ли на данном сервере печать через Интернет.

Печать через Интернет позволяет отображать принтеры на веб-страницах. Это дает возможность получать к ним доступ, управлять ими и использовать их через Интернет или интрасеть.

Печать через Интернет является расширением служб IIS. Чтобы использовать печать через Интернет, необходимо установить службы IIS, включить поддержку печати и этот параметр.

Примечание. Этот параметр влияет только на серверную сторону печати через Интернет. Он не запрещает клиенту печати компьютера самому выполнять печать через Интернет.

Кроме того, обратите внимание на параметр "Особый URL-адрес службы поддержки в левой панели папки принтеров" в этой папке и на параметр "Разрешить обзор общего веб-узла с целью поиска принтеров" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель управления\Принтеры".

Добавляет ссылку на веб-страницу Интернета или интрасети в окне мастера установки принтеров.

Эта политика используется для направления пользователей на нужную веб-страницу, которой они могут воспользоваться для установки драйверов принтеров.

Если эта политика включена и нужный URL-адрес указан в соответствующем поле ввода, система добавляет кнопку "Обзор" на страницу "Укажите принтер" в мастере установки принтеров. Элемент управления "Обзор" появляется рядом с полем "Подключиться к принтеру в Интернете, в домашней сети или в интрасети". Если пользователь сделает щелчок на этом элементе, будет открыто окно обозревателя Интернета и указанная в политике веб-страница, отображающая доступные принтеры.

Эта политика облегчает поиск принтеров, рекомендуемых пользователям для выполнения печати.

См. также политики "Особый URL-адрес службы поддержки в левой панели папки принтеров" и "Печать на основе использования веба" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Принтеры"

MAXLEN 255

Теги: Оборудование Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NonDomainWSDprinters
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Мастер установки принтеров — страница сканирования сети (неуправляемая сеть)
Путь групповой политики: Принтеры

Данный параметр устанавливает максимальное количество принтеров (каждого типа), которое мастер установки принтеров будет отображать в управляемой сети компьютера (когда компьютер не может установить связь с контроллером домена, например, в случае с переносным компьютером, подключенным к домашней сети).

Если данный параметр отключен, страница сканирования сети не будет отображаться.

Если параметр не настроен, в мастере установки принтеров будет отображаться количество принтеров каждого типа по умолчанию: TCP/IP-принтеры: 50 принтеры веб-служб: 50 Bluetooth-принтеры: 10

Если не следует отображать принтеры определенного типа, необходимо включить данный параметр и установить количество отображаемых принтеров, равное 0.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKCU GPO


NonDomainIPprinters
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Мастер установки принтеров — страница сканирования сети (неуправляемая сеть)
Путь групповой политики: Принтеры

Данный параметр устанавливает максимальное количество принтеров (каждого типа), которое мастер установки принтеров будет отображать в управляемой сети компьютера (когда компьютер не может установить связь с контроллером домена, например, в случае с переносным компьютером, подключенным к домашней сети).

Если данный параметр отключен, страница сканирования сети не будет отображаться.

Если параметр не настроен, в мастере установки принтеров будет отображаться количество принтеров каждого типа по умолчанию: TCP/IP-принтеры: 50 принтеры веб-служб: 50 Bluetooth-принтеры: 10

Если не следует отображать принтеры определенного типа, необходимо включить данный параметр и установить количество отображаемых принтеров, равное 0.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKCU GPO


NonDomainDisplayPrinters_State
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Мастер установки принтеров — страница сканирования сети (неуправляемая сеть)
Путь групповой политики: Принтеры

Данный параметр устанавливает максимальное количество принтеров (каждого типа), которое мастер установки принтеров будет отображать в управляемой сети компьютера (когда компьютер не может установить связь с контроллером домена, например, в случае с переносным компьютером, подключенным к домашней сети).

Если данный параметр отключен, страница сканирования сети не будет отображаться.

Если параметр не настроен, в мастере установки принтеров будет отображаться количество принтеров каждого типа по умолчанию: TCP/IP-принтеры: 50 принтеры веб-служб: 50 Bluetooth-принтеры: 10

Если не следует отображать принтеры определенного типа, необходимо включить данный параметр и установить количество отображаемых принтеров, равное 0.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKCU GPO


NonDomainBluetoothprinters
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Мастер установки принтеров — страница сканирования сети (неуправляемая сеть)
Путь групповой политики: Принтеры

Данный параметр устанавливает максимальное количество принтеров (каждого типа), которое мастер установки принтеров будет отображать в управляемой сети компьютера (когда компьютер не может установить связь с контроллером домена, например, в случае с переносным компьютером, подключенным к домашней сети).

Если данный параметр отключен, страница сканирования сети не будет отображаться.

Если параметр не настроен, в мастере установки принтеров будет отображаться количество принтеров каждого типа по умолчанию: TCP/IP-принтеры: 50 принтеры веб-служб: 50 Bluetooth-принтеры: 10

Если не следует отображать принтеры определенного типа, необходимо включить данный параметр и установить количество отображаемых принтеров, равное 0.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKCU GPO


Downlevel Browse
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить обзор сети для поиска принтеров
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Позволяет использовать мастер установки принтеров для поиска общих принтеров в сети.

Если этот параметр включен или не задан, на второй странице мастера установки принтеров установлен переключатель "Сетевой принтер, подключенный к другому компьютеру", а на третьей странице — переключатель "Подключиться к принтеру или выполнить обзор принтеров (кнопка "Далее")", то при установке сетевого принтера без ввода его имени в поле "Имя" мастер установки принтеров отображает список общих принтеров в сети и предлагает выбрать из него принтер.

Если этот параметр отключен, страница обзора сетевых принтеров в окне мастера установки принтеров не отображается. Поиск принтеров в сети невозможен, и для установки принтера необходимо ввести его имя вручную.

Примечание. Этот параметр влияет только на работу мастера установки принтеров. Он не запрещает использовать другие программы для поиска сетевых принтеров или подключения к ним.

Если его значение будет равно 0, то при установке принтера с помощью мастера, на втором шаге (если вы выбрали переключатель Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру) исчезнет переключатель Обзор.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


DomainWSDprinters
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Мастер установки принтеров — страница сканирования сети (управляемая сеть)
Путь групповой политики: Принтеры

Данный параметр устанавливает максимальное количество принтеров (каждого типа), которое мастер установки принтеров будет отображать в управляемой сети компьютера (когда компьютер может установить связь с контроллером домена, например, в случае с переносным компьютером, подключенным к домену).

Если данный параметр отключен, страница сканирования сети не будет отображаться.

Если параметр не настроен, в мастере установки принтеров будет отображаться количество принтеров каждого типа по умолчанию: принтеры Active Directory: 20 TCP/IP-принтеры: 0 принтеры веб-служб: 0 Bluetooth-принтеры: 10

Если не следует отображать принтеры определенного типа, необходимо включить данный параметр и установить количество отображаемых принтеров, равное 0.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKCU GPO


DomainIPprinters
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Мастер установки принтеров — страница сканирования сети (управляемая сеть)
Путь групповой политики: Принтеры

Данный параметр устанавливает максимальное количество принтеров (каждого типа), которое мастер установки принтеров будет отображать в управляемой сети компьютера (когда компьютер может установить связь с контроллером домена, например, в случае с переносным компьютером, подключенным к домену).

Если данный параметр отключен, страница сканирования сети не будет отображаться.

Если параметр не настроен, в мастере установки принтеров будет отображаться количество принтеров каждого типа по умолчанию: принтеры Active Directory: 20 TCP/IP-принтеры: 0 принтеры веб-служб: 0 Bluetooth-принтеры: 10

Если не следует отображать принтеры определенного типа, необходимо включить данный параметр и установить количество отображаемых принтеров, равное 0.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKCU GPO


DomainDisplayPrinters_State
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Мастер установки принтеров — страница сканирования сети (управляемая сеть)
Путь групповой политики: Принтеры

Данный параметр устанавливает максимальное количество принтеров (каждого типа), которое мастер установки принтеров будет отображать в управляемой сети компьютера (когда компьютер может установить связь с контроллером домена, например, в случае с переносным компьютером, подключенным к домену).

Если данный параметр отключен, страница сканирования сети не будет отображаться.

Если параметр не настроен, в мастере установки принтеров будет отображаться количество принтеров каждого типа по умолчанию: принтеры Active Directory: 20 TCP/IP-принтеры: 0 принтеры веб-служб: 0 Bluetooth-принтеры: 10

Если не следует отображать принтеры определенного типа, необходимо включить данный параметр и установить количество отображаемых принтеров, равное 0.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKCU GPO


DomainBluetoothprinters
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Мастер установки принтеров — страница сканирования сети (управляемая сеть)
Путь групповой политики: Принтеры

Данный параметр устанавливает максимальное количество принтеров (каждого типа), которое мастер установки принтеров будет отображать в управляемой сети компьютера (когда компьютер может установить связь с контроллером домена, например, в случае с переносным компьютером, подключенным к домену).

Если данный параметр отключен, страница сканирования сети не будет отображаться.

Если параметр не настроен, в мастере установки принтеров будет отображаться количество принтеров каждого типа по умолчанию: принтеры Active Directory: 20 TCP/IP-принтеры: 0 принтеры веб-служб: 0 Bluetooth-принтеры: 10

Если не следует отображать принтеры определенного типа, необходимо включить данный параметр и установить количество отображаемых принтеров, равное 0.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKCU GPO


DomainADprinters
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Мастер установки принтеров — страница сканирования сети (управляемая сеть)
Путь групповой политики: Принтеры

Данный параметр устанавливает максимальное количество принтеров (каждого типа), которое мастер установки принтеров будет отображать в управляемой сети компьютера (когда компьютер может установить связь с контроллером домена, например, в случае с переносным компьютером, подключенным к домену).

Если данный параметр отключен, страница сканирования сети не будет отображаться.

Если параметр не настроен, в мастере установки принтеров будет отображаться количество принтеров каждого типа по умолчанию: принтеры Active Directory: 20 TCP/IP-принтеры: 0 принтеры веб-служб: 0 Bluetooth-принтеры: 10

Если не следует отображать принтеры определенного типа, необходимо включить данный параметр и установить количество отображаемых принтеров, равное 0.

<описания нет>

Теги: Оборудование ~HKCU GPO


Default Search Scope
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Путь поиска принтеров Active Directory по умолчанию
Путь групповой политики: Панель управления;Принтеры

Указывает место в службе Active Directory, с которого начинается поиск принтеров.

Мастер установки принтеров позволяет выполнять поиск общего принтера в службе Active Directory. Если этот параметр включен, поиск начинается с места, указанного в поле "Путь Active Directory по умолчанию". В противном случае поиск начинается с корневого каталога службы Active Directory.

Этот параметр только задает исходную позицию для поиска принтеров в службе каталогов Active Directory. Он не ограничивает поиск в каталогах службы Active Directory.

Указывает место в Active Directory, откуда начинается выполнение поиска принтеров.

Мастер установки принтеров позволяет пользователям выполнять поиск общего принтера в Active Directory. Если эта политика включена, такой поиск начинается с места, указанного в поле "Путь Active Directory по умолчанию". В противном случае, поиск начинается от корня Active Directory.

Эта политика задает только стартовую точку для поиска принтеров в Active Directory. Она не задает ограничений для пользовательского поиска в Active Directory.

MAXLEN 255

Теги: Оборудование Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


PublishSharedFolders
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SharedFolders

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить публикацию общих папок
Путь групповой политики: Общие папки

Определяет, может ли пользователь публиковать общие папки в Active Directory.

Если этот параметр включен или не задан, пользователи могут применять возможность "Публиковать в Active Directory" оснастки "Общие папки" для публикации общих папок в Active Directory.

Если параметр отключен, отключена возможность "Публиковать в Active Directory", а пользователь не может публиковать общие папки в Active Directory. Примечание. По умолчанию, если данный параметр не задан, публикация общих папок разрешена

Если значение параметра REG_DWORD типа PublishSharedFolders, расположенного в ветви реестра HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SharedFolders, равно 0, тогда пользователю будет запрещено публиковать общие папки в Active Directory.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


PublishDfsRoots
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SharedFolders

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить публикацию DFS-корней
Путь групповой политики: Общие папки

Определяет, может ли пользователь публиковать корни DFS в Active Directory.

Если этот параметр включен или не задан, пользователи могут применять возможность "Публиковать в Active Directory" для публикации корней DFS в Active Directory в виде общих папок.

Если параметр отключен, отключена возможность "Публиковать в Active Directory", а пользователи не могут публиковать корни DFS в Active Directory. Примечание. По умолчанию, если данный параметр не задан, публикация общих папок разрешена.

Если значение параметра REG_DWORD типа PublishDfsRoots, расположенного в ветви реестра HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SharedFolders, равно 0, тогда пользователю не будет разрешено публиковать корни DFS в Active Directory (в качестве общих папок).

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


LogonMethod
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать метод проверки подлинности сервера шлюза TS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Шлюз TS

Определяет метод проверки подлинности, который должен использоваться на клиентском компьютере при попытке подключения к серверу терминалов через сервер шлюза TS. Можно установить этот параметр политики принудительно или разрешить пользователям переопределять его. Если этот параметр политики включен, то он устанавливается принудительно.

Чтобы позволить пользователям переопределять этот параметр политики, нужно установить флажок "Разрешать пользователям изменение этого параметра". В этом случае пользователи смогут задать альтернативный метод проверки подлинности, настраивая параметры на клиентском компьютере или используя RDP-файл или HTML. Если пользователи не зададут альтернативный метод проверки подлинности, то заданный в этом параметре политики метод проверки подлинности будет использоваться по умолчанию.

Если этот параметр политики отключен или не задан, а метод проверки подлинности определен пользователем, то используется определенный пользователем метод. Если метод проверки подлинности не определен, то у пользователей запрашивается имя пользователя и пароль, и по умолчанию заданный на клиентском компьютере протокол NTLM применяется для проверки подлинности.

Значение данного параметра определяет уровень проверки подлинности сервера шлюза TS. Например, если значение данного параметра равно 4, тогда будут использоваться локальные учетные данные. А если значение данного параметра равно 3, тогда будет использоваться смарт-карта.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


AllowExplicitUseProxy
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить подключение через шлюз TS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Шлюз TS

Если этот параметр политики включен, то клиентский компьютер должен всегда подключаться к серверу терминалов через шлюз TS по HTTPS, даже если клиентское подключение выполняется из интрасети. По умолчанию клиентские компьютеры автоматически распознают шлюз TS и предпринимают попытку подключиться к серверу терминалов через него, если не могут подключиться к серверу терминалов напрямую. Если этот параметр политики включен, то клиентские компьютеры принудительно подключаются к серверу терминала через сервер шлюза TS. В результате при использовании сценариев с подключением клиентских компьютеров из интрасети возможны дополнительные задержки.

Можно установить этот параметр политики принудительно или разрешить пользователям переопределять его. Если этот параметр политики включен, то он устанавливается принудительно.

Примечание. При установке этого параметра политики принудительно необходимо также задать адрес сервера шлюза TS, используя параметр политики "Задать адрес сервера шлюза TS", иначе попытки подключения клиента к удаленному компьютеру будут неудачными. Для повышения безопасности также настоятельно рекомендуется задать метод проверки подлинности, используя параметр политики "Задать метод проверки подлинности сервера шлюза TS". Если метод проверки подлинности не задан с использованием этого параметра, то будет использован доступный на клиентском компьютере протокол NTLM. Установка этих параметров групповой политики осуществляется в окне "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Службы терминалов\Шлюз TS".

Чтобы позволить пользователям переопределять этот параметр политики, нужно установить флажок "Разрешать пользователям изменение этого параметра" в групповой политике. В таком случае клиенты смогут при возможности подключаться к терминальному серверу напрямую, а не использовать сервер шлюза TS постоянно. Пользователи смогут задать метод подключения, настраивая параметры на клиентском компьютере, или используя RDP-файл или HTML. Если пользователи не зададут метод подключения, то заданный в этом параметре политики метод подключения будет использоваться по умолчанию.

Если этот параметр политики отключен, то клиентские компьютеры автоматически распознают шлюз TS и предпринимают попытку подключиться к серверу терминалов через него, если не могут подключиться к серверу терминалов напрямую.

Если этот параметр политики не задан, а сервер шлюза TS определен пользователем, то используется определенный пользователем сервер шлюза TS.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет разрешено переопределять значение параметра UseProxy.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


AllowExplicitProxyName
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать адрес сервера шлюза TS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Шлюз TS

Определяет адрес сервера шлюза TS, который должен использоваться на клиентском компьютере при попытке подключения к серверу терминалов. Можно установить этот параметр политики принудительно или разрешить пользователям переопределять его. Если этот параметр политики включен, то он устанавливается принудительно.

Примечание. Также настоятельно рекомендуется задать метод проверки подлинности, используя параметр политики "Задать метод проверки подлинности сервера шлюза TS". Если метод проверки подлинности не задан с использованием этого параметра, то будет использован доступный на клиентском компьютере протокол NTLM. Установка этого параметра проверки подлинности в групповой политике осуществляется в окне "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Службы терминалов\Шлюз TS".

Чтобы разрешить пользователям переопределять параметр политики "Задать адрес сервера шлюза TS" и подключаться к другому серверу шлюза TS, необходимо установить флажок "Разрешать пользователям изменение этого параметра", а пользователи должны задать альтернативный сервер шлюза TS. Пользователи смогут задать альтернативный сервер шлюза TS, настраивая параметры на клиентском компьютере, или используя RDP-файл или HTML. Если пользователи не зададут альтернативный сервер шлюза TS, то заданный в этом параметре политики сервер будет использоваться по умолчанию.

Примечание. Если этот параметр политики отключен, но включен параметр политики "Включить подключение через шлюз служб терминалов", то подключение клиента к серверу шлюза служб терминалов будет невозможно.

Если этот параметр политики не задан, а сервер шлюза TS определен пользователем, то используется определенный пользователем сервер шлюза TS.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет разрешено переопределять значение параметра ProxyName.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


AllowExplicitLogonMethod
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать метод проверки подлинности сервера шлюза TS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Шлюз TS

Определяет метод проверки подлинности, который должен использоваться на клиентском компьютере при попытке подключения к серверу терминалов через сервер шлюза TS. Можно установить этот параметр политики принудительно или разрешить пользователям переопределять его. Если этот параметр политики включен, то он устанавливается принудительно.

Чтобы позволить пользователям переопределять этот параметр политики, нужно установить флажок "Разрешать пользователям изменение этого параметра". В этом случае пользователи смогут задать альтернативный метод проверки подлинности, настраивая параметры на клиентском компьютере или используя RDP-файл или HTML. Если пользователи не зададут альтернативный метод проверки подлинности, то заданный в этом параметре политики метод проверки подлинности будет использоваться по умолчанию.

Если этот параметр политики отключен или не задан, а метод проверки подлинности определен пользователем, то используется определенный пользователем метод. Если метод проверки подлинности не определен, то у пользователей запрашивается имя пользователя и пароль, и по умолчанию заданный на клиентском компьютере протокол NTLM применяется для проверки подлинности.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет разрешено переопределять значение параметра LogonMethod.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


UseProxy
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить подключение через шлюз TS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Шлюз TS

Если этот параметр политики включен, то клиентский компьютер должен всегда подключаться к серверу терминалов через шлюз TS по HTTPS, даже если клиентское подключение выполняется из интрасети. По умолчанию клиентские компьютеры автоматически распознают шлюз TS и предпринимают попытку подключиться к серверу терминалов через него, если не могут подключиться к серверу терминалов напрямую. Если этот параметр политики включен, то клиентские компьютеры принудительно подключаются к серверу терминала через сервер шлюза TS. В результате при использовании сценариев с подключением клиентских компьютеров из интрасети возможны дополнительные задержки.

Можно установить этот параметр политики принудительно или разрешить пользователям переопределять его. Если этот параметр политики включен, то он устанавливается принудительно.

Примечание. При установке этого параметра политики принудительно необходимо также задать адрес сервера шлюза TS, используя параметр политики "Задать адрес сервера шлюза TS", иначе попытки подключения клиента к удаленному компьютеру будут неудачными. Для повышения безопасности также настоятельно рекомендуется задать метод проверки подлинности, используя параметр политики "Задать метод проверки подлинности сервера шлюза TS". Если метод проверки подлинности не задан с использованием этого параметра, то будет использован доступный на клиентском компьютере протокол NTLM. Установка этих параметров групповой политики осуществляется в окне "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Службы терминалов\Шлюз TS".

Чтобы позволить пользователям переопределять этот параметр политики, нужно установить флажок "Разрешать пользователям изменение этого параметра" в групповой политике. В таком случае клиенты смогут при возможности подключаться к терминальному серверу напрямую, а не использовать сервер шлюза TS постоянно. Пользователи смогут задать метод подключения, настраивая параметры на клиентском компьютере, или используя RDP-файл или HTML. Если пользователи не зададут метод подключения, то заданный в этом параметре политики метод подключения будет использоваться по умолчанию.

Если этот параметр политики отключен, то клиентские компьютеры автоматически распознают шлюз TS и предпринимают попытку подключиться к серверу терминалов через него, если не могут подключиться к серверу терминалов напрямую.

Если этот параметр политики не задан, а сервер шлюза TS определен пользователем, то используется определенный пользователем сервер шлюза TS.

Если значение данного параметра равно 1, тогда подключение через шлюз терминалов будет разрешено.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyName
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Задать адрес сервера шлюза TS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Шлюз TS

Определяет адрес сервера шлюза TS, который должен использоваться на клиентском компьютере при попытке подключения к серверу терминалов. Можно установить этот параметр политики принудительно или разрешить пользователям переопределять его. Если этот параметр политики включен, то он устанавливается принудительно.

Примечание. Также настоятельно рекомендуется задать метод проверки подлинности, используя параметр политики "Задать метод проверки подлинности сервера шлюза TS". Если метод проверки подлинности не задан с использованием этого параметра, то будет использован доступный на клиентском компьютере протокол NTLM. Установка этого параметра проверки подлинности в групповой политике осуществляется в окне "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Службы терминалов\Шлюз TS".

Чтобы разрешить пользователям переопределять параметр политики "Задать адрес сервера шлюза TS" и подключаться к другому серверу шлюза TS, необходимо установить флажок "Разрешать пользователям изменение этого параметра", а пользователи должны задать альтернативный сервер шлюза TS. Пользователи смогут задать альтернативный сервер шлюза TS, настраивая параметры на клиентском компьютере, или используя RDP-файл или HTML. Если пользователи не зададут альтернативный сервер шлюза TS, то заданный в этом параметре политики сервер будет использоваться по умолчанию.

Примечание. Если этот параметр политики отключен, но включен параметр политики "Включить подключение через шлюз служб терминалов", то подключение клиента к серверу шлюза служб терминалов будет невозможно.

Если этот параметр политики не задан, а сервер шлюза TS определен пользователем, то используется определенный пользователем сервер шлюза TS.

Он определяет используемый по умолчанию адрес шлюза сервера терминалов.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


UseBrowserProxy
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\HTTP

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка HTTP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров HTTP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола HTTP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров", "Особый" или "Использовать прокси-параметры обозревателя"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера. Значение "Использовать прокси-параметры обозревателя" означает использование параметров прокси-сервера веб-обозревателя.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка", так как параметры по умолчанию не используются. Эти параметры пропускаются, если используется автовыбор или параметры обозревателя.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна для протокола HTTP, и настройка прокси-сервера невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Эта политика пропускается, если включена политика "Протоколы потоков мультимедиа" и не выбран протокол HTTP.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер HTTP и настраивать HTTP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры HTTP-прокси.

<описания нет>

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyType
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\HTTP

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Тип прокси

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyPort
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\HTTP

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка HTTP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров HTTP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола HTTP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров", "Особый" или "Использовать прокси-параметры обозревателя"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера. Значение "Использовать прокси-параметры обозревателя" означает использование параметров прокси-сервера веб-обозревателя.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка", так как параметры по умолчанию не используются. Эти параметры пропускаются, если используется автовыбор или параметры обозревателя.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна для протокола HTTP, и настройка прокси-сервера невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Эта политика пропускается, если включена политика "Протоколы потоков мультимедиа" и не выбран протокол HTTP.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер HTTP и настраивать HTTP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры HTTP-прокси.

Порт прокси

MIN 1

MAX 65535

DEFAULT 80

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyPolicy
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\HTTP

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка HTTP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров HTTP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола HTTP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров", "Особый" или "Использовать прокси-параметры обозревателя"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера. Значение "Использовать прокси-параметры обозревателя" означает использование параметров прокси-сервера веб-обозревателя.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка", так как параметры по умолчанию не используются. Эти параметры пропускаются, если используется автовыбор или параметры обозревателя.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна для протокола HTTP, и настройка прокси-сервера невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Эта политика пропускается, если включена политика "Протоколы потоков мультимедиа" и не выбран протокол HTTP.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер HTTP и настраивать HTTP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры HTTP-прокси.

Задает параметры HTTP-прокси для проигрывателя Windows Media.\n\nЭта политика задает настройки прокси для протокола HTTP. Если эта политика включена, должен быть выбран тип прокси ("Автовыбор", "Особый" или "Использовать прокси-параметры обозревателя"). "Автовыбор" указывает, что настройки прокси определяются автоматически. "Особый" указывает, что используются уникальные настройки прокси. "Использовать прокси-параметры обозревателя" указывает, что используются настройки прокси обозревателя.\n\nЕсли выбран тип "Особый", остальные параметры на вкладке "Настройка" тоже должны быть заданы, поскольку никакие параметры прокси по умолчанию не используются. При выборе параметров "Автовыбор" или "Обозреватель" эти параметры игнорируются.\n\nКнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" в проигрывателе недоступна для протокола HTTP, и прокси не может быть настроен. Если включена политика "Скрыть вкладку Сеть", то вся вкладка также не отображается.\n\nЭта политика игнорируется, если политика протоколов потоков мультимедиа включена, и при этом протокол HTTP не выбран.\n\nЕсли эта политика отключена, то не удастся использовать прокси-сервер HTTP, а пользователь не сможет настроить HTTP-прокси.\n\nЕсли эта политика не задана, пользователи могут настроить параметры HTTP-прокси.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyAddress
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\HTTP

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настройка HTTP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров HTTP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола HTTP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров", "Особый" или "Использовать прокси-параметры обозревателя"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера. Значение "Использовать прокси-параметры обозревателя" означает использование параметров прокси-сервера веб-обозревателя.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка", так как параметры по умолчанию не используются. Эти параметры пропускаются, если используется автовыбор или параметры обозревателя.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна для протокола HTTP, и настройка прокси-сервера невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Эта политика пропускается, если включена политика "Протоколы потоков мультимедиа" и не выбран протокол HTTP.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер HTTP и настраивать HTTP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры HTTP-прокси.

Адрес прокси-сервера

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ExludeFromProxy
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\HTTP

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настройка HTTP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров HTTP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола HTTP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров", "Особый" или "Использовать прокси-параметры обозревателя"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера. Значение "Использовать прокси-параметры обозревателя" означает использование параметров прокси-сервера веб-обозревателя.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка", так как параметры по умолчанию не используются. Эти параметры пропускаются, если используется автовыбор или параметры обозревателя.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна для протокола HTTP, и настройка прокси-сервера невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Эта политика пропускается, если включена политика "Протоколы потоков мультимедиа" и не выбран протокол HTTP.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер HTTP и настраивать HTTP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры HTTP-прокси.

<описания нет>

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


BypassProxyLocalAddress
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\HTTP

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Не использовать прокси-сервер для адресов, начинающихся с

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO


BypassProxyLocal
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\HTTP

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка HTTP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров HTTP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола HTTP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров", "Особый" или "Использовать прокси-параметры обозревателя"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера. Значение "Использовать прокси-параметры обозревателя" означает использование параметров прокси-сервера веб-обозревателя.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка", так как параметры по умолчанию не используются. Эти параметры пропускаются, если используется автовыбор или параметры обозревателя.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна для протокола HTTP, и настройка прокси-сервера невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Эта политика пропускается, если включена политика "Протоколы потоков мультимедиа" и не выбран протокол HTTP.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер HTTP и настраивать HTTP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры HTTP-прокси.

Не использовать прокси-сервер для локальных адресов

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


AutodetectProxy
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\HTTP

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка HTTP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров HTTP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола HTTP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров", "Особый" или "Использовать прокси-параметры обозревателя"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера. Значение "Использовать прокси-параметры обозревателя" означает использование параметров прокси-сервера веб-обозревателя.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка", так как параметры по умолчанию не используются. Эти параметры пропускаются, если используется автовыбор или параметры обозревателя.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна для протокола HTTP, и настройка прокси-сервера невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Эта политика пропускается, если включена политика "Протоколы потоков мультимедиа" и не выбран протокол HTTP.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер HTTP и настраивать HTTP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры HTTP-прокси.

<описания нет>

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyType
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\MMS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка прокси-сервера MMS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Определяет параметры прокси-сервера MMS для проигрывателя Windows Media.

Эта политика определяет параметры прокси-сервера для протокола MMS. При включении этой политики нужно выбрать тип прокси-сервера ("автоматическое определение" или "пользовательский"). Значение "автоматическое определение" означает, что параметры прокси-сервера будут определены автоматически. "Пользовательский" тип предполагает, что вручную будут указаны точные параметры прокси-сервера.

Если выбран "Пользовательский" тип, должны быть установлены остальные настройки вкладки "Параметры"; в противном случае будут использованы параметры по умолчанию. Если выбрано "автоматическое определение", настройки не будут использоваться.

Кнопка "Настроить" на вкладке "Сеть" в проигрывателе недоступна, и протокол не может быть настроен. Если параметр "Скрыть вкладку "Сеть" также включен, будет скрыта вся вкладка "Сеть".

Этот параметр не учитывается, если включена политика "Протоколы потокового мультимедиа" и не выбран параметр "Многоадресные".

Если политика отключена, прокси-сервер MMS не может использоваться и пользователи не могут настраивать его параметры.

Если политика не настроена, пользователи могут настраивать параметры прокси-сервера MMS.

Тип прокси

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyPort
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\MMS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка прокси-сервера MMS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Определяет параметры прокси-сервера MMS для проигрывателя Windows Media.

Эта политика определяет параметры прокси-сервера для протокола MMS. При включении этой политики нужно выбрать тип прокси-сервера ("автоматическое определение" или "пользовательский"). Значение "автоматическое определение" означает, что параметры прокси-сервера будут определены автоматически. "Пользовательский" тип предполагает, что вручную будут указаны точные параметры прокси-сервера.

Если выбран "Пользовательский" тип, должны быть установлены остальные настройки вкладки "Параметры"; в противном случае будут использованы параметры по умолчанию. Если выбрано "автоматическое определение", настройки не будут использоваться.

Кнопка "Настроить" на вкладке "Сеть" в проигрывателе недоступна, и протокол не может быть настроен. Если параметр "Скрыть вкладку "Сеть" также включен, будет скрыта вся вкладка "Сеть".

Этот параметр не учитывается, если включена политика "Протоколы потокового мультимедиа" и не выбран параметр "Многоадресные".

Если политика отключена, прокси-сервер MMS не может использоваться и пользователи не могут настраивать его параметры.

Если политика не настроена, пользователи могут настраивать параметры прокси-сервера MMS.

Порт прокси

MIN 1

MAX 65535

DEFAULT 80

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyPolicy
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\MMS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка прокси-сервера MMS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Определяет параметры прокси-сервера MMS для проигрывателя Windows Media.

Эта политика определяет параметры прокси-сервера для протокола MMS. При включении этой политики нужно выбрать тип прокси-сервера ("автоматическое определение" или "пользовательский"). Значение "автоматическое определение" означает, что параметры прокси-сервера будут определены автоматически. "Пользовательский" тип предполагает, что вручную будут указаны точные параметры прокси-сервера.

Если выбран "Пользовательский" тип, должны быть установлены остальные настройки вкладки "Параметры"; в противном случае будут использованы параметры по умолчанию. Если выбрано "автоматическое определение", настройки не будут использоваться.

Кнопка "Настроить" на вкладке "Сеть" в проигрывателе недоступна, и протокол не может быть настроен. Если параметр "Скрыть вкладку "Сеть" также включен, будет скрыта вся вкладка "Сеть".

Этот параметр не учитывается, если включена политика "Протоколы потокового мультимедиа" и не выбран параметр "Многоадресные".

Если политика отключена, прокси-сервер MMS не может использоваться и пользователи не могут настраивать его параметры.

Если политика не настроена, пользователи могут настраивать параметры прокси-сервера MMS.

Задает параметры HTTP-прокси для проигрывателя Windows Media.\n\nЭта политика задает настройки прокси для протокола HTTP. Если эта политика включена, должен быть выбран тип прокси ("Автовыбор", "Особый" или "Использовать прокси-параметры обозревателя"). "Автовыбор" указывает, что настройки прокси определяются автоматически. "Особый" указывает, что используются уникальные настройки прокси. "Использовать прокси-параметры обозревателя" указывает, что используются настройки прокси обозревателя.\n\nЕсли выбран тип "Особый", остальные параметры на вкладке "Настройка" тоже должны быть заданы, поскольку никакие параметры прокси по умолчанию не используются. При выборе параметров "Автовыбор" или "Обозреватель" эти параметры игнорируются.\n\nКнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" в проигрывателе недоступна для протокола HTTP, и прокси не может быть настроен. Если включена политика "Скрыть вкладку Сеть", то вся вкладка также не отображается.\n\nЭта политика игнорируется, если политика протоколов потоков мультимедиа включена, и при этом протокол HTTP не выбран.\n\nЕсли эта политика отключена, то не удастся использовать прокси-сервер HTTP, а пользователь не сможет настроить HTTP-прокси.\n\nЕсли эта политика не задана, пользователи могут настроить параметры HTTP-прокси.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyAddress
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\MMS

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настройка прокси-сервера MMS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Определяет параметры прокси-сервера MMS для проигрывателя Windows Media.

Эта политика определяет параметры прокси-сервера для протокола MMS. При включении этой политики нужно выбрать тип прокси-сервера ("автоматическое определение" или "пользовательский"). Значение "автоматическое определение" означает, что параметры прокси-сервера будут определены автоматически. "Пользовательский" тип предполагает, что вручную будут указаны точные параметры прокси-сервера.

Если выбран "Пользовательский" тип, должны быть установлены остальные настройки вкладки "Параметры"; в противном случае будут использованы параметры по умолчанию. Если выбрано "автоматическое определение", настройки не будут использоваться.

Кнопка "Настроить" на вкладке "Сеть" в проигрывателе недоступна, и протокол не может быть настроен. Если параметр "Скрыть вкладку "Сеть" также включен, будет скрыта вся вкладка "Сеть".

Этот параметр не учитывается, если включена политика "Протоколы потокового мультимедиа" и не выбран параметр "Многоадресные".

Если политика отключена, прокси-сервер MMS не может использоваться и пользователи не могут настраивать его параметры.

Если политика не настроена, пользователи могут настраивать параметры прокси-сервера MMS.

Адрес прокси-сервера

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


BypassProxyLocalAddress
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\MMS

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настройка прокси-сервера MMS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Определяет параметры прокси-сервера MMS для проигрывателя Windows Media.

Эта политика определяет параметры прокси-сервера для протокола MMS. При включении этой политики нужно выбрать тип прокси-сервера ("автоматическое определение" или "пользовательский"). Значение "автоматическое определение" означает, что параметры прокси-сервера будут определены автоматически. "Пользовательский" тип предполагает, что вручную будут указаны точные параметры прокси-сервера.

Если выбран "Пользовательский" тип, должны быть установлены остальные настройки вкладки "Параметры"; в противном случае будут использованы параметры по умолчанию. Если выбрано "автоматическое определение", настройки не будут использоваться.

Кнопка "Настроить" на вкладке "Сеть" в проигрывателе недоступна, и протокол не может быть настроен. Если параметр "Скрыть вкладку "Сеть" также включен, будет скрыта вся вкладка "Сеть".

Этот параметр не учитывается, если включена политика "Протоколы потокового мультимедиа" и не выбран параметр "Многоадресные".

Если политика отключена, прокси-сервер MMS не может использоваться и пользователи не могут настраивать его параметры.

Если политика не настроена, пользователи могут настраивать параметры прокси-сервера MMS.

Не использовать прокси-сервер для адресов, начинающихся с

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


BypassProxyLocal
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\MMS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка прокси-сервера MMS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Определяет параметры прокси-сервера MMS для проигрывателя Windows Media.

Эта политика определяет параметры прокси-сервера для протокола MMS. При включении этой политики нужно выбрать тип прокси-сервера ("автоматическое определение" или "пользовательский"). Значение "автоматическое определение" означает, что параметры прокси-сервера будут определены автоматически. "Пользовательский" тип предполагает, что вручную будут указаны точные параметры прокси-сервера.

Если выбран "Пользовательский" тип, должны быть установлены остальные настройки вкладки "Параметры"; в противном случае будут использованы параметры по умолчанию. Если выбрано "автоматическое определение", настройки не будут использоваться.

Кнопка "Настроить" на вкладке "Сеть" в проигрывателе недоступна, и протокол не может быть настроен. Если параметр "Скрыть вкладку "Сеть" также включен, будет скрыта вся вкладка "Сеть".

Этот параметр не учитывается, если включена политика "Протоколы потокового мультимедиа" и не выбран параметр "Многоадресные".

Если политика отключена, прокси-сервер MMS не может использоваться и пользователи не могут настраивать его параметры.

Если политика не настроена, пользователи могут настраивать параметры прокси-сервера MMS.

Не использовать прокси-сервер для локальных адресов

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyType
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\RTSP

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка RTSP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров RTSP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола RTSP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров" или "Особый"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка"; в противном случае используются параметры по умолчанию. Эти настройки пропускаются, если используется автовыбор.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна, и настройка протокола невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер RTSP и настраивать RTSP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры RTSP-прокси.

Тип прокси

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyPort
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\RTSP

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка RTSP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров RTSP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола RTSP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров" или "Особый"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка"; в противном случае используются параметры по умолчанию. Эти настройки пропускаются, если используется автовыбор.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна, и настройка протокола невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер RTSP и настраивать RTSP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры RTSP-прокси.

Порт прокси

MIN 1

MAX 65535

DEFAULT 80

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyPolicy
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\RTSP

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка RTSP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров RTSP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола RTSP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров" или "Особый"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка"; в противном случае используются параметры по умолчанию. Эти настройки пропускаются, если используется автовыбор.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна, и настройка протокола невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер RTSP и настраивать RTSP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры RTSP-прокси.

Задает параметры HTTP-прокси для проигрывателя Windows Media.\n\nЭта политика задает настройки прокси для протокола HTTP. Если эта политика включена, должен быть выбран тип прокси ("Автовыбор", "Особый" или "Использовать прокси-параметры обозревателя"). "Автовыбор" указывает, что настройки прокси определяются автоматически. "Особый" указывает, что используются уникальные настройки прокси. "Использовать прокси-параметры обозревателя" указывает, что используются настройки прокси обозревателя.\n\nЕсли выбран тип "Особый", остальные параметры на вкладке "Настройка" тоже должны быть заданы, поскольку никакие параметры прокси по умолчанию не используются. При выборе параметров "Автовыбор" или "Обозреватель" эти параметры игнорируются.\n\nКнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" в проигрывателе недоступна для протокола HTTP, и прокси не может быть настроен. Если включена политика "Скрыть вкладку Сеть", то вся вкладка также не отображается.\n\nЭта политика игнорируется, если политика протоколов потоков мультимедиа включена, и при этом протокол HTTP не выбран.\n\nЕсли эта политика отключена, то не удастся использовать прокси-сервер HTTP, а пользователь не сможет настроить HTTP-прокси.\n\nЕсли эта политика не задана, пользователи могут настроить параметры HTTP-прокси.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ProxyAddress
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\RTSP

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настройка RTSP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров RTSP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола RTSP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров" или "Особый"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка"; в противном случае используются параметры по умолчанию. Эти настройки пропускаются, если используется автовыбор.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна, и настройка протокола невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер RTSP и настраивать RTSP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры RTSP-прокси.

Адрес прокси-сервера

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


ExludeFromProxy
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\RTSP

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настройка RTSP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров RTSP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола RTSP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров" или "Особый"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка"; в противном случае используются параметры по умолчанию. Эти настройки пропускаются, если используется автовыбор.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна, и настройка протокола невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер RTSP и настраивать RTSP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры RTSP-прокси.

Не использовать прокси-сервер для локальных адресов

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


BypassProxyLocalAddress
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\RTSP

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Не использовать прокси-сервер для адресов, начинающихся с

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO


BypassProxyLocal
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\RTSP

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка RTSP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров RTSP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола RTSP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров" или "Особый"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка"; в противном случае используются параметры по умолчанию. Эти настройки пропускаются, если используется автовыбор.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна, и настройка протокола невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер RTSP и настраивать RTSP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры RTSP-прокси.

Не использовать прокси-сервер для локальных адресов

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


AutodetectProxy
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols\RTSP

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка RTSP-прокси
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Выбор параметров RTSP-прокси для проигрывателя Windows Media.

Эта политика задает параметры прокси-сервера для протокола RTSP. Если эта политика включена, необходимо выбрать тип прокси-сервера ("Автоматическое определение параметров" или "Особый"). Значение "Автоматическое определение параметров" означает, что параметры прокси-сервера будут определяться автоматически. Значение "Особый" означает, что используются уникальные параметры прокси-сервера.

При выборе типа прокси-сервера "Особый" необходимо задать остальные параметры на вкладке "Настройка"; в противном случае используются параметры по умолчанию. Эти настройки пропускаются, если используется автовыбор.

Кнопка "Настройка" на вкладке "Сеть" проигрывателя недоступна, и настройка протокола невозможна. Если одновременно включена политика "Скрыть вкладку "Сеть"", вся вкладка "Сеть" скрыта.

Если эта политика отключена, невозможно использовать прокси-сервер RTSP и настраивать RTSP-прокси.

Если эта политика не настроена, пользователи могут задавать параметры RTSP-прокси.

Не использовать прокси-сервер для локальных адресов

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


WindowsMediaStreamingProtocols
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Протоколы потоков мультимедиа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Указывает, что проигрыватель Windows Media может пытаться использовать выбранные протоколы при получении данных потоков мультимедиа с сервера, на котором запущены службы Windows Media.

Эта политика указывает, что протоколы, выбранные на вкладке "Сеть" в окне параметров проигрывателя, могут использоваться для получения потоковых данных с сервера Windows Media через URL-адрес MMS или RTSP. Если установлен флажок "RSTP/UDP", пользователь может указать порты UDP, установив флажок "Использовать порты". Если порты UDP не заданы, проигрыватель использует порты по умолчанию для протокола UDP. Эта политика также указывает, что могут приниматься многоадресные потоки, если установлен флажок "Разрешить проигрывателю получать многоадресные потоки" на вкладке "Сеть". Если эта политика не настроена, пользователи могут выбирать протоколы на вкладке "Сеть". Если эта политика отключена, группы "Протоколы для MMS URL-адресов" и "Многоадресные потоки" на вкладке "Сеть" становятся недоступными, и проигрыватель не может получать потоковые данные MMS или RTSP с сервера Windows Media. Если эта политика включена, администратор должен указать протоколы, доступные для пользователей на вкладке "Сеть". Если не указан ни один протокол, проигрыватель не может получить доступ к MMS или RTSP URL с сервера Windows Media. Если включена политика "Скрыть вкладку “Сеть”", вся вкладка "Сеть" скрывается.

Другим способом определения протоколов для загрузки потокового мультимедиа от сервера Windows Media, а также самой возможности использования потокового мультимедиа в сети, являются параметры dword-типа, расположенные в ветви реестра Software\Policies\Microsoft\ WindowsMediaPlayer\Protocols. Первым из этих параметров является WindowsMediaStreamingProtocols. Если его значение равно 1, то возможность получения потокового мультимедиа будет разрешена. При этом значения параметров Multicast, UDP, TCP и http, определяют возможность использования этих протоколов для передачи потока.

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


UDPPorts
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Протоколы потоков мультимедиа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Указывает, что проигрыватель Windows Media может пытаться использовать выбранные протоколы при получении данных потоков мультимедиа с сервера, на котором запущены службы Windows Media.

Эта политика указывает, что протоколы, выбранные на вкладке "Сеть" в окне параметров проигрывателя, могут использоваться для получения потоковых данных с сервера Windows Media через URL-адрес MMS или RTSP. Если установлен флажок "RSTP/UDP", пользователь может указать порты UDP, установив флажок "Использовать порты". Если порты UDP не заданы, проигрыватель использует порты по умолчанию для протокола UDP. Эта политика также указывает, что могут приниматься многоадресные потоки, если установлен флажок "Разрешить проигрывателю получать многоадресные потоки" на вкладке "Сеть". Если эта политика не настроена, пользователи могут выбирать протоколы на вкладке "Сеть". Если эта политика отключена, группы "Протоколы для MMS URL-адресов" и "Многоадресные потоки" на вкладке "Сеть" становятся недоступными, и проигрыватель не может получать потоковые данные MMS или RTSP с сервера Windows Media. Если эта политика включена, администратор должен указать протоколы, доступные для пользователей на вкладке "Сеть". Если не указан ни один протокол, проигрыватель не может получить доступ к MMS или RTSP URL с сервера Windows Media. Если включена политика "Скрыть вкладку “Сеть”", вся вкладка "Сеть" скрывается.

UDP порты

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


UDP
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Протоколы потоков мультимедиа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Указывает, что проигрыватель Windows Media может пытаться использовать выбранные протоколы при получении данных потоков мультимедиа с сервера, на котором запущены службы Windows Media.

Эта политика указывает, что протоколы, выбранные на вкладке "Сеть" в окне параметров проигрывателя, могут использоваться для получения потоковых данных с сервера Windows Media через URL-адрес MMS или RTSP. Если установлен флажок "RSTP/UDP", пользователь может указать порты UDP, установив флажок "Использовать порты". Если порты UDP не заданы, проигрыватель использует порты по умолчанию для протокола UDP. Эта политика также указывает, что могут приниматься многоадресные потоки, если установлен флажок "Разрешить проигрывателю получать многоадресные потоки" на вкладке "Сеть". Если эта политика не настроена, пользователи могут выбирать протоколы на вкладке "Сеть". Если эта политика отключена, группы "Протоколы для MMS URL-адресов" и "Многоадресные потоки" на вкладке "Сеть" становятся недоступными, и проигрыватель не может получать потоковые данные MMS или RTSP с сервера Windows Media. Если эта политика включена, администратор должен указать протоколы, доступные для пользователей на вкладке "Сеть". Если не указан ни один протокол, проигрыватель не может получить доступ к MMS или RTSP URL с сервера Windows Media. Если включена политика "Скрыть вкладку “Сеть”", вся вкладка "Сеть" скрывается.

UDP

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


TCP
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Протоколы потоков мультимедиа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Указывает, что проигрыватель Windows Media может пытаться использовать выбранные протоколы при получении данных потоков мультимедиа с сервера, на котором запущены службы Windows Media.

Эта политика указывает, что протоколы, выбранные на вкладке "Сеть" в окне параметров проигрывателя, могут использоваться для получения потоковых данных с сервера Windows Media через URL-адрес MMS или RTSP. Если установлен флажок "RSTP/UDP", пользователь может указать порты UDP, установив флажок "Использовать порты". Если порты UDP не заданы, проигрыватель использует порты по умолчанию для протокола UDP. Эта политика также указывает, что могут приниматься многоадресные потоки, если установлен флажок "Разрешить проигрывателю получать многоадресные потоки" на вкладке "Сеть". Если эта политика не настроена, пользователи могут выбирать протоколы на вкладке "Сеть". Если эта политика отключена, группы "Протоколы для MMS URL-адресов" и "Многоадресные потоки" на вкладке "Сеть" становятся недоступными, и проигрыватель не может получать потоковые данные MMS или RTSP с сервера Windows Media. Если эта политика включена, администратор должен указать протоколы, доступные для пользователей на вкладке "Сеть". Если не указан ни один протокол, проигрыватель не может получить доступ к MMS или RTSP URL с сервера Windows Media. Если включена политика "Скрыть вкладку “Сеть”", вся вкладка "Сеть" скрывается.

TCP

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Multicast
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Протоколы потоков мультимедиа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Указывает, что проигрыватель Windows Media может пытаться использовать выбранные протоколы при получении данных потоков мультимедиа с сервера, на котором запущены службы Windows Media.

Эта политика указывает, что протоколы, выбранные на вкладке "Сеть" в окне параметров проигрывателя, могут использоваться для получения потоковых данных с сервера Windows Media через URL-адрес MMS или RTSP. Если установлен флажок "RSTP/UDP", пользователь может указать порты UDP, установив флажок "Использовать порты". Если порты UDP не заданы, проигрыватель использует порты по умолчанию для протокола UDP. Эта политика также указывает, что могут приниматься многоадресные потоки, если установлен флажок "Разрешить проигрывателю получать многоадресные потоки" на вкладке "Сеть". Если эта политика не настроена, пользователи могут выбирать протоколы на вкладке "Сеть". Если эта политика отключена, группы "Протоколы для MMS URL-адресов" и "Многоадресные потоки" на вкладке "Сеть" становятся недоступными, и проигрыватель не может получать потоковые данные MMS или RTSP с сервера Windows Media. Если эта политика включена, администратор должен указать протоколы, доступные для пользователей на вкладке "Сеть". Если не указан ни один протокол, проигрыватель не может получить доступ к MMS или RTSP URL с сервера Windows Media. Если включена политика "Скрыть вкладку “Сеть”", вся вкладка "Сеть" скрывается.

Многоадресный

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


HTTP
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer\Protocols

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Протоколы потоков мультимедиа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Указывает, что проигрыватель Windows Media может пытаться использовать выбранные протоколы при получении данных потоков мультимедиа с сервера, на котором запущены службы Windows Media.

Эта политика указывает, что протоколы, выбранные на вкладке "Сеть" в окне параметров проигрывателя, могут использоваться для получения потоковых данных с сервера Windows Media через URL-адрес MMS или RTSP. Если установлен флажок "RSTP/UDP", пользователь может указать порты UDP, установив флажок "Использовать порты". Если порты UDP не заданы, проигрыватель использует порты по умолчанию для протокола UDP. Эта политика также указывает, что могут приниматься многоадресные потоки, если установлен флажок "Разрешить проигрывателю получать многоадресные потоки" на вкладке "Сеть". Если эта политика не настроена, пользователи могут выбирать протоколы на вкладке "Сеть". Если эта политика отключена, группы "Протоколы для MMS URL-адресов" и "Многоадресные потоки" на вкладке "Сеть" становятся недоступными, и проигрыватель не может получать потоковые данные MMS или RTSP с сервера Windows Media. Если эта политика включена, администратор должен указать протоколы, доступные для пользователей на вкладке "Сеть". Если не указан ни один протокол, проигрыватель не может получить доступ к MMS или RTSP URL с сервера Windows Media. Если включена политика "Скрыть вкладку “Сеть”", вся вкладка "Сеть" скрывается.

HTTP

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


UseDefaultBuffering
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка сетевой буферизации
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Задает, какое количество секунд используется при сетевой буферизации - стандартное или указанное.

Эта политика задает стандартное количество секунд для сетевой буферизации или позволяет указать количество секунд, в течение которых выполняется буферизация потоковых данных перед их воспроизведением.

Если на вкладке "Настройка" выбрано значение "Особое", необходимо указать продолжительность буферизации потоковых данных (до 60 секунд). Если выбрано значение "По умолчанию", используется значение по умолчанию, а указанное количество секунд пропускается.

Параметры "Буферизация по умолчанию" и "Буфер" на вкладке "Быстродействие" в окне параметров проигрывателя недоступны.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователи могут задавать любые параметры буферизации на вкладке "Быстродействие".Задает, какое количество секунд используется при сетевой буферизации - стандартное или указанное.

Эта политика задает стандартное количество секунд для сетевой буферизации или позволяет указать количество секунд, в течение которых выполняется буферизация потоковых данных перед их воспроизведением.

Если на вкладке "Настройка" выбрано значение "Особое", необходимо указать продолжительность буферизации потоковых данных (до 60 секунд). Если выбрано значение "По умолчанию", используется значение по умолчанию, а указанное количество секунд пропускается.

Параметры "Буферизация по умолчанию" и "Буфер" на вкладке "Быстродействие" в окне параметров проигрывателя недоступны.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователи могут задавать любые параметры буферизации на вкладке "Быстродействие".

<описания нет>

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


SetAndLockSkin
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Задать и закрепить обложку
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Пользовательский интерфейс

Разрешает отображение проигрывателя Windows Media только в режиме обложки с использованием указанной обложки.

Эта политика разрешает отображение проигрывателя только в режиме обложки с использованием обложки, указанной в поле "Обложка" на вкладке "Настройка".

Необходимо указать полное имя файла обложки (например, skin_name.wmz), который должен быть установлен в папке %programfiles%\Windows Media Player\Skins на компьютере пользователя. Если обложка не установлена на компьютере пользователя или поле "Обложка" не заполнено, проигрыватель открывается с корпоративной обложкой. Единственный способ выбора корпоративной обложки — оставить поле "Обложка" пустым.

Пользователь получает доступ только к функциям проигрывателя, доступным для указанной обложки. Пользователи не смогут переключать проигрыватель в полный режим или выбирать другую обложку.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователи могут отображать проигрыватель в полном режиме или в режиме обложки и имеют доступ ко всем функциям.

Если равно 1, при отображении проигрывателя в режиме обложки будет использоваться обложка, указанная в параметре DefaultSkin.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


PreventRadioPresetsRetrieval
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Предотвращение получения настроек радиостанций
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media

Запрещает получение из Интернета настроек радиостанций.

Эта политика запрещает проигрывателю автоматически получать из Интернета настройки радиостанций и отображать их в библиотеке мультимедиа. При этом настройки, существовавшие до задания этой политики, не будут обновляться. Кроме того, не будут отображаться настройки, добавленные пользователем.

Если эта политика не настроена или отключена, проигрыватель автоматически получает настройки радиостанций из Интернета.

Можно запретить автоматическую загрузку проигрывателем новых радиостанций из Интернет. Для этого нужно присвоить параметру значение 1.

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


PreventMusicFileMetadataRetrieval
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить получение сведений о музыкальных файлах
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media

Запрещает получение данных о музыкальных файлах через Интернет.

Эта политика запрещает проигрывателю получать через Интернет данные о музыкальных файлах, таких как WMA (Windows Media Audio) и MP3. При этом флажок "Обновлять музыкальные файлы (файлы WMA MP3), получая недостающие сведения из Интернета" в диалоговом окне первого запуска и на вкладках "Конфиденциальность" и "Библиотека мультимедиа" в окне параметров проигрывателя снимается и становится недоступным.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователи могут устанавливать или снимать флажок "Обновлять музыкальные файлы (файлы WMA MP3), получая недостающие сведения из Интернета".

Если значение данного параметра равно 1, тогда музыкальному проигрывателю будет запрещено автоматически получать данные из Интернет о воспроизводимых mp3 и wma-файлах.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


PreventCDDVDMetadataRetrieval
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить получение сведений о компакт-диске и диске DVD
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media

Запрещает получение данных о компакт-дисках и DVD-дисках через Интернет.

Эта политика запрещает проигрывателю автоматически получать через Интернет сведения о воспроизводимых компакт-дисках и DVD-дисках. При этом снимаются и становятся недоступными флажки "Найти сведения в Интернете для компакт-дисков и дисков DVD" в диалоговом окне первого запуска и на вкладке "Конфиденциальность" в окне параметров проигрывателя.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователи могут устанавливать или снимать флажок "Найти сведения в Интернете для компакт-дисков и дисков DVD".

Если значение данного параметра равно 1, тогда музыкальному проигрывателю будет запрещено автоматически получать данные из Интернет о воспроизводимых файлах.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoCodecDownload
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет поведение Windows Media Player при отсутствии требуемого кодека. Если равно "0", то кодек будет автоматически загружаться с web-узла Microsoft, а если равно "1", то сначала будет задан вопрос пользователю.

Теги: Инсталляция ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NetworkBufferingPolicy
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка сетевой буферизации
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Задает, какое количество секунд используется при сетевой буферизации - стандартное или указанное.

Эта политика задает стандартное количество секунд для сетевой буферизации или позволяет указать количество секунд, в течение которых выполняется буферизация потоковых данных перед их воспроизведением.

Если на вкладке "Настройка" выбрано значение "Особое", необходимо указать продолжительность буферизации потоковых данных (до 60 секунд). Если выбрано значение "По умолчанию", используется значение по умолчанию, а указанное количество секунд пропускается.

Параметры "Буферизация по умолчанию" и "Буфер" на вкладке "Быстродействие" в окне параметров проигрывателя недоступны.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователи могут задавать любые параметры буферизации на вкладке "Быстродействие".

Количество секунд, используемое при сетевой буферизации

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NetworkBuffering
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка сетевой буферизации
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Задает, какое количество секунд используется при сетевой буферизации - стандартное или указанное.

Эта политика задает стандартное количество секунд для сетевой буферизации или позволяет указать количество секунд, в течение которых выполняется буферизация потоковых данных перед их воспроизведением.

Если на вкладке "Настройка" выбрано значение "Особое", необходимо указать продолжительность буферизации потоковых данных (до 60 секунд). Если выбрано значение "По умолчанию", используется значение по умолчанию, а указанное количество секунд пропускается.

Параметры "Буферизация по умолчанию" и "Буфер" на вкладке "Быстродействие" в окне параметров проигрывателя недоступны.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователи могут задавать любые параметры буферизации на вкладке "Быстродействие".

Настройка сетевой буферизации

MIN 0

MAX 60

DEFAULT 3

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


HideSecurityTab
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть вкладку "Безопасность"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Пользовательский интерфейс

Скрывает вкладку "Безопасность".

Эта политика скрывает вкладку "Безопасность" в окне параметров проигрывателя Windows Media. Для параметров на вкладке "Безопасность" используются значения по умолчанию, если они не были изменены пользователем.

Даже если эта политика включена, пользователи могут изменять параметры безопасности и настройки зоны через обозреватель Internet Explorer, за исключением случаев, когда эти параметры скрыты или отключены политиками Internet Explorer.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователи могут задавать любые параметры безопасности на вкладке "Безопасность".

Если равно 1, вкладка Безопасность в диалоге Параметры музыкального проигрывателя отображаться не будет.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


HidePrivacyTab
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть вкладку "Конфиденциальность"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Пользовательский интерфейс

Скрывает вкладку "Конфиденциальность".

Эта политика скрывает вкладку "Конфиденциальность" в окне параметров проигрывателя Windows Media. Для параметров на вкладке "Конфиденциальность" используются значения по умолчанию, если они не были изменены пользователем.

На вкладках "Конфиденциальность" и "Библиотека мультимедиа" находится флажок "Обновлять музыкальные файлы (файлы WMA и MP3), получая недостающие сведения из Интернета". Если эта политика включена, флажок "Обновлять музыкальные файлы (файлы WMA MP3), получая недостающие сведения из Интернета" доступен на вкладке "Библиотека мультимедиа", даже когда скрыта вкладка "Конфиденциальность", за исключением случаев, когда включена политика "Запретить получение сведений о диске с музыкальными файлами".

Если эта политика не настроена или отключена, вкладка "Конфиденциальность" не скрывается, и пользователи могут задавать любые параметры конфиденциальности, не определенные другими политиками.

Если равно 1, вкладка Конфиденциальность в диалоге Параметры музыкального проигрывателя отображаться не будет.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


HideNetworkTab
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть вкладку "Сеть"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Скрывает вкладку "Сеть".

Эта политика скрывает вкладку "Сеть" в окне параметров проигрывателя Windows Media. Если пользователь не определил для проигрывателя параметры сети, используются параметры сети по умолчанию.

Если эта политика не настроена или отключена, вкладка "Сеть" отображается. Ее можно использовать для настройки параметров сети.

Если равно 1, вкладка Сеть в диалоге Параметры музыкального проигрывателя отображаться не будет.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EnableScreenSaver
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Экранная заставка
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Воспроизведение

Разрешает прерывание воспроизведения экранной заставкой.

Эта политика задает вывод заставки при воспроизведении записи на цифровых носителях в соответствии с параметрами, установленными на вкладке "Заставка" в диалоговом окне свойств экрана на панели управления. При этом устанавливается и становится недоступным флажок "Разрешить отображение заставки при воспроизведении" на вкладке "Проигрыватель" в окне параметров проигрывателя.

Если эта политика отключена, заставка не прерывает воспроизведение, даже если пользователи выбирают отображение заставки. При этом флажок "Разрешить отображение заставки при воспроизведении" снимается и становится недоступным.

Если эта политика не настроена, пользователи могут устанавливать и снимать флажок "Разрешить отображение заставки при воспроизведении".

Позвляет запретить или разрешить отображение заставки при воспроизведении файлов.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DoNotShowAnchor
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не отображать закрепленное окно
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Пользовательский интерфейс

Запрещает вывод закрепленного окна, когда проигрыватель Windows Media находится в режиме обложки.

Эта политика скрывает закрепленное окно, когда проигрыватель находится в режиме обложки. Кроме того, становится недоступным параметр на вкладке "Проигрыватель", позволяющий пользователям выбирать, нужно ли отображать закрепленное окно.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователи с помощью вкладки "Проигрыватель" могут отображать или скрывать закрепленное окно, когда проигрыватель находится в режиме обложки.

Если эта политика не настроена, а политика "Задать и закрепить обложку" включена, некоторые параметры закрепленного окна недоступны.

Если вы не хотите, чтобы пользователь мог воспользоваться параметром DoNotShowAnchor ветви Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\ , то можно запретить его обработку. Для этого параметру нужно присвоить значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DefaultSkin
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Задать и закрепить обложку
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Пользовательский интерфейс

Разрешает отображение проигрывателя Windows Media только в режиме обложки с использованием указанной обложки.

Эта политика разрешает отображение проигрывателя только в режиме обложки с использованием обложки, указанной в поле "Обложка" на вкладке "Настройка".

Необходимо указать полное имя файла обложки (например, skin_name.wmz), который должен быть установлен в папке %programfiles%\Windows Media Player\Skins на компьютере пользователя. Если обложка не установлена на компьютере пользователя или поле "Обложка" не заполнено, проигрыватель открывается с корпоративной обложкой. Единственный способ выбора корпоративной обложки — оставить поле "Обложка" пустым.

Пользователь получает доступ только к функциям проигрывателя, доступным для указанной обложки. Пользователи не смогут переключать проигрыватель в полный режим или выбирать другую обложку.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователи могут отображать проигрыватель в полном режиме или в режиме обложки и имеют доступ ко всем функциям.

Содержит путь к обложке музыкального проигрывателя, которая будет применяться по умолчанию при использовании режима обложки, если значение параметра SetAndLockSkin равно 1.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP ~HKLM GPO


BufferingType
HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка сетевой буферизации
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media;Сеть

Задает, какое количество секунд используется при сетевой буферизации - стандартное или указанное.

Эта политика задает стандартное количество секунд для сетевой буферизации или позволяет указать количество секунд, в течение которых выполняется буферизация потоковых данных перед их воспроизведением.

Если на вкладке "Настройка" выбрано значение "Особое", необходимо указать продолжительность буферизации потоковых данных (до 60 секунд). Если выбрано значение "По умолчанию", используется значение по умолчанию, а указанное количество секунд пропускается.

Параметры "Буферизация по умолчанию" и "Буфер" на вкладке "Быстродействие" в окне параметров проигрывателя недоступны.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователи могут задавать любые параметры буферизации на вкладке "Быстродействие".

Тип количества секунд, используемого при сетевой буферизации

Теги: Сеть Vista 2003 XP ~HKLM GPO


Underline
HKCU\Software\WinRAR\FileList

Тип параметра: reg_dword

если вам нравится, когда в окне архиватора отображаются подчеркнутые файлы, присвойте этому параметру значение 2. если же вы хотите, чтобы файлы подчеркивались только при наведении, то присвойте значение 1.

Теги: Оболочка Приложения


SingleClick
HKCU\Software\WinRAR\FileList

Тип параметра: reg_dword

чтобы открывать файлы в окне архиватора при помощи одного щелчка, присвойте этому параметру значение 1.

Теги: Оболочка Приложения


ShowGrid
HKCU\Software\WinRAR\FileList

Тип параметра: reg_dword

чтобы отобразить в окне архиватора сетку, присвойте этому параметру значение 1.

Теги: Оболочка Приложения


Detailed
HKCU\Software\WinRAR\FileList

Тип параметра: reg_dword

если необходимо включить вид таблицы в окне архиватора, просто присвойте этому параметру значение 1

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKCU\Software\WinRAR\FileList

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки интерфейса WinRar.

Теги: Конфигурация Приложения


settings
HKCU\Software\WinRAR\Policy

Тип параметра: reg_dword

Если 0 будет равно значение параметра DWORD типа settings, то в меню ПАРАМЕТРЫ будет заблокирована команда УСТАНОВКИ.

Теги: Приложения


Menu
HKCU\Software\WinRAR\Policy

Тип параметра: reg_dword

Если в данной ветви присутствует параметр DWORD типа Menu, значение которого равно 0, то из окна архиватора будет удалена строка меню.

Теги: Приложения


нет
HKCU\Software

Тип параметра: подраздел

Содержит пользовательские настройки приложений.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKCU\Volatile Environment

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе описание непостянных пользовательских переменных. Пути, к которым они ведут, или их значения зависят от способа регистрации пользователя в системе.

Теги: Оболочка Приложения


TreatAsSystem
HKLM\BCD00000000\description

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию значение этого параметра равно 1.

Если вы присвоите ему значение 0, тогда программа командной строки bcdedit больше не сможет редактировать настройки загрузочного меню, а ветвь реестра HKLM\BCD00000000 будет удалена. Тем не менее, загрузочное меню будет работать корректно.

Теги: Вход/выход Windows


System
HKLM\BCD00000000\description

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию значение этого параметра равно 1.

Если вы присвоите ему значение 0, тогда программа командной строки bcdedit больше не сможет редактировать настройки загрузочного меню, а ветвь реестра HKLM\BCD00000000 будет удалена. Тем не менее, загрузочное меню будет работать корректно.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\BCD00000000\description

Тип параметра: подраздел

Подраздел description определяет глобальные настройки загрузочного меню.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\12000002

Тип параметра: reg_string

Содержит значение поля Path.

Данное поле определяет путь к загрузчику операционной системы (файлу winlogon.exe для Windows Vista или NTLDR для более ранних операционных систем) без буквы диска. Например, в данном подразделе может находиться значение \Windows\system32\winload.exe.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\12000004

Тип параметра: reg_string

Содержит значение поля Description.

Данное поле определяет название элемента, отображаемое в загрузочном меню.

Изменить значение данного подраздела можно при помощи команды bcdedit /set «содержимое поля идентификатор соответствующего элемента меню» Description «новое название».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\12000005

Тип параметра: reg_string

Содержит значение поля locale.

Данное поле определяет язык операционной системы.

Изменить значение данного подраздела можно при помощи команды bcdedit /set «содержимое поля идентификатор соответствующего элемента меню» locale «идентификатор языка, например, ru-RU или en-US».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\12000016

Тип параметра: reg_string

Он определяет название порта USB, который будет использоваться при передаче отладочной информации на удаленный компьютер.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\12000030

Тип параметра: reg_string

Данный подраздел содержит значение опции loadoptions

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\15000007

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /MAXMEM.

Данная опция определяет количество оперативной памяти в мегабайтах, которое будет использоваться при работе данной операционной системы.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\1500000c

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции firstmegabytepolicy

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\15000011

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /DEBUGPORT.

Данная опция определяет порт, по которому удаленному компьютеру будет передаваться отладочная информация. Значение 1 определяет порт IEEE1394. Значение 2 определяет порт USB. Остальные значения опции /DEBUGPORT определяются в подразделе 15000013.

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» DEBUGTYPE «тип порта, например, SERIAL, 1394 или USB».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\15000013

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /DEBUGPORT.

Данная опция определяет порт, по которому будет передаваться удаленному компьютеру отладочная информация. Значения от 1 до 4 определяют порты от COM1 до COM4. Остальные значения опции /DEBUGPORT определяются в подразделе 15000011.

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» DEBUGPORT «номер порта».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\15000014

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /BAUDRATE.

Данная опция используется только вместе с опцией /DEBUG и определяет скорость обмена данными в бодах, которая будет использоваться при передаче отладочной информации на удаленный компьютер. По умолчанию используется скорость 9 600 бод для модемного соединения и 19 200 бод для нуль-модемного кабеля.

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» BAUDRATE «скорость».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\15000015

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /CHANNEL.

Данная опция определяет канал порта IEEE1394, который будет использоваться при передаче отладочной информации на удаленный компьютер (если значение опции /DEBUGPORT равно 1394, и используется опция /DEBUG). Данный параметр может принимать значения от 0 до 62. По умолчанию используется канал 0.

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» CHANNEL «канал».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\15000018

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции debugstart

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\15000022

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции emsport

Порт, используемый службой EMS.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\15000023

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции emsbaudrate

Скорость передачи данных для службы EMS.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\15000047

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции configaccesspolicy

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\16000009

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции recoveryenabled

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\1600000b

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции badmemoryaccess

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\16000010

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции bootdebug

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\16000017

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции noumex

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\16000020

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции bootems

Включает/отключает поддержку EMS.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\16000040

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции advancedoptions

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\16000041

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции optionsedit

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\16000049

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции testsigning

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\16000050

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции extendedinput

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\1700000a

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции badmemorylist

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\22000002

Тип параметра: reg_string

Содержит значение поля Systemroot.

Данное поле определяет папку, содержащую системные файлы операционной системы.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\22000011

Тип параметра: reg_string

Данный подраздел содержит значение опции kernel

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\22000012

Тип параметра: reg_string

Данный подраздел содержит значение опции hal

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\22000013

Тип параметра: reg_string

Данный подраздел содержит значение опции dbgtransport

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\23000003

Тип параметра: reg_string

Содержит значение поля resumeobject.

Данное поле определяет CLSID-номер предыдущего элемента загрузочного меню, если вы переименовывали данный элемент загрузочного меню (при переименовании элемента загрузочного меню, создается новая копия этого элемента).

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\23000006

Тип параметра: reg_string

Содержит значение поля default в блоке данных Windows Boot Manager.

Данное поле определяет CLSID-номер поля идентификатор операционной системы, которая загружается по умолчанию.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\24000001

Тип параметра: reg_multi_sz

Содержит значение поля Displayorder в блоке данных Windows Boot Manager.

Данное поле определяет порядок расположения элементов загрузочного меню.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\24000010

Тип параметра: reg_multi_sz

Содержит значение поля Toolsdisplayorder в блоке данных Windows Boot Manager.

Данное поле определяет порядок расположения элементов нижнего загрузочного меню.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\25000004

Тип параметра: reg_binary

Содержит значение поля timeout в блоке данных Windows Boot Manager.

Данное поле определяет интервал ожидания выбора пользователем загружаемой операционной системы (в секундах), по истечении которого будет загружена операционная система по умолчанию.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\25000020

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /NOEXECUTE.

Данная опция определяет режим, в котором будет работать механизм DEP при запуске операционной системы. Механизм DEP предназначен для предотвращения запуска вредоносного кода из областей, которые не должны содержать в себе исполняемый код (область данных, стек, куча). Благодаря этому механизму предотвращаются некоторые виды атак на эти области.

Возможны следующие значения данного параметра.
— 00 00 00 00 00 00 00 00. Эквивалентно значению опции OptIn. Данный режим используется по умолчанию. При этом механизм DEP защищает только основные системные файлы. Например, стеки потоков и страницы пользовательского режима.
— 01 00 00 00 00 00 00 00. Эквивалентно значению опции OptOut. В этом режиме механизм DEP включен для всех программ, запускаемых пользователем.
Кроме того, с помощью вкладки Предотвращение выполнения данных диалога Параметры быстродействия (данный диалог отображается после нажатия на кнопку Параметры… поля Быстродействие, расположенного на вкладке Дополнительно диалога Свойства системы) можно указать программы-исключения, за работой которых механизм DEP следить не будет.
Программы-исключения заносятся в ветвь реестра HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers, в виде параметров строкового типа, названия которых определяют путь к программам-исключениям. Значение этих параметров равно DisableNXShowUI.
— 02 00 00 00 00 00 00 00. Эквивалентно значению опции AlwaysOn. В этом режиме механизм DEP включен для всех программ, запускаемых пользователем. При этом список программ-исключений, формируемый при помощи вкладки Предотвращение выполнения данных диалога Параметры быстродействия, действовать не будет.
— 03 00 00 00 00 00 00 00. Эквивалентно значению опции AlwaysOff. В этом режиме механизм DEP всегда отключен, даже если он аппаратно поддерживается процессором.
Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» nx «режим работы».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\25000021

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции pae

Загружать версию ядра ntkrnlpa.exe, поддерживающую механизм PAE.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\25000031

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции removememory

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\25000032

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции increaseuserva

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\25000033

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции perfmem

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\25000050

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции clustermodeaddressing

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\25000052

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции restrictapiccluster

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\25000061

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /NUMPROC.

Данная опция определяет количество процессоров компьютера, которые будут использоваться при работе данной операционной системы.

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» NUMPROC «количество процессоров».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\25000063

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции configflags

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\25000071

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции msi

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\25000080

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /SAFEBOOT.

Данная опция определяет режим, в котором будет запускаться операционная система. Возможны следующие значения данного параметра.
— 00 00 00 00 00 00 00 00. Эквивалентно значению опции MINIMAL. При использовании данного значения также используется значение подраздела 26000081.
— 01 00 00 00 00 00 00 00. Эквивалентно значению опции NETWORK.
— 02 00 00 00 00 00 00 00. Эквивалентно значению опции DSREPAIR.

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» SAFEBOOT «Minimal, Network или DsRepair».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\250000c1

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции driverloadfailurepolicy

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\250000e0

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции bootstatuspolicy

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000010

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /DETECTHAL.

Если значение параметра данного подраздела равно 01, тогда операционной системе будет разрешено при загрузке определять HAL и файл ядра операционной системы.

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» DETECTHAL «TRUE или FALSE».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000022

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции winpe

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000024

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции nocrashautoreboot

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000025

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции lastknowngood

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000030

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции nolowmem

Не использовать первые 4 Гбайт физической памяти. Данная опция применяется только при использовании PAE.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000040

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /BASEVIDEO.

Если значение параметра данного подраздела равно 01, тогда операционная система будет запускаться с использованием стандартного графического драйвера vga.sys.

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» VGA «TRUE или FALSE».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000041

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /NOGUIBOOT.

Если значение параметра данного подраздела равно 01, тогда операционная система будет запускаться без отображения графической заставки.

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» GRAPHICSMODEDISABLED «TRUE или FALSE».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000042

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции novesa

Запретить/разрешить использование режимов разрешения экрана VESA.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000051

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции usephysicaldestination

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000060

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции onecpu

Использовать только один процессор (если на компьютере установлено несколько процессоров).

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000070

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /PCILOCK.

Если значение параметра данного подраздела равно 01, тогда операционной системе будет запрещено динамически назначать доступным PCI-устройствам IRQ и другие ресурсы ввода-вывода.

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000081

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /SAFEBOOT.

Если значение параметра данного подраздела равно 01, тогда операционная система будет запускаться в безопасном режиме с поддержкой командной строки (значение MINIMAL(ALTERNATESHELL) опции /SAFEBOOT).

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» SAFEBOOTALTERNATESHELL «TRUE или FALSE».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000090

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /BOOTLOG (данная опция по умолчанию используется при загрузке операционной системы в безопасном режиме).

Если значение параметра данного подраздела равно 01, тогда во время запуска операционной системы в ветвь HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\BootLog будет помещаться описание всех драйверов, загрузка которых прошла удачно, и список драйверов, загрузить которые не удалось. После того, как диспетчер сеансов (smss.exe) инициализируется и проверит целостность файловой системы, содержимое данной ветви будет перезаписано в файл NTBTLOG.TXT каталога %systemroot%.

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» BOOTLOG «TRUE или FALSE».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\26000091

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /SOS.

Если значение параметра данного подраздела равно 01, тогда во время запуска операционной системы на экране монитора будет отображаться информация обо всех драйверах, загружаемых в данный момент.

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» SOS «TRUE или FALSE».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\260000a0

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции /DEBUG.

Если значение параметра данного подраздела равно 01, тогда во время запуска операционной системы будет загружен отладчик ядра, который активируется основным отладчиком при возникновении ошибки запуска операционной системы. При этом сведения об ошибке будут передаваться на удаленный компьютер для выполнения отладки ядра операционной системы.

Значение данного подраздела можно изменить при помощи команды bcdedit.exe /set «идентификатор» DEBUG «TRUE или FALSE».

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\260000a1

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции halbreakpoint

Теги: Вход/выход Windows


Element
HKLM\BCD00000000\objects\[{CLSID-номер элемента}]\Elements\260000b0

Тип параметра: reg_binary

Данный подраздел содержит значение опции ems

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\BCD00000000\objects

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе всю информацию об элементах загрузочного меню, а также сведения о различных свойствах и связях элементов загрузочного меню.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\BCD00000000

Тип параметра: подраздел

Данная ветвь реестра хранит в себе описание загрузочного меню, отображаемого при загрузке компьютера.
Она формируется кустом реестра BCD.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\COMPONENTS

Тип параметра: подраздел

Содержимое данной ветви реестра представляет собой список всех компонентов, из которых состоит операционная система Windows Vista, и которые можно инсталлировать (или они уже установлены).

Она формируется кустом реестра COMPONENTS.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\Enum

Тип параметра: подраздел

Содержит данные о всех компонентах оборудования.

Теги: Инсталляция Windows


ProcessorNameString
HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\[номер процессора]

Тип параметра: reg_string

Определяет название процессора, используемое для построения диалога "Свойства: Система".

Теги: Конфигурация Windows


Identifier
HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\[номер процессора]

Тип параметра: reg_string

Определяет семейство, модель и степпинг процессора.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\[номер процессора]

Тип параметра: подраздел

Определяет описание первого процессора, установленного в системе.

Теги: Конфигурация Windows


~MHz
HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\[номер процессора]

Тип параметра: reg_dword

Он содержит в себе частоту процессора, которая была получена операционной системой при запуске.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor

Тип параметра: подраздел

Определяет описание процессоров, установленных в системе.

Теги: Конфигурация Windows


Identifier
HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\MultifunctionAdapter\[номер]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает тип дополнительной шины на материнской плате.
Пример: ISA

Теги: Конфигурация Windows


SystemBiosVersion
HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System

Тип параметра: reg_multi_sz

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
содержит версию BIOS. Значение строки устанавливается производителем BIOS.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System

Тип параметра: подраздел

Определяет описание установленного на компьютере железа.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION

Тип параметра: подраздел

Как только операционная система, которая будет загружаться, выбрана, будет запущена 16-разрядная программа реального режима NTDETECT.COM.

Данная программа начинает поиск оборудования компьютера, определение его конфигурации и формирование на основе полученных данных содержимого ветви реестра HKLM\HARDWARE\DESCRIPTON. Также данная программа из энергонезависимой памяти CMOS получает время и дату, установленные на компьютере.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP\Scsi

Тип параметра: подраздел

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Свойство DeviceMap указывает порядок, в котором устройства перечислены на контроллере SCSI. \nСвойство DeviceMap было опротестовано. Заменяющего свойства не предусмотрено, это свойство следует считать устаревшим.

Теги: Конфигурация Windows


Serial#
HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM\Device

Тип параметра: reg_string

Связывает последовательное устройство, идентифицированное номером * с портом коммуникаций, названным в значении параметра. Система использует этот параметр, чтобы идентифицировать последовательные
порты, в настоящее время доступные на компьютере.

*********Описание взято у Microsoft
Associates the Windows 2000 serial device identified by the number # with the communications port named by the value of the entry, such as COM1. The system uses this entry to identify the serial ports currently available on the computer.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP

Тип параметра: подраздел

Содержит установки для последовательных портов и другую информацию, передаваемую операционной системе драйверами устройств при загрузке системы. Также данный подраздел определяет пути к драйверам устройств, необходимых для тех или иных компонентов устройств.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\HARDWARE\RESOURCEMAP

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе информацию об адресах портов, прямого доступа к памяти, номерах прерываний — в общем, все то, что необходимо для работы различного оборудования в системе

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\HARDWARE

Тип параметра: подраздел

Содержит установки для последовательных портов и описания установленных в системе компонентов.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Network

Тип параметра: подраздел

Содержит регистрационную информацию пользователя, если Windows 98 работает в сети.

Теги: Конфигурация Windows


SLDte
HKLM\nls\overrides

Тип параметра: reg_string

Определяет формат даты, отображаемой на экране Сегодня операционной системы Windows Mobile. Например, значение данного параметра dddd, dd MMMM yyyy говорит о том, что будет отображаться день недели, число, месяц и год.

Теги: Оболочка Рабочий стол Mobile


нет
HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Aliases\Names

Тип параметра: подраздел

Названия дополнительных групп, которые были созданы вами, содержатся в виде подразделов ветви

Теги: Безопасность Windows


C
HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Aliases\[номер группы]

Тип параметра: reg_binary

сведения о дополнительных группах (те же, что и для стандартных групп) содержатся в параметрах REG_BINARY типа C

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\Names

Тип параметра: подраздел

Названия всех зарегистрированных в операционной системе учетных записей пользователей хранятся в виде подразделов данной ветви реестра

Теги: Безопасность Windows


V
HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\[номер пользователя]

Тип параметра: reg_binary

Содержит сведения о полном имени соответствующей учетной записи, а также ее описание.

Начиная с 409 байта данного параметра, хранится путь к домашней папке пользователя. Дальше, после 3 нулевых байт, идет название файла сценария, который будет использоваться при входе данного пользователя. А после названия сценария идет путь к профилю пользователя.

Теги: Безопасность Windows


UserTile
HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\[номер пользователя]

Тип параметра: reg_binary

Содержит путь к изображению, которое ассоциируется с данной учетной записью пользователя. Например, данное изображение отображается в новом меню Пуск.

Теги: Безопасность Windows


UserPasswordHint
HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\[номер пользователя]

Тип параметра: reg_binary

Хранит в себе подсказку, которая была установлена пользователем при создании учетной записи. Данная подсказка отображается после того, как при входе в систему пароль к учетной записи был введен неверно.

Теги: Вход/выход Windows


UserDontShowInLogonUI
HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\[номер пользователя]

Тип параметра: reg_binary

определение того, отображается ли учетная запись в диалоге входа, выполняется при помощи параметра UserDontShowInLogonUI

Теги: Безопасность Windows


F
HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\[номер пользователя]

Тип параметра: reg_binary

Данная битовая маска содержит в себе настройки входа под данной учетной записью, которые можно изменить при помощи оснастки Локальные пользователи и группы (консоль lusrmgr.msc).
— При помощи флажка Требовать смены пароля при следующем входе в систему обнуляется 8 байт параметра, начиная с 24.
— При помощи флажка Срок действия пароля не ограничен 58 байту параметра присваивается битовая маска02.
— При помощи флажка Отключить учетную запись 57 байту параметра присваивается битовая маска01.

Теги: Безопасность Windows


F
HKLM\SAM\SAM\Domains\Account

Тип параметра: reg_binary

Операционная система Windows Vista поддерживает набор настроек, с помощью которых можно определить формат создаваемых паролей, а также параметры работы с ними.

Все они изменяются в разделе оснастки Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Политики учетных записей\Политики паролей.
— Вести журнал паролей X дня. Данная политика изменяет 83 байт параметра.
— Максимальный срок действия паролей. Данная политика изменяет набор байт параметра после 25 байта.
— Минимальная длина пароля. Данная политика изменяет 81 байт параметра.
— Минимальный срок действия пароля. Данная политика изменяет набор байт параметра после 34 байта.
— Пароль должен отвечать требованиям сложности. Данная политика изменяет 77 байт параметра. Она присваивает ему значение 01.
— Хранить пароли используя обратимое шифрование. Данная политика изменяет 77 байт параметра. Она присваивает ему значение 10.

Также операционная система Windows Vista поддерживает набор настроек, с помощью которых можно изменить параметры блокировки учетной записи при неправильном вводе пароля. Все они изменяются в разделе оснастки Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Политики учетных записей\Политика блокировки учетной записи.
— Пороговое значение блокировки. Данная политика изменяет 85 байт параметра.
— Продолжительность блокировки учетной записи. Данная политика изменяет набор байт параметра, начиная с 50 байта.
— Время до сброса счетчика блокировки. Данная политика изменяет набор байт параметра, начиная с 58 байта.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SAM\SAM\Domains\Builtin\Aliases\Names

Тип параметра: подраздел

Названия всех стандартных групп операционной системы содержатся в виде подразделов ветви

Теги: Безопасность Windows


C
HKLM\SAM\SAM\Domains\Builtin\Aliases\[номер группы]

Тип параметра: reg_binary

сведения о стандартных группах (например, описание) содержатся в параметрах REG_BINARY типа C, расположенных в ветви реестра HKLM\SAM\SAM\Domains\Builtin\Aliases\«номер группы». В частности, в параметре C содержится описание группы, а также список учетных записей пользователей, которые в эту группу входят.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SAM

Тип параметра: подраздел

Содержимое данной ветви реестра представляет собой базу данных SAM (Security Access Manager), хранящую в себе пароли учетных записей пользователей, групп, их права доступа и другую конфиденциальную информацию.

По умолчанию содержимое данной ветви реестра разрешено просматривать только учетной записи локальной системы (System). Однако если вы являетесь администратором компьютера, вы можете изменить права на просмотр данной ветви реестра.

*********Определение взято у Microsoft
The SAM subkey contains information used by the Security Accounts Manager. Windows 2000 severs acting as
domain controllers use this subkey to store user and group information pertaining to the directory service restore mode. Domain controllers maintain domain user and group information in Active Directory to manage
user security. However, Windows NT 4.0 and earlier, as well as Windows 2000 servers that are not part of a Windows 2000 domain, use SAM. All the data in this key is in binary form.

The HKLM\SECURITY\SAM subkey stores a duplicate of the information in this subkey.

The information in the SAM subkey is not viewable by users of Windows 2000 Professional, and should not be
edited directly in Windows 2000 Server.

In Windows 2000, Active Directory tools maintain the information held in this subkey. In Windows NT 4.0, use the tools designed for User Manager or User Manager for Domains.

Do not alter or add entries in the SAM subkey. Doing so could prevent users from logging on to the domain or their computers, and it could require you to restore your entire system.

Теги: Сеть Windows


(по умолчанию)
HKLM\SECURITY\Policy\PolAdtEv

Тип параметра: reg_binary

Активация аудита изменяет отдельные биты параметра REG_NONE типа (по умолчанию), расположенного в данной ветви реестра.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SECURITY\Policy\Secrets\DefaultPassword

Тип параметра: подраздел

Более простым и желательным способом установки автоматического входа в систему является использование диалога Учетные записи пользователей. Данный диалог отображается при помощи программы netplwiz.exe.

Для этого достаточно в списке Пользователи этого компьютера выбрать нужного вам пользователя, после чего снять флажок Требовать ввод имени пользователя и пароля. После того, как вы нажмете кнопку Ок, перед вами отобразится диалог с просьбой ввести пароль, который будет использоваться при автоматическом входе от имени выбранного пользователя в операционную систему.

Данный метод автоматического входа в операционную систему изменяет те же параметры ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, кроме параметра DefaultPassword. Вместо данного параметра диалог Учетные записи пользователей изменяет параметры подразделов ветви HKLM\SECURITY\Policy\Secrets\DefaultPassword.

Именно поэтому использование диалога Учетные записи пользователей не угрожает безопасности компьютера.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SECURITY\SAM

Тип параметра: подраздел

Хранит копию ветви HKLM\SAM.

********Описание взято у Microsoft
The SAM subkey stores a copy of the HKLM\SAM key.

The information in the SAM subkey is not viewable by users of Windows 2000 Professional, and should not be edited directly in Windows 2000 Server.

In Windows 2000, Active Directory tools maintain the information held in this subkey. In Windows NT 4.0, use the tools designed for User Manager or User Manager for Domains.

Do not alter or add entries in the SAM subkey. Doing so could prevent users from logging on to the domain or

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SECURITY

Тип параметра: подраздел

Содержимое данной ветви реестра представляет собой часть базы менеджера безопасности SAM.
По умолчанию содержимое данной ветви реестра также разрешено просматривать только учетной записи локальной системы (System). Однако администратор может изменить права на просмотр данной ветви реестра.

Теги: Безопасность Windows


Enterprise
HKLM\SOFTWARE\Adobe\Updater

Тип параметра: reg_dword

Если при запуске программы Adobe Photoshop CS2 выдается ошибка "Приложение Adobe Updater не может быть запущено. Переустановите приложение и его компоненты", тогда попробуйте присвоить данному параметру значение 1.

Теги: Приложения


fAskDest
HKLM\SOFTWARE\Apps\Microsoft Application Installer

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда Windows Mobile будет предлагать пользователю выбрать раздел, в который должна устанавливаться программа. По умолчанию программы устанавливаются в корень карты памяти.

Теги: Инсталляция Приложения Mobile


нет
HKLM\Software\Classes

Тип параметра: подраздел

Содержит все зарегистрированные расширения файлов и ActiveX-объектов.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\Software\Clients\«категория»\[программа]\Capabilities\FileAssociations

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел определяет значения Progid программы, ассоциируемые по умолчанию с различными расширениями файлов. Названия параметров строкового типа данного подраздела определяют расширения файла. А значения определяют сам Progid.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Clients\«категория»\[программа]\Capabilities\MimeAssociations

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел определяет значения Progid программы, ассоциируемые по умолчанию с различными типами MIME. Названия параметров строкового типа данного подраздела определяют типы MIME. А значения определяют сам Progid.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Clients\«категория»\[программа]\Capabilities\URLAssociations

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел определяет значения Progid программы, ассоциируемые по умолчанию с различными протоколами Интернет. Названия параметров строкового типа данного подраздела определяют протоколы Интернет. А значения определяют сам Progid.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Clients\[клиент]\Mail

Тип параметра: подраздел

Формирует ссылку Электронная почта меню Пуск

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\Clients\[клиент]\StartMenuInternet

Тип параметра: подраздел

Формирует ссылку Интернет меню Пуск

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Clients\[клиент]

Тип параметра: подраздел

В данной ветви реестра (SOFTWARE\Clients) содержаться подразделы, определяющие программы, которые можно будет ассоциировать с конкретным действием на вкладке Программы. Параметр по умолчанию каждого из этих подразделов определяет значение параметра по умолчанию вложенного в него подраздела (или в некоторых случаях название вложенного подраздела), содержимое которого и будет ассоциировано с конкретным действием. А вот вложенные в данный подраздел подразделы определяют сами программы для конкретного класса действий и могут содержать в себе еще два подраздела — Protocols и Shell. Подраздел shell строится по аналогии с соответствующим подразделом дочерних подразделов корневого раздела реестра HKEY_CLASSES_ROOT — т.е., сначала идет подраздел, определяющий название команды, в нем идет подраздел command, а параметр по умолчанию этого подраздела как раз и определяет название программы, которая будет выполняться для данного действия. Этот подраздел определяет команду, которая будет выполняться при выборе команды из меню Сервис браузера Internet Explorer для конкретного действия. Подраздел Protocols используется для определения команды, которая будет выполняться при щелчке на ярлыке, выполняющем конкретное действие, и может содержать в себе как подраздел shell, строящийся так же, как и в корневом разделе HKEY_CLASSES_ROOT, так и подразделы, определяющие тип MIME, ассоциированный с этим действием.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\Clients

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки клиентов браузера.

Клиентами браузера Internet Explorer называются программы, которые используются им для различных целей (ассоциированы с файлами различных расширений).

Данные программы определяются при помощи поля Программы Интернета, расположенного на вкладке Программы диалога Свойства: Интернет. После нажатия на кнопку этого поля Задать программы, и выбора в списке появившегося диалога ссылки Настройка доступа к программам и умолчаний, перед вами отобразится диалог Настройка доступа программ и умолчаний. Чтобы изменить стандартные клиенты, нужно установить переключатель Другая этого диалога.

Сведения о стандартных клиентах хранятся в ветви HKLM\SOFTWARE\Clients. В данной ветви содержатся подразделы, определяющие действия, с которыми можно ассоциировать программы (например, чтение почты или групп новостей).

Параметр (по умолчанию) каждого из этих подразделов определяет программу, которая ассоциирована с данным действием. Точнее, он определяет название подраздела, дочернего к данному, в котором описана соответствующая программ.

Кроме параметра (по умолчанию) эти подразделы содержат в себе набор вложенных подразделов, каждый из которых определяет одну программу, которую можно ассоциировать с соответствующим действием.

Эти подразделы также содержат в себе дочерние подразделы. Как правило, это два подраздела — Protocols и Shell.

Подраздел shell строится по аналогии с соответствующим подразделом корневого раздела реестра HKCR. Его описание было приведено ранее.

Подраздел Protocols используется для определения команды, которая будет выполняться при щелчке на ярлыке, выполняющем конкретное действие, и может содержать в себе как знакомый нам дочерний подраздел shell, так и подразделы, определяющие тип MIME, ассоциированный с соответствующим действием.

Теги: Конфигурация Windows


ММХ
HKLM\SOFTWARE\CreativeTech\DeviceInfo\PCI\VEN_1102&DEV_002

Тип параметра: reg_string

Данный параметр рекомендуется создавать (присвоить ему значение 1) перед установкой драйверов звуковой карты Sound Blaster Live!. Это позволит решить проблему, из-за которой система не грузится и появляется сообщение об ошибке emu10k1.

Теги: Инсталляция Оборудование Windows


flipImmediate
HKLM\SOFTWARE\Intel\CUI\OpenGL

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Asynchronous flip (Open GL) программы Powerstrip. При установке данного флажка параметру присваивается значение 1.

Теги: Конфигурация Windows


tripleBufferMode
HKLM\SOFTWARE\Intel\CUI\OpenGL

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Use triple buffering (Open GL) программы Powerstrip. При установке данного флажка параметру присваивается значение 1.

Теги: Конфигурация Windows


support_GL_EXT_texture_filter_anisotropic
HKLM\SOFTWARE\Intel\CUI\OpenGL

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметр изменяет флажком Force anisotropic filtering (Open GL) программы Powerstrip.

Теги: Конфигурация Windows


VPUninstallPassword
HKLM\SOFTWARE\Intel\LANDesk\VirusProtect6\CurrentVersion\AdministratorOnly\Security

Тип параметра: reg_dword

Удалите данный параметр, чтобы отключить запрос пароля на Symantec Antivirus Corporate Edition.

Теги: Безопасность Приложения


UseVPUninstallPassword
HKLM\SOFTWARE\Intel\LANDesk\VirusProtect6\CurrentVersion\AdministratorOnly\Security

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 0, чтобы отключить запрос пароля на Symantec Antivirus Corporate Edition.

Теги: Безопасность Приложения


нет
HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\KAVFSEE\SnmpAgent

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры компонента "Поддержка SNMP-протокола", используемого программой Антивирус Касперского для Workstation в 32-разрядной версии Windows.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\KAVFSEE\[версия]\CrashDump

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры дампов, используемые программой Антивирус Касперского для Workstation в 32-разрядной версии Windows.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKLM\Software\KasperskyLab\KAVFSEE\[версия]\Trace

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры журнала трассировки, используемого программой Антивирус Касперского для Workstation в 32-разрядной версии Windows.

  • все теги
  • на главную страницу


StubPath
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}

Тип параметра: reg_expand_sz

При помощи данного подраздела ветви реестра включается интерфейс Windows Aero. Для этого используется команда regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll.

Теги: Конфигурация IE


StubPath
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}

Тип параметра: reg_expand_sz

При помощи данного подраздела создаются значки программы Почта Windows. Для этого используется команда "%ProgramFiles%\Windows Mail\WinMail.exe" OCInstallUserConfigOE.

Теги: Инсталляция Windows


StubPath
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}

Тип параметра: reg_expand_sz

Диалог, отображаемый при первом запуске музыкального проигрывателя, настраивает пользовательские параметры работы и, соответственно, отображается для каждого нового пользователя.

Это поведение задано при помощи значения расширенного строкового параметра StubPath, расположенного в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}.

В данном параметре содержится команда %SystemRoot%\system32\unregmp2.exe /FirstLogon /Shortcuts /RegBrowsers /ResetMUI, которая выполняет создание ярлыков проигрывателя на панели быстрого запуска, сброс всех языковых настроек и установку параметра REG_DWORD типа AcceptedPrivacyStatement, расположенного в ветви реестра HKCU\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences, равным 0.

Именно изменение этого параметра приводит к тому, что при следующем запуске музыкального проигрывателя отобразится диалог первого запуска.

Теги: Инсталляция Windows


StubPath
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}

Тип параметра: reg_expand_sz

При помощи данного подраздела выполняется обновление рабочего стола Windows. Для этого используется команда regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll.

Теги: Инсталляция Windows


StubPath
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}

Тип параметра: reg_expand_sz

При помощи данного подраздела создаются значки браузера Internet Explorer. Для этого используется команда %systemroot%\system32\ie4uinit.exe –BaseSettings.

Теги: Инсталляция Windows


StubPath
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820}

Тип параметра: reg_expand_sz

При помощи данного подраздела выполняется настройка среды .NET. Для этого используется команда rundll32.exe mscories.dll,Install.

Теги: Инсталляция Windows


Version
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\[{CLSID номер компонента}]

Тип параметра: reg_string

определяет текущую версию данного компонента.

Теги: Инсталляция Windows


StubPath
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\[{CLSID номер компонента}]

Тип параметра: reg_expand_sz

Определяет команду, которая выполнится после создания нового профиля.

Теги: Инсталляция Windows


Locale
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\[{CLSID номер компонента}]

Тип параметра: reg_string

определяет язык, который использует этот компонент для своей работы. Он может принимать значения EN, RU, * и др.

Теги: Инсталляция Windows


KeyFileName
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\[{CLSID номер компонента}]

Тип параметра: reg_string

определяет путь и имя dll-файла, который определяет возможность работы компонента.

Теги: Инсталляция Windows


IsInstalled
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\[{CLSID номер компонента}]

Тип параметра: reg_dword

определяет, установлен ли данный компонент в системе. Имеется в виду активация соответствующего компонента в данный момент времени. Если значение этого параметра равно 1, то компонент установлен.

Теги: Инсталляция Windows


ComponentID
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\[{CLSID номер компонента}]

Тип параметра: reg_string

определяет идентификатор, используемый для данного компонента.

Теги: Инсталляция Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\[{CLSID номер компонента}]

Тип параметра: reg_string

 Параметр по умолчанию разделов CLSID данной ветви реестра определяет «человеческое» название данного программного компонента.

Теги: Инсталляция Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\[{CLSID номер компонента}]

Тип параметра: подраздел

Настройки для обновления или создания нового профиля для этого компонента.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components

Тип параметра: подраздел

Определяет установленные на Windows компоненты.

Теги: Конфигурация IE


InstallINFSection
HKLM\Software\Microsoft\Advanced INF Setup\[компонент]

Тип параметра: reg_string

если предыдущий параметр определял название inf-файла данного компонента, то этот еще больше сужает круг поиска — он определяет раздел в inf-файле, который отвечает за создание данной резервной копии.

Теги: Конфигурация Windows


InstallINFFile
HKLM\Software\Microsoft\Advanced INF Setup\[компонент]

Тип параметра: reg_string

выше мы писали, что имена подразделов данной ветви определяют названия компонентов, которым они принадлежат. Но ведь не все компоненты могут называться так же, как и in-файлы, их описывающие. Поэтому в данном параметре строкового типа содержится путь к inf-файлу компонента и его имя.

Теги: Конфигурация Windows


BackupRegistry
HKLM\Software\Microsoft\Advanced INF Setup\[компонент]

Тип параметра: reg_string

Флаг, определяющий, доступны ли параметры, необходимые для восстановления из резервной копии реестра.

Теги: Конфигурация Windows


BackupPath
HKLM\Software\Microsoft\Advanced INF Setup\[компонент]

Тип параметра: reg_string

Определяет путь, по которому Windows хранит резервную копию.

Теги: Конфигурация Windows


BackupFileSize
HKLM\Software\Microsoft\Advanced INF Setup\[компонент]

Тип параметра: reg_dword

еще один параметр, описывающий резервную копию реестра, созданную компонентом. На этот раз он имеет тип dword и определяет размер файла резервной копии реестра.

Теги: Конфигурация Windows


BackupFileName
HKLM\Software\Microsoft\Advanced INF Setup\[компонент]

Тип параметра: reg_string

Хранит имя копии.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Advanced INF Setup\[компонент]

Тип параметра: подраздел

Содержит данные, необходимые для восстановления старых установок.

Теги: Конфигурация Windows


RegSaveLogFile
HKLM\Software\Microsoft\Advanced INF Setup

Тип параметра: reg_string

содержит в себе путь к файлу (и его имя), в который будут записываться все сведения о ветвях реестра, которые были заархивированы при последнем запуске расширенного сценария с флагом архивации ветвей реестра.

Теги: Конфигурация Windows


RegRestoreLogFile
HKLM\Software\Microsoft\Advanced INF Setup

Тип параметра: reg_string

содержит в себе путь к файлу (и его имя), в который будут записываться все сведения о ветвях реестра, которые были восстановлены при последнем запуске расширенного сценария с флагом восстановления заархивированных ветвей реестра.

Теги: Конфигурация Windows


AdvPackLogFile
HKLM\Software\Microsoft\Advanced INF Setup

Тип параметра: reg_string

данный параметр определяет путь и имя файла, в который операционнная система будет записывать все сведения о использовании функций расширенных inf-файлов при установке модулей

Теги: Инсталляция Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Advanced INF Setup

Тип параметра: подраздел

Содержит имена компонентов INF-файлов, создавших резервные копии изменяемых ими установок реестра.

Теги: Конфигурация Windows


UseDX9LText
HKLM\Software\Microsoft\Avalon.Graphics

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда использовать интерфейс Windows Aero будет запрещено. Изменение данного параметра скажется на операционной системе после перезагрузки компьютера.

Теги: Конфигурация Windows


RequirePrivilege
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285}\Commands\[идентификатор кнопки]

Тип параметра: reg_dword

Если его значение равно 1, тогда нажатие соответствующей кнопки требует прав администратора (то есть, отобразится диалог UAC с запросом на получение прав администратора). Если же значение данного параметра равно 0, тогда диалог UAC отображаться не будет.

Теги: Архивация Windows


Executable
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285}\Commands\[идентификатор кнопки]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет команду, которая будет выполняться при нажатии на кнопку или ссылку.

Теги: Архивация Windows


CommandText
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285}\Commands\[идентификатор кнопки]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет текст, отображаемый на кнопке.

Теги: Архивация Windows


Arguments
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285}\Commands\[идентификатор кнопки]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет аргументы команды, указанной в параметре Executable (если они необходимы).

Теги: Архивация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285}\Commands\[идентификатор кнопки]

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел определяет команды, которые выполняются при нажатии на кнопку или ссылку. Каждая кнопка или ссылка описывается при помощи параметров, расположенных в подразделе, вложенном в подраздел Commands.

Теги: Архивация Windows


RestoreIcon
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285}

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет значок, отображаемый напротив кнопки поля Восстановление файлов или всего содержимого компьютера.

Теги: Архивация Windows


RestoreDescription
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285}

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет описание, отображаемого напротив кнопки поля Восстановление файлов или всего содержимого компьютера.

Теги: Архивация Windows


RestoreAlwaysEnabled
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285}

Тип параметра: reg_dword

Если его значение равно 1, тогда кнопка поля Восстановление файлов или всего содержимого компьютера будет активирована всегда (по умолчанию она не активна, если вы не делали архивной копии).

Теги: Архивация Windows


BackupIcon
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285}

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет значок, отображаемый напротив кнопки поля Архивация файлов или всего содержимого компьютера.

Теги: Архивация Windows


BackupDescription
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285}

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет описание, отображаемое напротив кнопки поля Архивация файлов или всего содержимого компьютера.

Теги: Архивация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285}

Тип параметра: reg_dword

Для мастера Центр архивации и восстановления определяет настройки кнопки Архивировать компьютер поля Архивация файлов или всего содержимого компьютера и кнопки Восстановить компьютер поля Восстановление файлов или всего содержимого компьютера.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{a763bfc4-73b8-428b-87d0-9248112f4183}\Commands\[идентификатор кнопки]

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел определяет команды, которые выполняются при нажатии на кнопку или ссылку. Каждая кнопка или ссылка описывается при помощи параметров, расположенных в подразделе, вложенном в подраздел Commands.

Теги: Архивация Windows


RestoreIcon
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{a763bfc4-73b8-428b-87d0-9248112f4183}

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет значок, отображаемый напротив кнопки поля Восстановление файлов или всего содержимого компьютера.

Теги: Архивация Windows


RestoreDescription
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{a763bfc4-73b8-428b-87d0-9248112f4183}

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет описание, отображаемого напротив кнопки поля Восстановление файлов или всего содержимого компьютера.

Теги: Архивация Windows


RestoreAlwaysEnabled
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{a763bfc4-73b8-428b-87d0-9248112f4183}

Тип параметра: reg_dword

Если его значение равно 1, тогда кнопка поля Восстановление файлов или всего содержимого компьютера будет активирована всегда (по умолчанию она не активна, если вы не делали архивной копии).

Теги: Архивация Windows


BackupIcon
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{a763bfc4-73b8-428b-87d0-9248112f4183}

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет значок, отображаемый напротив кнопки поля Архивация файлов или всего содержимого компьютера.

Теги: Архивация Windows


BackupDescription
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{a763bfc4-73b8-428b-87d0-9248112f4183}

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет описание, отображаемое напротив кнопки поля Архивация файлов или всего содержимого компьютера.

Теги: Архивация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\BRCpl\BackupApps\{a763bfc4-73b8-428b-87d0-9248112f4183}

Тип параметра: reg_dword

Для мастера Центр архивации и восстановления определяет настройки кнопки Архивировать файлы поля Архивация файлов или всего содержимого компьютера и кнопки Восстановить файлы поля Восстановление файлов или всего содержимого компьютера.

Теги: Архивация Windows


PathCompletionChar
HKLM\Software\Microsoft\Command Processor

Тип параметра: reg_dword

Если равно "4", то при нажатии комбинации клавиш «Ctrl+D» в cmd.exe будут перечисляться находящиеся в текущей папке файлы. Эквивалент команды cmd.exe /F:ON.

Теги: Конфигурация


EnableExtensions
HKLM\Software\Microsoft\Command Processor

Тип параметра: reg_dword

Если установить dword-параметр EnableExtensions равным 0, то будут отключены такие расширения, как определяемые параметрами CompletionChar и PathCompletionChar. Также установка данного параметра повлияет на выполнение таких команд, как del, erase, color, cd, md, prompt, pushd, popd, set, setlocal, endlocal, if, for, call, shift, goto, start, assoc и ftype.

Теги: Конфигурация


DelayedExpansion
HKLM\Software\Microsoft\Command Processor

Тип параметра: reg_dword

по умолчанию отложенное расширение переменных среды не включено. Чтобы его включить, нужно установить значение этого dword-параметра равным 1. После этого символ ! можно будет использовать как замену текущего значения переменной среды.

Теги: Оболочка


DefaultColor
HKLM\Software\Microsoft\Command Processor

Тип параметра: reg_dword

Определяет цвет текста и цвет фона. Имеет формат 0x000000XY, где первые биты и определяют цвет. Как X, так и Y, могут иметь следующие значения:

0=black
1=blue
2=green
3=aqua
4=red
5=purple
6=yellow
7=white
8=gray
9=light blue
a=light green
b=light aqua
c=light red
d=light purple
e=light yellow
f=bright white

Теги: Конфигурация


Autorun
HKLM\Software\Microsoft\Command Processor

Тип параметра: reg_string

Список программ, перечисленных через символ &, которые будут запускаться вместе с cmd.exe.

Теги: Оболочка


нет
HKLM\Software\Microsoft\Command Processor

Тип параметра: подраздел

Настройки для программы cmd.exe.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки NetMeeting

Теги: Конфигурация


нет
HKLM\Software\Microsoft\CTF\LangBar

Тип параметра: подраздел

содержит в себе несколько параметров dword-типа управляющих, в основном, командами контекстного меню языковой панели.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\CTF

Тип параметра: подраздел

Языковая панель — очень интересное и удобное решение Windows. Данная панель позволяет оторвать значок текущего языка от панели задач и установить его в любой точки рабочего стола. Настройки языковой панели хранятся в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF. В этой ветви могут находиться параметры dword-типа, описание некоторых из которых мы рассмотрим ниже.

Теги: Конфигурация


OptimizeError
HKLM\Software\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction

Тип параметра: reg_string

Также данный подраздел может содержать строковой параметр OptimizeComplete. Если он равен YES, то дефрагментация загрузочного сектора была произведена. Если же значение этого параметра равно NO, тогда в параметре строкового типа OptimizeError, расположенном в той же ветви реестра, вы сможете прочитать причину, по которой дефрагментация не выполнялась.

Теги: Конфигурация


OptimizeComplete
HKLM\Software\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction

Тип параметра: reg_dword

Если равно "yes", то дефрагментация загрузочного сектора была произведена.

Теги: Оборудование


Enable
HKLM\Software\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction

Тип параметра: reg_string

Если равно "N", то boot defrag будет отключен (позволит на некоторое время сократить время загрузки системы, но со временем она будет становиться все медленнее)

Теги: Оборудование


нет
HKLM\Software\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction

Тип параметра: подраздел

Настройки функции оптимизации загрузочного сектора — то есть, дефрагментации файлов, необходимых для запуска Windows (теперь дефрагментация загрузочных файлов происходит независимо от пользователя после 10-30 минут простоя системы). Причем файлы оптимизируются на основе данных из файлов notosboot-B00DFAAD.pf и layout.ini.

Теги: Конфигурация


ResourceDllName
HKLM\Software\Microsoft\Dfrg

Тип параметра: reg_string

значение данного строкового параметра определяет название dll-файла, необходимого для работы дефрагментации диска;

Теги: Конфигурация


LogFilePath
HKLM\Software\Microsoft\Dfrg

Тип параметра: reg_string

а этот параметр строкового типа определяет каталог и название файла отчета, который будет создаваться при дефрагментации диска;

Теги: Конфигурация


CreateLogFile
HKLM\Software\Microsoft\Dfrg

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра dword-типа равно 1, тогда будет создан отчет о фрагментации диска;

Теги: Оборудование


нет
HKLM\Software\Microsoft\Dfrg

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки для программы дефрагментации дисков.

Теги: Архивация Windows


ShowFrameRate
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DirectDraw

Тип параметра: reg_dword

Позволяет отобразить на экране поле количества кадров в секунду, если видеокарта поддерживает данное поле.

Теги: Конфигурация Windows


ModeXOnly
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DirectDraw

Тип параметра: reg_dword

Позволяет включить использование режима Mode-X.

Теги: Конфигурация Windows


ForceNoSysLock
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DirectDraw

Тип параметра: reg_dword

Позволяет включить длительную блокировку памяти видеокарты.

Теги: Конфигурация Windows


EnablePrintScreen
HKLM\Software\Microsoft\DirectDraw

Тип параметра: reg_dword

Позволяет включить поддержку клавиши Print Screen в играх, основанных на DirectDraw.

Теги: Конфигурация Windows


EmulationOnly
HKLM\Software\Microsoft\DirectDraw

Тип параметра: reg_dword

Позволяет включить слой программной эмуляции DirectX DirectDraw.

Теги: Конфигурация Windows


DisableWiderSurfaces
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DirectDraw

Тип параметра: reg_dword

Позволяет отключить поддержу широкого канала для DirectX DirectDraw.

Теги: Конфигурация Windows


DisableNoSysLock
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DirectDraw

Тип параметра: reg_dword

Позволяет запретить длительную блокировку памяти видеокарты.

Теги: Конфигурация Windows


DisableMMX
HKLM\Software\Microsoft\DirectDraw

Тип параметра: reg_dword

Позволяет отключить расширения MMX процессора для DirectX DirectDraw.

Теги: Конфигурация Windows


DisableInactivate
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DirectDraw

Тип параметра: reg_dword

Позволяет отключить отладку двойных видеокарт.

Теги: Конфигурация Windows


DisableAGPSupport
HKLM\Software\Microsoft\DirectDraw

Тип параметра: reg_dword

Позволяет отключить поддержу AGP видеокарт.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\DirectDraw

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки Direct Draw.

Теги: Конфигурация


Version
HKLM\Software\Microsoft\DirectX

Тип параметра: reg_string

Если вам нужно установить на компьютер версию DirectX, более старую, чем текущая, попробуйте изменить значение данного параметра. Например, укажите в нем номер еще более старой версии, чем та, которую вы хотите установить.

Теги: Инсталляция Windows


Policy
HKLM\Software\Microsoft\Driver Signing

Тип параметра: reg_binary

Если равно "0", то будет разрешена установка всех драйверов, если "1", то будут выдаваться предупреждения, если издателем драйвера не является Microsoft, а если "2", то установка таких драйверов будет запрещена.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Driver Signing

Тип параметра: подраздел

Содержит информацию об отношении Windows к драйверам.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\DRM

Тип параметра: подраздел

Настройки механизма лицензирования DRM хранятся в данной ветви реестра

Теги: Безопасность Windows


Exchange Extensions
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Extensions

Тип параметра: reg_string

Если при открытии почтовой программы Outlook 2003 отображается сообщение Error in registry for extension "Exchange Extensions?. The syntax or format of the registry entry is incorrect. Check the registry settings and compare the registry for this extension to the other extensions in the registry, тогда попробуйте присвоить данному параметру значение 4.0;emsuix32.dll;7;011111111111110;1111011100.

Теги: Outlook Приложения


Exchange Extensions
HKLM\Software\Microsoft\Exchange\Client\Extensions

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр нужно удалить, если при запуске Outlook 2003 возникает ошибка Microsoft Office Outlook: Ошибка в реестре для "Exchange Extensions;?". Синтаксис или формат записи реестра неверен. Проверьте параметры реестра и сравните параметры реестра с другими имеющимися расширениями. Данная проблема описана в статье KB823633 базы знаний Microsoft.

Теги: Конфигурация Windows


DumpsterAlwaysOn
HKLM\Software\Microsoft\Exchange\Client\Options

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра DWORD типа будет равно 1,тогда вы сможете восстановить удаленные данные не только из папки Удаленные, но и из других папок, например, папок Входящие, Контакты и т.д. После внесения данного изменения в диалоге Сервис появится возможность восстановления окончательно удаленных данных с помощью пункта Восстановление удаленных элементов. Данная возможность описана в статье KB246153 базы знаний Microsoft.

Теги: Конфигурация Outlook


RPC_Srv_Binding_Order
HKLM\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider

Тип параметра: reg_dword

Параметр RPC_Svr_Binding_Order создается в процессе установки почтового клиента Outlook или сервера Exchange. Не следует путать его с параметром RPC_Binding_Order. Данный параметр не используется приложением Outlook при установке подключений по протоколу RPC, а служит для определения последовательности протоколов в процессе обмена данными между серверами. Чтобы определить доступные клиентским приложениям протоколы, воспользуйтесь средством RPC Dump. Дополнительные сведения об этом средстве см. в разделе «Определение неполадок протокола RPC на сервере с помощью средства RPC Dump» этой статьи. По умолчанию параметр Rpc_Svr_Binding_Order имеет следующее значение: ncacn_ip_tcp,ncacn_spx,ncacn_vns_spp. Если дополнительно установлены другие протоколы, значение может отличаться.

Теги: Конфигурация Outlook


RPC_Binding_Order
HKLM\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider

Тип параметра: reg_dword

Параметр RPC_Binding_Order создается в процессе установки почтового клиента Outlook или сервера Exchange и определяет последовательность протоколов, которая используется при инициализации приложением Outlook обмена данными по протоколу RPC. Параметр RPC_Binding_Order не создается Microsoft Exchange Server 2003 или Microsoft Exchange 2000 Server, а только Microsoft Exchange Server 5.5 и более ранними версиями сервера Exchange. По умолчанию параметр Rpc_Binding_Order имеет следующее значение: ncalrpc,ncacn_ip_tcp,ncacn_spx,ncacn_np,netbios,ncacn_vns_spp

Данная последовательность используется при запуске Outlook. В это время он пытается соединиться с Exchange-сервером, перебирая по порядку используемые RPC протоколы. Если используемый в вашей системе протокол находится не на первом месте в последовательности протоколов, тогда запуск Outlook может затянуться.

Теги: Конфигурация Outlook


LogOutgoing
HKLM\Software\Microsoft\Fax\ActivityLogging

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда сведения о исходящих сообщениях будут заносится в лог-файл

Теги: Конфигурация Windows


LogIncoming
HKLM\Software\Microsoft\Fax\ActivityLogging

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда сведения о входящих сообщениях будут заносится в лог-файл

Теги: Конфигурация Outlook


Port
HKLM\Software\Microsoft\Fax\Receipts

Тип параметра: reg_dword

Номер порта, по которому будут отправляться и приходить сообщения факса. По умолчанию используется 25 порт (Default SMTP port)

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Function Discovery\Categories\Provider\Microsoft.PnPX.Association

Тип параметра: подраздел

Провайдер, необходимый для работы службы Перечислитель IP-шин PnP-X, описывается в данной ветви реестра.

Теги: Конфигурация Windows


ProtocolAllowList
HKLM\Software\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр строкового типа может определять дополнительные схемы URL для элементов управления ActiveX. После установки обновления 896358 разрешены лишь следующие схемы URL: file, http, https, ftp, its, ms-its, mk:@msitstore, hcp. Но с помощью данного параметра можно задать дополнительные схемы url. Например, чтобы задать схемы news и mailto, нужно данному параметру присвоить значение news:;mailto:. Данная возможность описана в статье KB905215 базы знаний Microsoft.

Теги: Конфигурация IE


EnableFrameNavigationInSafeMode
HKLM\Software\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions

Тип параметра: reg_dword

Установка данного параметра REG_DWORD типа равным 1 приводит к включению возможности перехода между рамками в браузере Internet Explorer. Данная проблема описана в статье KB896905 базы знаний Microsoft.

Теги: Конфигурация Windows


Apps.InstDateTime
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\IE Setup\Setup

Тип параметра: reg_dword

Удалите этот параметр реестра, чтобы сбросить регистрационный счетчик программы Alcohol 120% v1.9.5.3105.

Теги: Приложения


NoAutomaticSignup
HKLM\Software\Microsoft\IEAK

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра строкового типа NoAutomaticSignup равно 0, тогда браузер будет автоматически запускаться для завершения процесса подписки по окончании идентификации поставщика услуг с помощью IEAK.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs

Тип параметра: подраздел

Вам, наверное, знакома такая страница браузера Internet Explorer, как about:blank. Переход на этот адрес отображает пустую страницу.

Однако это не единственный стандартный адрес браузера, начинающийся со строки about:. Также, например, существуют адреса about:SecurityRisk, about:NoAdd-ons, about:Tabs и т.д.

Перечислять такие адреса можно долго, ведь вы и сами можете создать такой адрес, либо изменить страницу, на которую ссылается стандартные адрес.

Все адреса, которые начинаются со слова about:, хранятся в параметрах строкового типа ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs. Значения этих параметров определяют страницы, который эти адреса отображают. Названия же параметров соответствуют строке, которую нужно добавить к строке about: для формирования окончательного адреса.

Теги: Конфигурация IE


Compatibility Flags
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\[GUID-номер ActiveX-объекта]

Тип параметра: reg_dword

Объектами ActiveX, не помеченными как безопасные, называются ActiveX-объекты, для которых установлен бит аннулирования. Как правило, установка бита аннулирования выполняется в том случае, если загрузка или работа ActiveX-объекта ставит безопасность работы браузера Internet Explorer под угрозу.

По умолчанию браузер никогда не запускает ActiveX-объекты с установленным битом аннулирования. Однако с помощью параметра 1201 это поведение можно изменить.

Список всех ActiveX-объектов, для которых установлен бит аннулирования, хранится в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility.

Данная ветвь реестра содержит в себе набор подразделов, названных в честь CLSID-номера ActiveX-объекта, зарегистрированного в браузере.

Если значение параметра REG_DWORD типа Compatibility Flags, расположенного в подразделе с соответствующим ActiveX-объекту CLSID-номером, равен 0x400, тогда бит аннулирования для данного ActiveX-объекта установлен.

Если же значение параметра Compatibility Flags равно 0x00800000, тогда для данного ActiveX-объекта будет установлен бит совместимости.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\AdvancedOptions

Тип параметра: подраздел

Определяет элементы списка вкладки Дополнительно диалога "Свойства: Интернет".

Давайте подробнее рассмотрим новые параметры, используемые для построения содержимого списка данной вкладки:

PlugUIText — параметр строкового типа, аналогичный по своим действиям параметру Text, но имеющий перед ним больший приоритет. Во многих подразделах данной ветви реестра описаны сразу оба этих параметра.

RegPoliciesPath — параметр строкового типа, содержащий в себе ветвь реестра GPO, в которой хранится параметр, изменяемый соответствующим флажком.

Вот, собственно, и все нововведения. Остальные, используемые для построения вкладки Дополнительно параметры, нам уже известны. Это CheckedValue, DefaultValue, HelpID, HKeyRoot, RegPath, Text, Type, UncheckedValue, ValueName. Их значения были приведены для ветви реестра SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Теги: Безопасность IE


msimn.exe
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\International

Тип параметра: reg_string

Если после установки русского MUI в английскую Windows XP, в Outlook Express все меню по-прежнему на английском, попробуйте присвоить данному параметру значение 6.0.2600.0-6.0.9999.9999.

Теги: XP Outlook Windows Приложения


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\ErrorThresholds

Тип параметра: подраздел

Определение того, будет ли конкретная обычная страница об ошибке заменена подробной, основано на параметрах REG_DWORD типа ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\ErrorThresholds.

Названия этих параметров определяют номер соответствующей ошибки. А значения этих параметров определяют стандартный размер соответствующей страницы об ошибке в байтах. Если полученная страница мала, она будет отвергнута и заменена страницей с подробным сообщением об ошибке.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate

Тип параметра: подраздел

Если вы ввели в адресную строку адрес сайта, но браузеру не удалось найти данный сайт, он пытается выполнить поиск соответствующего сайта в других доменах. Это и называется автоподстановкой.

По умолчанию браузер сначала заменяет домен введенного вами адреса на домен .com, потом, если все равно не удалось найти страницу, на .org, потом на .net, и, наконец, на .edu. Если после выполнения этих действий страница так и не была найдена, браузер либо выдает ошибку, либо начинает поиск при помощи используемой по умолчанию поисковой машины.

Сведения обо всех доменах, которые браузер подставляет в введенную вами строку, содержатся в качестве параметров строкового типа ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\UrlTemplate.

Названия этих параметров определяют порядок выполнения подстановки (параметр с названием 1 подставляется первым, с названием 2 вторым и т.д.). Значения же этих параметров определяют домены, которые будут подставляться. При этом формат значения параметра следующий: «протокол».%s.«домен». Например, www.%s.ru.

Теги: Конфигурация IE


MaxRenderLine
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Тип параметра: reg_dword

Браузер Internet Explorer позволяет определить максимальное количество выводимых символов в одном теге веб-страницы. Для этого достаточно указать максимальное возможное количество символов в параметре REG_DWORD типа MaxRenderLine.

Теги: Оболочка IE


Enabled
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter

Тип параметра: reg_dword

Как с помощью диалога Фильтр фишинга, так и с помощью элемента списка Параметры изменяется один и тот же параметр REG_DWORD типа — параметр Enabled.

Если значение данного параметра равно 1, тогда фишинг фильтр будет работать в ручном режиме. Если же значение данного параметра равно 2, тогда фишинг фильтр будет работать в автоматическом режиме. А если значение данного параметра равно 0, тогда фишинг фильтр будет отключен.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Plugins\Extension

Тип параметра: подраздел

Если в браузере Internet Explorer 6.0 на некоторых веб-страничках не отображаются картинки (хотя вы точно знаете, что они должны отображаться), попробуйте удалить данную ветвь реестра. Возможно, ее содержимое повреждено.

Теги: IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Plugins\MIME

Тип параметра: подраздел

Если в браузере Internet Explorer 6.0 на некоторых веб-страничках не отображаются картинки (хотя вы точно знаете, что они должны отображаться), попробуйте удалить данную ветвь реестра. Возможно, ее содержимое повреждено.

Теги: IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\UnsafeFiles\Exclude\[расширение]

Тип параметра: подраздел

Говорит Internet Explorer 6.0, что файлы с таким расширением (расширение пишется в подкаталоге вместе с точкой) можно запускать по ссылке, даже если этот запуск запрещен в shdocvw.dll.

Теги: Безопасность IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\UnsafeFiles\Exclude

Тип параметра: подраздел

Определяет расширения, файлы которого можно запускать Internet Explorer 6.0 по ссылке, даже если этот запуск запрещен в shdocvw.dll.

Теги: Безопасность IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\UnsafeFiles\Include\[расширение]

Тип параметра: подраздел

Говорит Internet Explorer 6.0, что файлы с таким расширением (расширение пишется в подкаталоге вместе с точкой) нельзя запускать по ссылке.

Теги: Безопасность IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\UnsafeFiles\Include

Тип параметра: подраздел

Определяет дополнительные расширения, файлы которого нельзя запускать Internet Explorer 6.0 по ссылке.

Теги: Безопасность IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\UnsafeFiles

Тип параметра: подраздел

В Internet Explorer 6.0 встроен список расширений, файлы которых ему запрещено открывать по ссылке (находится в файле shdocvw.dll). Вот эти расширения – .ad, .adp, .asp, .bas, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .exe, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .js, .jse, .lnk, .mdb, .mde, .msc, .msi, .msp, .mst, .pcd, .pif, .reg, .scr, .sct, .shb, .shs, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsd, .vss, .vst, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh. Также в этой ветви могут хранится дополнительные расширения, файлы которых запускать нельзя (а также переопределение расширений, файлы которых можно запускать).

Теги: Конфигурация IE


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\View Source Editor\Editor Name

Тип параметра: reg_string

Еще одной командой, которую браузер Internet Explorer позволяет переопределить, является команда Просмотр HTML-кода в меню Вид. Чтобы определить программу, которая будет использоваться для просмотра кода при выборе команды Просмотр HTML-кода меню Вид, нужно определить ее в параметре по умолчанию ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ Internet Explorer\View Source Editor\Editor Name.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\View Source Editor

Тип параметра: подраздел

Определяет программу просмотра исходного текста страницы, отображаемую при выборе команды "Просмотр HTML-кода" меню "Вид".

Теги: Безопасность IE


Version
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer

Тип параметра: reg_string

В поставку операционной системы Windows Vista входит 7 версия браузера. Точнее, версия 7.0.6000.16386. Сведения о версии браузера можно просмотреть при помощи параметра строкового типа Version

Теги: Конфигурация IE


QFEInstalled
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer

Тип параметра: reg_dword

Если вы закачали исправление для браузера, однако он не хочет выполнять его установку, возможно, установка исправлений запрещена (можно устанавливать только пакеты обновлений).

В этом случае присвойте параметру QFEInstalled значение 1.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer

Тип параметра: подраздел

Версию Internet Explorer а также номер его сборки, можно определить в параметрах строкового типа Build, Version, W2kVersion, расположенных в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer. Первый из этих параметров определяет номер сборки, а два других — версии для операционных систем.

Теги: Конфигурация


нет
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки Internet Explorer.

Теги: Оболочка Windows


UserCommitSync
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_string

если значение параметра равно Yes, тогда перед продолжением обработки система ждет явных операций записи данных. Иначе выполняется асинхронное завершение явных транзакций. По умолчанию значение равно Yes

Теги: Конфигурация Windows


Threads
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество потоков, использующих Jet. По умолчанию значение равно 3

Теги: Конфигурация Windows


SharedAsyncDelay
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_dword

Содержит в себе время в миллисекундах, которое система ждет для завершения неявных транзакций в многопользовательской среде. По умолчанию значение равно 0.

Теги: Конфигурация Windows


RecycleLVs
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_dword

Если параметр равен 1, тогда при расширении базы данных Jet повторно использует страницы, содержащие длинные значения. По умолчанию значение равно 0

Теги: Конфигурация Windows


PageTimeout
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_dword

определяет количество времени в миллисекундах, в течение которого не заблокориванная от изменений страница данных остается в кеше перед обновлением. По умолчанию значение равно 5000

Теги: Конфигурация Windows


PagesLockedToTableLock
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_dword

Число паралельных блокировок страниц, после которого Jet блокирует всю таблицу. По умолчанию значение равно 0.

Теги: Конфигурация Windows


MaxLocksPerFile
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество блокировок, которые могут быть использованы для одной транзакции (если число блокировок превышает значение параметра, тогда транзакция разделяется на части и сохраняется по частям). По умолчанию значение равно 9500

Теги: Конфигурация Windows


MaxBufferSize
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_dword

Определяет размер кэша Jet в килобайтах. Значение не должно быть меньше 512 Кбайт

Теги: Конфигурация Windows


LockRetry
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_dword

Число повторяющихся попыток блокировки страницы. По умолчанию значение равно 20.

Теги: Конфигурация Windows


LockDelay
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_dword

Определяет задержку в миллисекундах, в течение которой Jet ждет повторения попытки блокировки. По умолчанию значение равно 100

Теги: Конфигурация Windows


ImplicitCommitSync
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_string

если значение параметра равно Yes, тогда перед продолжением обработки система ждет завершения неявных операций записи данных. Иначе выполняется асинхронное завершение неявных транзакций. По умолчанию значение равно No

Теги: Конфигурация Windows


FlushTransactionTimeout
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_dword

Содержит в себе время в миллисекундах, предшествующее асинхронной записи данных (если в кеш не были добавлены страницы). По умолчанию значение равно 500.

Теги: Конфигурация Windows


ExclusiveAsyncDelay
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

Тип параметра: reg_dword

Содержит в себе время в миллисекундах, которое система ждет для завершения неявных транзакций,если база отркыта в монопольном режиме. По умолчанию значение равно 2000.

Теги: Конфигурация Windows


SystemDB
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines

Тип параметра: reg_string

содержит в себе пути и имя базы с информацией о рабочих группах Access (по умолчанию System.mdb)

Теги: Конфигурация Windows


PrevFormatCompactWithUNICODECompression
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines

Тип параметра: reg_dword

Если значение этого параметра равно 1, тогда при преобразовании базы к Jet4.0 для всех текстовых столбцов будет устанавливаться опция сжатия UNICODE. Иначе опция устанавливаться не будет

Теги: Конфигурация Windows


CompactByPKey
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines

Тип параметра: reg_dword

если значение параметра равно 0, то при вводе в базу, записи не сортируются, иначе сортируются по первичному ключу

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Objects\Effects

Тип параметра: подраздел

Также можно определить CLSID-номера ActiveX-объектов, отвечающих за зрительные образы — ссылки на них расположены в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Objects\Effects.

Теги: Конфигурация Windows Media


нет
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Extensions\Descriptions

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит набор параметров, значения которых определяют строки на английском языке, отображаемые в списке типов открываемого файла.

Теги: Конфигурация Windows Media


нет
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Extensions\MUIDescriptions

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит набор параметров, значения которых определяют пути к локализованным файлам ресурсов, которые содержат строки, отображаемые в списке типов открываемого файла.

Теги: Конфигурация Windows Media


нет
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Extensions\Types

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит набор параметров, значения которых определяют расширения файлов, которые соответствуют строкам, указанным в подразделах Descriptions и MUIDescriptions. То есть, именно файлы с указанными в параметрах данного подраздела расширениями будут отображаться в диалоге Открыть при выборе отображения соответствующего типа файлов.

Теги: Конфигурация Windows Media


PreferredCodecPath
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\MP3Encoding

Тип параметра: reg_string

Он содержит в себе путь к кодеку, который используется при кодировании в формат mp3. По умолчанию используется кодек l3codecp.acm.

Теги: Конфигурация Windows Media


PreferredCodecName
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\MP3Encoding

Тип параметра: reg_string

Он содержит в себе название, которое будет отображаться в списке Формат на вкладке Копирование музыки с компакт-диска диалога Параметры вместо названия MP3.

Теги: Конфигурация Windows Media


MediumRate
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\MP3Encoding

Тип параметра: reg_dword

Определяет средний битрейт. По умолчанию значение данного параметра равно 192000 в десятичной системе счисления.

Теги: Конфигурация Windows Media


MediumHighRate
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\MP3Encoding

Тип параметра: reg_dword

Определяет битрейт выше среднего. По умолчанию значение данного параметра равно 256000 в десятичной системе счисления.

Теги: Конфигурация Windows Media


LowRate
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\MP3Encoding

Тип параметра: reg_dword

самый низкий из доступных битрейтов. По умолчанию значение данного параметра равно 128000 в десятичной системе счисления.

Теги: Конфигурация Windows Media


HighRate
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\MP3Encoding

Тип параметра: reg_dword

Определяет самый высокий из доступных битрейтов. По умолчанию значение данного параметра равно 320000 в десятичной системе счисления.

Теги: Конфигурация Windows Media


нет
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences\MP3Encoding

Тип параметра: подраздел

Возможность копирования в файлы формата mp3 впервые появилась в 11 версии проигрывателя Windows Media. Данная возможность настраивается при помощи параметров ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Settings\MP3Encoding.

Теги: Конфигурация Windows Media


DVD_ParentalControlLevel
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Тип параметра: reg_dword

изменяется при помощи кнопки Изменить, расположенной на вкладке DVD.

Он позволяет определить уровень возрастной категории, на которую рассчитано содержимое DVD, выше которого воспроизведение будет запрещено.

Например, данный параметр может принимать следующие значения: 1 (категория G), 3 (PG), 4 (PG-13), 6 (R), 7 (NC-17), 0 (без ограничений).

Теги: Конфигурация Windows Media


SkinsDir
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer

Тип параметра: reg_string

Изменить путь к каталогу для хранения обложек можно при помощи параметра строкового типа SkinsDir

Теги: Конфигурация Windows Media


нет
HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer

Тип параметра: подраздел

Также каталог установки Windows Media Player можно определить в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\MediaPlayer. Еще там определяются каталоги, хранящие скины и визуализацию.

Теги: Конфигурация Windows


RollbackParameters
HKLM\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_string

но чтобы удалить Windows Messenger из компьютера, одного названия предыдущей программы мало. И программисты Microsoft это знали — именно поэтому они создали еще один параметр. Этот параметр определяет остальную команду, которую нужно дать программе rundll32.exe, чтобы она удалила с компьютера Windows Messenger (как правило, такой командой является advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove,5).

Теги: Конфигурация


RollbackCommand
HKLM\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_string

а этот параметр определяет программу, которая может удалить программу Windows Messenger из компьютера. Как правило, такое программой является rundll32.

Теги: Инсталляция


InstallationDirectory
HKLM\Software\Microsoft\MessengerService

Тип параметра: reg_string

данный параметр строкового типа определяет каталог, в котором был установлен Windows Messenger.

Теги: Конфигурация Windows Media


нет
HKLM\Software\Microsoft\MMC\NodeTypes

Тип параметра: подраздел

Список всех зарегистрированных расширений оснасток хранится в данной ветви реестра.

Теги: Конфигурация


нет
HKLM\Software\Microsoft\MMC\SnapIns\[{CLSID-номер оснастки}]\NodeTypes

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе CLSID-номера расширений оснастки, которые будут загружаться вместе с ней. Отредактировать или просмотреть список загружаемых расширений выбранной оснастки можно при помощи кнопки Изменить расширения… диалога Добавление или удаление оснастки.

Теги: Конфигурация


нет
HKLM\Software\Microsoft\MMC\SnapIns\[{CLSID-номер оснастки}]\StandAlone

Тип параметра: подраздел

Присутствие данного подраздела говорит о том, что оснастка, которую данный подраздел определяет, будет отображаться в диалоге Добавление или удаление оснастки программы mmc.exe.

Теги: Конфигурация


SuppressActionsPane
HKLM\Software\Microsoft\MMC\SnapIns\[{CLSID-номер оснастки}]

Тип параметра: reg_dword

Чтобы по умолчанию поле Действия не отображалось для определенной оснастки, нужно создать параметр REG_DWORD типа SuppressActionsPane, после чего присвоить ему значение 1.

Теги: Конфигурация


DisableWatson
HKLM\Software\Microsoft\MMC\SnapIns\[{CLSID-номер оснастки}]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет определить, будет ли при обнаружении ошибки в работе конкретной оснастки запускаться стандартный отладчик операционной системы.

Теги: Конфигурация


NetworkDtcAccessTip
HKLM\Software\Microsoft\MSDTC\Security

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр REG_DWORD типа определяет, включена или отключена функция TIP для службы координатора распределенных транзакций. Если значение данного параметра равно 1, тогда протокол TIP активирован, а MS DTC прослушивает порт 3372. Данный параметр описан в статье KB908620 базы знаний Microsoft. Также в данной статье описаны ледующие параметры:
После установки обновления безопасности 902400 и активации TIP необходимо произвести настройку TIP, изменив следующие параметры реестра. Эти параметры находятся в следующем подразделе реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC

Теги: Конфигурация Windows


DisableTipTmIdVerification
HKLM\Software\Microsoft\MSDTC

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию значение параметра равно 0. Любое значение, кроме нуля. В проверке TmID в команде TIP IDENTIFY на соответствие IP-адресу, с которого отсылалась команда, нет необходимости. При получении команд TIP IDENTIFY MS DTC производит такую проверку автоматически.

Теги: Конфигурация Windows


DisableTipTmIdPortVerification
HKLM\Software\Microsoft\MSDTC

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию значение параметра равно 0. Любое значение, кроме нуля. Можно не проверять, указан ли в команде TIP IDENTIFY порт 3372. Протокол TIP использует порт 3372 в большинстве сценариев. Если в топологии используются другие порты, активируйте данную функцию, установив для этого параметра ненулевое значение.

Теги: Конфигурация


DisableTipPassThruCheck
HKLM\Software\Microsoft\MSDTC

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию значение параметра равно 0. Любое значение, кроме нуля. Это значение активирует команду PULL для транзакции, не выполнившей локальную задачу. В большинстве сценариев TIP протокол TIP используется для координации между MS DTC и другими диспетчерами транзакций. Вследствие этого выполняются некоторые локальные задачи (например, вовлечение локального приложения, регистрация голосования или регистрация диспетчера ресурсов). По умолчанию, если для данного параметра реестра установлено значение 0, MS DTC отклоняет команды PULL для транзакций, не выполнявших никаких локальных задач.

Теги: Конфигурация


DisableTipBeginCheck
HKLM\Software\Microsoft\MSDTC

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию значение параметра равно 0. Любое значение, кроме нуля. Команды TIP BEGIN активированы. В большинстве сценариев TIP диспетчеры транзакций не используют команду BEGIN при передаче данных. В частности, MS DTC не использует эту команду. Если TIP используется только с MS DTC и для данного параметра установлено значение 0, никакие функции не отключаются. В сценарии TIP, использующем команду BEGIN при передаче данных с помощью диспетчера транзакций, установите для этого параметра ненулевое значение.

Теги: Конфигурация


нет
HKLM\Software\Microsoft\MSLicensing\Store\LICENSE00x

Тип параметра: подраздел

Удаление раздела реестра приведет к удалению информации о лицензии TS CAL. В разделе системного реестра "LICENSE000" обычно содержится лицензия для операционной системы, а в разделе "LICENSE001" — лицензия на доступ к службам терминалов TS CAL. Данная возможность описана в статье KB248430 базы знаний Microsoft.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\MSLicensing

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел реестра содержит в себе сведения о временном маркере клиентской лицензии сервера терминалов, который может быть доступен только в течении 90 дней. Если удалить данный подраздел реестра, тогда сервер лицензий при следующем обращении к нему, выдаст новый временный маркер. Данная возможность описана в статье KB187614 базы знаний Microsoft для Windows 2000.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\CertificationAuthorities

Тип параметра: подраздел

Содержит X509-V3 удостоверения от внешних центров сертификации (CAs). Эти подключи созданы программным интерфейсом Microsoft Crypto.

**********Описание взято у Microsoft
The CertificationAuthorities subkey contains X509-V3 certificates from external certification authorities
(CAs). These subkeys are created by Microsoft Crypto API 2.0. Message Queuing uses the certificates to generate digital signatures that uniquely identify the message sender. The certificate and the digital
signature are sent with each authenticated message.

To enable or disable certificates, in Control Panel, double-click MS Message Queue, click the Security tab,
and then click the Certification Authorities button.

The entries in the subkeys under CertificationAuthorities store actual certification authority (CA)
certificates, not just pointers to entries in another location.

Do not change the value of entries in this subkey by editing the registry. Changing these values can disable
the security features of Message Queuing.

Теги: Сеть Windows


XactDelayReceiveNack
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет дополнительную задержку (в секундах) для определения того, что компьютер не получил сообщение.

Теги: Сеть Windows


XactDeadLetterAlways
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет очередь, в которую будут помещены неподлежащие доставке сообщения. При значении 0 сообщения помещаются в очередь XactDead. При значении 1 сообщения помещаются в очередь XactDeadLetter.

Теги: Сеть Windows


WriteMsgTimeout
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго будут активны сообщения запроса записи.

Теги: Сеть Windows


Workgroup
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, имеет ли Message Queuing доступ к каталогу Active Directory (если равен 0, тогда имеет).

Теги: Сеть Windows


WaitTime
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как часто Queue Manager пытается получить доступ к каталогу.

Теги: Сеть Windows


UserCacheSize
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество элементов, которые могут быть сохранены в кэше с информацией об учетных записях пользователей.

Теги: Сеть Windows


UserCacheExpirationTime
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго информация об учетной записи пользователя хранится в пользовательском кэше.

Теги: Сеть Windows


UsePing
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Включает (значение 1) или отключает (значение 0) использование Message Queuing алгоритма пингования.

Теги: Сеть Windows


TransactionMode
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_string

Используется для обработки транзакций.

Теги: Сеть Windows


TCPNoDelay
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Отключает (значение 1)/включает nagling (способность TCP объединять несколько маленьких пакетов в один большой).

Теги: Сеть Windows


SysQueuePriority
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Базовый приоритет сообщений, предназначенных для системных очередей.

Теги: Сеть Windows


StoreXactLogPath
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет каталог в котором Message Queuing хранит файлы транзакций контрольных точек.

Теги: Сеть Windows


StoreReliablePath
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет каталог, в котором Message Queuing хранит файлы сообщений.

Теги: Сеть Windows


StorePersistentPath
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет каталог в котором Message Queuing хранит постоянные файлы сообщений.

Теги: Сеть Windows


StoreMqLogPath
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет каталог, в котором Message Queuing хранит лог-файлы транзакций, а также логи QM.

Теги: Сеть Windows


StoreLogPath
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет каталог, в котором Message Queuing хранит лог-файлы, ассоциированные с постоянными файлами сообщений.

Теги: Сеть Windows


StoreJournalPath
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет каталог в котором Message Queuing хранит файлы журнала (копии входящих и исходящих сообщений, обработанных сервером).

Теги: Сеть Windows


StoreInSeqLogPath
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_string

Каталог, где Message Queuing хранит файлы контрольных точек.

Теги: Сеть Windows


StoreAckTimeout
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго Message Queuing ждет внешнего сообщения с подтверждением перед тем, как закрыть сеанс.

Теги: Сеть Windows


SeqResend13Time
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет частоту повторной отправки подтверждений на полученные сообщения (действует на первые три попытки повторной отправки).

Теги: Сеть Windows


SeqResend10Time
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет частоту повторной отправки подтверждений на полученные сообщения.

Теги: Сеть Windows


SeqMaxAckDelay
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет длину задержки перед отправкой пакета ACK на полученные сообщения.

Теги: Сеть Windows


SeqIDAtLastRestore
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Содержит последний идентификатор последовательности, назначенный во время последнего восстановления в реестре.

Теги: Сеть Windows


RRThreadIdleTTL
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное время (в миллисекундах) простоя потока, созданного, чтобы обслужить удаленно-читаемый запрос. По истечении указанного времени локальный менеджер очереди может закрыть поток.

Теги: Сеть Windows


RpcCancelTimeout
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго (в минутах) клиенты Message Queuing ожидают после отправки запроса и перед уведомлением пользователя, что сервер MQIS не ответил.

Теги: Сеть Windows


RMFlushInterval
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет частоту (в миллисекундах), с которой Message Queuing создает точки отката транзакций менеджера ресурсов.

Теги: Сеть Windows


RemoveDuplicateCleanup
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Интервал времени (в миллисекундах), в течение которого будут удаляться все дубликаты полученного ранее пакета.

Теги: Сеть Windows


RemoteQMMachine
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_string

Имя компьютера.

Теги: Сеть Windows


QMThreadNo
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Параметр может принимать значения от 0x1 до 0x10. Он определяет количество потоков, создаваемых в процессе Message Queuing (Mqsvc.exe) для хэндлов сообщений.

Теги: Сеть Windows


QmPbKeyCacheSize
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество ключей, которые могут храниться в менеджере очереди (QM) (в кэше публичных ключей шифрования).

Теги: Сеть Windows


PerThreadDSServer
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Позволяет приложениям работать с различным каталогами сервера обслуживания для каждого потока. Если значение равно 1, тогда все потоки получают доступ к различным каталогам сервера обслуживания. При значении 0 все потоки получают доступ к общему каталогу.

Теги: Сеть Windows


MsmqIpxPort
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет SPX порт, который Message Queuing использует для подключения к менеджеру очереди, который управляется с помощью IPX.

Теги: Сеть Windows


MsmqIpxPingPort
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет IPX порт, который используется для пингования серверов.

Теги: Сеть Windows


mqisdb
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет имя ODBC-соединения с локальной базой данных SQL.

Теги: Сеть Windows


mqisConnectionNumber
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимально возможное количество соединений с локальной базой данных SQL.

Теги: Сеть Windows


MinRRThreads
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет минимальное число потоков, которые локальный менеджер очереди (QM) будет поддерживать, даже когда время простоя потока больше чем значение параметра RRThreadIdleTTL.

Теги: Сеть Windows


MessageID
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Содержит идентификатор последнего посланного сообщения.

Теги: Сеть Windows


MaxUnackedPacket
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальный размер очереди сообщений на каждую сетевую сессию.

Теги: Сеть Windows


MaxSysQueue
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальный номер приватной очереди, который может быть разрешен для внешнего использования.

Теги: Сеть Windows


MaxRRThreads
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество потоков, созданных локальным менеджером очереди (QM), чтобы обслужить удаленные запросы на чтение.

Теги: Сеть Windows


MaxMessageSize
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальный размер получаемых и посылаемых сообщений.

Теги: Сеть Windows


LogMgrProbeInterval
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как часто Log Manager записывает пустые записи в лог-файл.

Теги: Сеть Windows


LogMgrFlushInterval
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как часто Log Manager очищает лог-файл.

Теги: Сеть Windows


LogMgrFileSize
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет размер файла диспетчера журнала.

Теги: Сеть Windows


LogMgrChkptInterval
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет частоту, с которой менеджер журналов создает точки отката в журнале для оптимизации своей производительности.

Теги: Сеть Windows


LogMgrBuffers
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество буферов, выделяемых для каждого нового файла журнала.

Теги: Сеть Windows


LogDataCreated
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 0, тогда файлы журнала на компьютере созданы не были (файлы журнала создаются при первом запуске очереди сообщений).

Теги: Сеть Windows


LastPrivateQueueId
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Содержит номер последовательности, который будет присвоен последней созданной частной очереди.

Теги: Сеть Windows


InSeqCheckInterval
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет частоту поиска неактивных поступающих очередей для их удаления, если они неактивны в течение времени, указанного в параметре InSeqCleanupInterval.

Теги: Сеть Windows


IdleAckDelay
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Устанавливает время максимальной задержки (в миллисекундах) между получением сообщения и посылкой подтверждения источнику.

Теги: Сеть Windows


ForceNoTransactionModeSwitch
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Направляет очередь сообщений на использование модели прекращения работы по умолчанию после обновления от Windows NT 4.0 и ниже до Windows 2000.

Теги: Сеть Windows


DSSecurityCache
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Хранит дескриптор безопасности локального компьютера Message Queuing. Дескриптор безопасности компьютера определяет, какие пользователи или группы пользователей могут создавать очереди на компьютере.

Теги: Сеть Windows


DSListRefresh
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет частоту (в миллисекундах) получения клиентом Message Queuing обновленной информации от службы.

Теги: Сеть Windows


DSCliSearchAdsForServersIntervalSecs
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет минимальный интервал между успешными поисками через Active Directory для серверов Message Queuing. Поиск ведется в том случае, если сервер не может соединиться с известными серверами.

Теги: Сеть Windows


DSAdsRefreshNT4SitesIntervalSecs
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет минимальный интервал между успешными обновлениями списка первичных контроллеров сайтов под управлением Windows NT 4.0.

Теги: Сеть Windows


DSAdsRefreshIPSitesIntervalSecs
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет минимальный интервал между успешными обновлениями данных подсети IP для сайта (информация об обновлении используется сервером для поиска IP адреса).

Теги: Сеть Windows


DeferredInit
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если равен 0, тогда автоматически при запуске службы будет устанавливаться контакт между MSMQ и MQIS. При значении 1 контакт будет устанавливаться вручную.

Теги: Сеть Windows


CryptSendKeyCacheSize
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество исходящих ключей симметричного шифрования, которые могут быть помещены в кэш на отправляющем сервере.

Теги: Сеть Windows


CryptReceiveKeyCacheSize
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество ключей симметричного шифрования, которые могут быть найдены во входящем сообщении и помещены в кэш контроллера домена.

Теги: Сеть Windows


DcCacheExpirationTime
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет как долго элементы могут находится в кэше контроллера домена.

Теги: Сеть Windows


DcCacheSize
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество элементов в кэше контроллера домена. При превышении указанного в параметре значения MSMQ удалит половину содержимого кэша.

Теги: Сеть Windows


CryptKeyExpirationTime
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго (в миллисекундах) симметрические ключи будут оставаться в криптографическом кэше. По истечении указанного в параметре времени ключи будут удаляться из кэша.

Теги: Сеть Windows


ClusterName
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_string

Содержит имя кластера, на котором установлен MSMQ.

Теги: Сеть Windows


CleanupInterval
HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF ( milliseconds )

Определяет, как долго Message Queuing сохраняет бездействующую сетевую сессию открытой.

***********Описание взято у Microsoft
Determines how long Message Queuing keeps an inactive network session open. If the network remains inactive
for longer than the interval specified by this value, Message Queuing ends the session.

Теги: Сеть Windows


CertInfoCacheSize
HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF ( certificates )

Определяет максимальное число сертификатов, сохраняемых в кэше сертификатов (хранит информацию об удостоверениях, найденных во входящих сообщениях). Этот кэш помогает Message Queuing более быстро подтверждать подлинность поступающих сообщений.

Если кэш полон и поступает следующий сертификат, Message Queuing удаляет половину самых старых сертификатов из кэша.

***********Описание взято у Microsoft
Determines the maximum number of certificates stored in the certificate cache, which stores information about certificates found in incoming messages. This cache helps Message Queuing authenticate incoming messages more quickly.

If the cache is full (that is, the number of certificates equals the value of the CertInfoCacheSize entry) when the next certificate arrives, Message Queuing deletes half of the certificates in the cache. The oldest certificates are deleted first.

Entries in the certificate cache are not subject to an expiration time. Certificates are deleted from the cache only when the cache is full.

Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a program that edits the registry.

Теги: Сеть Windows


BscAckFrequency
HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF ( seconds )

Определяет, как часто резервный контроллер сайта (BSC) уведомляет первичный контроллер сайта (PSC), что произведена чистка удаленных объектов. Если это число истекает 14 раз и PSC все еще не получали сообщение чистки от BSC, отображается предупреждение и начинается автоматическая чистка
удаленных объектов.

Этот параметр используется только когда он создан в реестре сервера Message Queuing MQIS.

**********Описание взято у Microsoft
Determines how often a backup site controller (BSC) notifies its primary site controller (PSC) that it has
purged deleted objects. If this counter expires 14 times and the PSC still has not received a purge message from the BSC, it issues an event warning and purges its deleted objects.

This entry is used only when it appears in the registry of a Message Queuing MQIS server.

Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a
program that edits the registry.

Теги: Сеть Windows


AckTimeout
HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF ( milliseconds )

Определяет, как долго Message Queuing ждет внутреннего подтверждения сообщения сетевой сессии перед решением, что сессия должна быть закрыта.

По умолчанию Message Queuing вычисляет оптимальный перерыв подтверждения, основанный на
качестве линии связи.

**********Описание взято у Microsoft
Determines how long Message Queuing waits for internal message acknowledgment of a network session before deciding that the session should be closed.

By default, Message Queuing calculates an optimal acknowledgment timeout based on the quality of the
communication line. However, you can override the result of the calculation by adding this entry to the registry and setting it to a different value.

Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a
program that edits the registry.

Adding this entry to the registry prevents the system from using an optimal value calculated for each line.
If you set the value of this entry too low, sessions can be disconnected before any messages are delivered.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Office\[номер версии]\Excel\InstallRoot

Тип параметра: подраздел

Эта ветвь хранит в себе параметр строкового типа Path, который определяет каталог, содержащий в себе файлы программы Excel. К слову, такой же параметр в таком же подразделе (InstallRoot) находится и в ветвях реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\ Access, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\Outlook, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\PowerPoint, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Office\10.0\Word и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\Common. Они определяют соответственно каталоги для хранения файлов Access, Outlook, PowerPoint, Word, а также для хранения общих файлов.

Теги: Сеть Windows


HTTP Mail Enabled
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express

Тип параметра: reg_dword

Запретить почтовому клиенту Почта Windows работать с почтовыми серверами по протоколу HTTP.

Теги: Outlook Приложения


BlockExeAttachments
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express

Тип параметра: reg_dword

Запретить почтовому клиенту Outlook сохранять и открывать вложенные файлы с потенциально опасными расширениями (файлы, в которых могут находиться вредоносные программы).

Теги: Outlook Приложения


GUID
HKLM\Software\Microsoft\RemovalTools\MRT

Тип параметра: reg_string

Версия средства удаления вредоносных программ отображается при его запуске.

Также версия данного средства определяется GUID-номером параметра строкового типа GUID

Теги: Приложения


нет
HKLM\Software\Microsoft\Rpc\ClientProtocols

Тип параметра: подраздел

Раздел ClientProtocols создается в процессе установки операционной системы и первого сетевого протокола. В разделе ClientProtocols расположены параметры, определяющие протоколы, которые могут быть использованы операционной системой клиентского компьютера для подключения к серверу Exchange. Outlook выбирает протокол RPC для отправки запроса, а в данном разделе хранятся сведения о том, поддерживает ли этот протокол операционная система. По умолчанию раздел ClientProtocols содержит следующие параметры для протокола TCP/IP.
ncacn_http REG_SZ rpcrt4.dll
ncacn_ip_tcp REG_SZ rpcrt4.dll
ncacn_np REG_SZ rpcrt4.dll
ncadg_ip_udp REG_SZ rpcrt4.dll
Кроме того, если параметры системного реестра, предназначенные для управления удаленным вызовом процедур, отсутствуют на сервере, службы Exchange не отвечают на запросы клиентов. Следовательно, клиентские компьютеры не смогут подключиться к серверу Exchange по соответствующему протоколу. Например, если в разделе ClientProtocols реестра сервера отсутствует параметр ncacn_ip_tcp, служба Microsoft Exchange Information Store при подключении по протоколу TCP/IP не доступна (для устранения этой проблемы воспользуйтесь средством RPC Dump).

Теги: Безопасность Приложения


ViewHiddenTasks
HKLM\Software\Microsoft\SchedulingAgent

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будут ли в оснастке Планировщик заданий отображаться скрытые задания.

Теги: Конфигурация Windows


TasksFolder
HKLM\Software\Microsoft\SchedulingAgent

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к каталогу, содержащему в себе назначенные задания.

Теги: Конфигурация Windows


NotifyOnTaskMiss
HKLM\Software\Microsoft\SchedulingAgent

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будет ли отображаться сообщение при неудачной попытке запуска назначенного задания.

Теги: Конфигурация Windows


MaxLogSizeKB
HKLM\Software\Microsoft\SchedulingAgent

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальный размер лог-файла со сведениями о запускаемых заданиях (в килобайтах).

Теги: Конфигурация Windows


LogPath
HKLM\Software\Microsoft\SchedulingAgent

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к лог-файлу, содержащему в себе сведения о запуске назначенных заданий.

Теги: Конфигурация Outlook


нет
HKLM\Software\Microsoft\Security Center\Monitoring

Тип параметра: подраздел

Также данная ветвь реестра может содержать в себе подраздел Monitoring. С помощью этого подраздела можно выборочно отключить слежение за состоянием антивирусных программ или брандмауэров конкретных производителей. Для этого достаточно параметру DWORD-типа DisableMonitoring присвоить значение 1. Данный параметр расположен в каждом из дочерних подразделов, содержащихся в подразделе Monitoring. Названия этих подразделов определяют название антивирусной программы или название брандмауэра, состояние мониторинга которых редактируется параметром DisableMonitoring

Теги: Безопасность Windows


EnableNotifications
HKLM\Software\Microsoft\Security Center\Svc\[SID-пользователя]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда центр обеспечения безопасности не будет отображать уведомления при обнаружении настроек, снижающих безопасность работы компьютера.

Теги: Безопасность Windows


FirewallOverride
HKLM\Software\Microsoft\Security Center\Svc

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда центр обеспечения безопасности не будет выполнять мониторинг состояния брандмауэра операционной системы.

Теги: Безопасность Windows


AntiVirusOverride
HKLM\Software\Microsoft\Security Center\Svc

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда центр обеспечения безопасности не будет выполнять мониторинг состояния антивирусной программы.

Теги: Безопасность Windows


AntiSpywareOverride
HKLM\Software\Microsoft\Security Center\Svc

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда центр обеспечения безопасности не будет выполнять мониторинг состояния программы, предназначенной для поиска и удаления вредоносных компонентов и программ. То есть, при обнаружении каких-либо изменений в работе данной программы (понижающих безопасность компьютера), центр обеспечения безопасности не будет выдавать предупреждение в области уведомления.

Теги: Безопасность Windows


UpdatesDisableNotify
HKLM\Software\Microsoft\Security Center

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будет отключена возможность автообновления Windows.

Теги: Безопасность Windows


FirewallDisableNotify
HKLM\Software\Microsoft\Security Center

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будет отключен файрвол Windows.

Теги: Безопасность Windows


AntiVirusDisableNotify
HKLM\Software\Microsoft\Security Center

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будет отключен антивирус Windows.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services

Тип параметра: подраздел

данный подраздел определяет все службы, которые вы отключили при помощи msconfig. Если эта служба вам действительно не нужна, и вы больше не хотите ее видеть, то можете удалить соответствующий подраздел данного подраздела, описывающий не нужную вам службу. После этих действий вы больше не сможете включать/выключать эту службы при помощи msconfig, так как все упоминания о ней из окна программы исчезнут.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Startupfolder

Тип параметра: подраздел

данные подразделы (и подраздел startupreg) определяют все программы, которые вы отключили при помощи msconfig (первый подраздел определяет программы, которые запускаются при помощи папки автозагрузки, а второй определяет программы, запускаемые при помощи параметров реестра). Если эти программы вам действительно не нужны, и вы больше не хотите их видеть, то можно удалить соответствующий подраздел из содержимого одного из этих подразделов. После этих действий вы больше не сможете включать/выключать автозапуск этих программ при помощи msconfig, так как все упоминания о них из окна программы исчезнут так же, как и упоминания об удаленных вами сервисах.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg

Тип параметра: подраздел

данные подразделы (и подраздел Startupfolder) определяют все программы, которые вы отключили при помощи msconfig (первый подраздел определяет программы, которые запускаются при помощи папки автозагрузки, а второй определяет программы, запускаемые при помощи параметров реестра). Если эти программы вам действительно не нужны, и вы больше не хотите их видеть, то можно удалить соответствующий подраздел из содержимого одного из этих подразделов. После этих действий вы больше не сможете включать/выключать автозапуск этих программ при помощи msconfig, так как все упоминания о них из окна программы исчезнут так же, как и упоминания об удаленных вами сервисах.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\State

Тип параметра: подраздел

а этот подраздел содержит в себе параметры, определяющие состояние флажков на вкладке Общие диалога msconfig. Он содержит пять параметров dword-типа. Два из них — system.ini и win.ini — определяют, будет ли обрабатываться содержимое соответствующих файлов во время входа пользователя. Параметр startup определяет вариант входа пользователя в систему — либо обычный запуск (присвоить значение 0), либо диагностический запуск (значение 1), либо выборочный (значение 2). Параметр services определяет, будут ли загружаться системные службы. И наконец, последний параметр, bootini, определяющий, будет ли использоваться оригинальный файл boot.ini. Кстати, насчет boot.ini.

Теги: Конфигурация Приложения


boot.ini
HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig

Тип параметра: reg_dword

Чтобы скрыть вкладку boot.ini, а также флажок Использовать оригинальный boot.ini на вкладке Общие, нужно в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig создать параметр dword-типа boot.ini

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\CA\Certificates\FEE449EE0E3965A5246F000E87FDE2A065FD89D4

Тип параметра: подраздел

Удаление этого подраздела, при использовании бета-версии SP2 для Windows XP, позволяло вернуть название версии Windows XP Professional, отображаемое на рабочем столе (в правом нижнем углу). По умолчанию после установки бета-версии это название заменялось на Windows XP Professional. Только для тестов. Сборка 2600.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\ROOT\Certificates\2BD63D28D7BCD0E251195AEB519243C13142EBC3

Тип параметра: подраздел

Удаление этого подраздела, при использовании бета-версии SP2 для Windows XP, позволяло вернуть название версии Windows XP Professional, отображаемое на рабочем столе (в правом нижнем углу). По умолчанию после установки бета-версии это название заменялось на Windows XP Professional. Только для тестов. Сборка 2600.

Теги: Конфигурация Windows


Version
HKLM\Software\Microsoft\Updates\Filelist\[заплатка]

Тип параметра: reg_string

определяет версию файла (тоже можете сравнить с версией реального файла, если есть подозрения, что он был заменен);

Теги: Инсталляция Windows


Location
HKLM\Software\Microsoft\Updates\Filelist\[заплатка]

Тип параметра: reg_string

определяет каталог, в который копировался файл;

Теги: Инсталляция Windows


FileName
HKLM\Software\Microsoft\Updates\Filelist\[заплатка]

Тип параметра: reg_string

определяет само имя файла, который был модифицирован;

Теги: Инсталляция Windows


BuildDate
HKLM\Software\Microsoft\Updates\Filelist\[заплатка]

Тип параметра: reg_string

определяет дату написания соответствующего файла (если у вас есть подозрения, что какой-либо из файлов Windows был изменен, можно сравнить дату создания, отображаемую в свойствах файла с датой, отображаемой в этом параметре, не забудьте только сделать поправку на разницу вашего часового пояса и американского);

Теги: Инсталляция Windows


BuildCheckSum
HKLM\Software\Microsoft\Updates\Filelist\[заплатка]

Тип параметра: reg_string

определяет проверочную сумму модифицированного файла;

Теги: Инсталляция Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Updates\Filelist

Тип параметра: подраздел

Содержимое этого подраздела определяет названия файлов Windows, которые были модифицированы данным исправлением

Теги: Инсталляция Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Updates

Тип параметра: подраздел

некоторые заплатки также создают подразделы в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates.

Теги: Конфигурация Приложения


TimeToTerminateAdap
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_dword

Определяет интервал времени, по истечении которого работа процесса ADAP будет завершена.

Теги: Конфигурация Windows


Repository Directory
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает путь к базе данных WMI.

Теги: Конфигурация Windows


Max Wait On Events
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает время, в течение которого событие находится в очереди перед тем как быть удаленным.

Теги: Конфигурация Windows


Max DB Size
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает максимальный размер базы данных WMI.

Теги: Конфигурация Windows


Low Threshold On Events
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
LowThresholdOnEvents указывает скорость, при которой WMI начнет замедлять доставку новых событий. Для согласования скоростей поставщика и клиента, WMI размещает события в очереди перед доставкой их потребителям. Если скорость роста очереди слишком велика, WMI постепенно замедляет доставку событий с целью согласования со скоростью приема событий клиентами. Замедление начинается, когда скорость генерации событий превышает значение этого свойства. Замедление продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие или верхнее пороговое значение.

Теги: Конфигурация Windows


Low Threshold On Client Objects
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
LowThresholdOnClientObjects указывает скорость, при которой WMI начнет замедлять создание объектов для клиентов. Для согласования скоростей поставщика и клиента, WMI размещает объекты в очереди перед доставкой их потребителям. Если скорость поступления запросов на объекты слишком велика, WMI постепенно замедляет создание новых объектов с целью согласования со скоростью использования объектов клиентами. Замедление начинается, когда скорость создания объектов
превышает значение этого свойства. Замедление продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие или верхнее пороговое значение.

Теги: Конфигурация Windows


Logging Directory
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
LoggingDirectory указывает путь к файлам системных журналов WMI.

Теги: Конфигурация Windows


Logging
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает, ведется ли протоколирование ошибок и используется ли при этом подробное протоколирование.
*********От автора
Предположительно, 0 — протоколирование отключено, 1 — краткое протоколирование ошибок, 2 — полное протоколирование ошибок

Теги: Конфигурация Windows


Log File Max Size
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает максимальный размер файлов журналов, создаваемых службой WMI.

Теги: Конфигурация Windows


LastStartupHeapPreallocation
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
LastStartupHeapPreallocation указывает размер заранее выделяемой кучи, создаваемой при инициализации WMI.

Теги: Конфигурация Windows


High Threshold On Events
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
HighThresholdOnEvents указывает максимальную скорость доставки событий клиентам. Для согласования скоростей поставщика и клиента, WMI размещает события в очереди перед доставкой их потребителям. WMI замедляет добавление новых событий в очередь, когда достигается нижнее пороговое значение. Если это не помогает и достигается верхнее пороговое значение (указываемое этим свойством), WMI прекратит прием событий от поставщиков и вернет клиентам значение WBEM_E_OUT_OF_MEMORY.

Теги: Конфигурация Windows


High Threshold On Client Objects
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
HighThresholdOnClientObjects указывает максимальную скорость доставки объектов, созданных поставщиком, к клиентам. Для согласования скоростей поставщика и клиента, WMI размещает объекты в очереди перед доставкой их потребителям. WMI замедляет добавление новых объектов в очередь, когда достигается нижнее пороговое значение. Если это не помогает и достигается верхнее пороговое значение (указываемое этим свойством), WMI прекратит прием объектов от поставщиков и вернет клиентам значение WBEM_E_OUT_OF_MEMORY.

Теги: Конфигурация Windows


EnableStartupHeapPreallocation
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
EnableStartupHeapPreallocation указывает, выделяется ли заранее куча при запуске WMI.
Значения: 1или 0. Если 1, то при запуске WMI заранее выделяется куча размером LastStartupHeapPreallocation.

Теги: Конфигурация Windows


EnableEvents
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
EnableEvents указывает, должна ли использоваться подсистема событий WMI.
Значения: 1 или 0. Если 1, то подсистема событий используется.

Теги: Конфигурация Windows


EnableAnonConnections
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает разрешен ли удаленный доступ без проверки безопасности. Используется только для Windows 95 и Windows 98.

Теги: Конфигурация Windows


Backup Interval Threshold
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает промежуток времени между созданием резервных копий базы данных WMI.

Теги: Конфигурация Windows


AutostartWin9X
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
AutoStartWin9X указывает выполняетя ли запуск WMI в системах Win9X.

Теги: Конфигурация Windows


Autorecover MOFs
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_multi_sz

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
содержит список полных имен MOF файлов, использованных для инициализации или восстановления базы данных WMI. Список определяет порядок, в котором компилировались MOF.

Теги: Мониторинг Windows


ADAPPerflbTimeout
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_dword

Определяет задержку взаимодействия со счетчиками производительности.

Теги: Мониторинг Windows


ADAPDelay
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM

Тип параметра: reg_dword

Определяет задержку запуска процесса ADAP.

Теги: Конфигурация Windows


Enable for ASP
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\scripting

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает, разрешено ли использование сценариев WMI для ASP (Active Server Pages). Это свойство используется только в системах Windows NT 4.0. В системах Windows 2000 использование сценариев WMI для ASP всегда разрешено.

Теги: Конфигурация Windows


Default Namespace
HKLM\Software\Microsoft\WBEM\scripting

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
содержит пространство имен, используемое вызовами API сценариев, если другого не указано при вызове.

Теги: Мониторинг Windows


MOF Self-Install Directory
HKLM\Software\Microsoft\WBEM

Тип параметра: reg_expand_sz

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
содержит путь для приложений, устанавливающих файлы MOF в базу данных CIM. WMI автоматически компилирует все файлы MOF, помещенные в папку базы данных и, в зависимости от результата, перемещает MOF в подпапки "good" или "bad". Если при компиляции использован ключ "autorecover", полное имя файла будет добавлено к списку AutorecoverMofs, используемому WMI при восстановлении или инициализации базы данных. Список определяет порядок в котором компилировались MOF.

Теги: Инсталляция Windows


Installation Directory
HKLM\Software\Microsoft\WBEM

Тип параметра: reg_expand_sz

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
InstallationDirectory содержит путь к папке, в которую устанавливается программное обеспечение WMI. Путь по умолчанию: \\system32\\wbem.

Теги: Конфигурация Windows


Build
HKLM\Software\Microsoft\WBEM

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
содержит информацию о версии установленной службы WMI.

Теги: Инсталляция Windows


Path
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\[сокращение]

Тип параметра: reg_string

Определяет путь к .dll, необходимой для запуске данной программы.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\[сокращение]

Тип параметра: подраздел

Каждый подраздел данной ветви реестра определяет одну программу, которую можно запустить при помощи диалога Выполнить. При этом название подраздела определяет строку, которую нужно ввести в диалоге Выполнить (название подраздела обязательно должно заканчиваться расширением .exe), чтобы была выполнена программа, указанная в параметре (по умолчанию) соответствующего подраздела ветви реестра.

Теги: Конфигурация Приложения


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\[сокращение]

Тип параметра: reg_string

Определяет команду, выполняемую при вводе данного сокращения.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths

Тип параметра: подраздел

Диалог Выполнить может найти лишь ту программу, которая либо находится в одной из предопределенных папок, например, в папке %systemroot% или %systemroot%\system32, либо зарегистрирована в специальной ветви реестра.

Список всех программ, которые не находятся в стандартных каталогах, но которые можно вызвать при помощи диалога Выполнить, хранится в виде подразделов данной ветви реестра

Теги: Файловая система Windows


EnableLegacyConverters
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию в Windows XP SP2 отключены конвертеры RTF, из-за чего могут возниать ошибки при загрузке файлов .doc и .wri. Чтобы включить конвертеры RTF, нужно данному параметру типа REG_DWORD привоить значение 1. Данная проблема описана в статье KB883090 базы знаний Microsoft.

Теги: Конфигурация Приложения


Disabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Provider Filters\[GUID-номер провайдера аутентификации]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда вход в операционную систему с помощью провайдера, основанного на данном фильтре, будет запрещен.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Provider Filters

Тип параметра: подраздел

Работа провайдеров аутентификации основана на фильтрах, используемых операционной системой.

Список таких фильтром, доступных Windows, хранится в виде подразделов данной ветви реестра.

Названия этих подразделов определяют CLSID-номер фильтра аутентификации.

Теги: Конфигурация Приложения


Disabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Providers\[GUID-номер провайдера аутентификации]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда вход в операционную систему с помощью соответствующего провайдера будет запрещен.

Например, если создать данный параметр в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Providers\{6f45dc1e-5384-457a-bc13-2cd81b0d28ed}, тогда вход на основе провайдера ввода пароля будет запрещен. При этом в окне входа будет отсутствовать поле, в котором пароль вводится.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Providers

Тип параметра: подраздел

Перечень всех локальных провайдеров аутентификации, работу с которыми поддерживает операционная система, хранится в подразделах данной ветви реестра.

Названия этих подразделов определяют GUID-номер провайдера аутентификации, а значения параметров (по умолчанию) данных подразделов определяют «человеческое» название провайдера.

Теги: Вход/выход Windows


DisableStartupSound
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\BootAnimation

Тип параметра: reg_dword

Также с помощью флажка Играть мелодию запуска Windows, расположенного на данной вкладке, можно запретить воспроизведение мелодии при входе пользователей в операционную систему. Данный флажок изменяет значение параметра REG_DWORD типа DisableStartupSound

Теги: Вход/выход Windows


LastLoggedOnUser
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI

Тип параметра: reg_string

Определяет имя пользователя.

Теги: Вход/выход Windows


LastLoggedOnSAMUser
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI

Тип параметра: reg_string

Определяет имя пользователя и домен.

Теги: Вход/выход Windows


LastLoggedOnProvider
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI

Тип параметра: reg_string

Содержит CLSID-номер провайдера аутентификации, при помощи которого пользователь вошел в операционную систему.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI

Тип параметра: подраздел

Операционная система Windows Vista хранит сведения о последнем пользователе, который в прошлый раз выполнял вход в систему.

Они находятся в параметрах строкового типа данной ветви реестра.

Теги: Вход/выход Windows


Disabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\PLAP Providers\[GUID-номер провайдера аутентификации]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда вход в операционную систему с помощью соответствующего провайдера будет запрещен.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\PLAP Providers

Тип параметра: подраздел

определяются провайдеры удаленной аутентификации пользователя

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Cpls

Тип параметра: подраздел

Если апплет не расположен в каталоге %systemroot%\system32, или если он определен при помощи библиотеки, по умолчанию он не будет отображаться в папке Панель управления.

Чтобы такой апплет отображался, его отображение нужно указать при помощи параметров расширенного строкового типа ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Cpls. Значение параметра должно содержать путь к апплету и его имя. Название же параметра не имеет значения.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\don't load

Тип параметра: подраздел

данный подраздел содержит в себе набор строковых параметров, названных в честь cpl-файла. Если значение параметра равно 1, то соответсвующий ему cpl-файл будет скрыт из панели управления.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Extended Properties\{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} 2

Тип параметра: подраздел

С помощью данного раздела можно определить список апплетов, которые отображаются в папке Панель управления при использовании вида по категориям, а также категории, в которых они отображаются.

Для этого в данном разделе реестра нужно создать параметр типа REG_DWORD, название которого определяет путь к оснастке и ее имя.

Значение данного параметра определеяет категорию, в которой эта оснастка будет отображаться, и может быть следующим:

— 0x00000001. Категория Оформление и персонализация.
— 0x00000002. Категория Оборудование и звук.
— 0x00000003. Категория Сеть и Интернет.
— 0x00000004. Категория Оборудование и звук.
— 0x00000005. Категория Система и ее обслуживание.
— 0x00000006. Категория Часы, язык и регион.
— 0x00000007. Категория Специальные возможности.
— 0x00000008. Категория Программы.
— 0x00000009. Категория Учетные записи пользователей и семейная безопасность.
— 0x0000000a. Категория Безопасность.
— 0x0000000b. Категория Мобильные ПК. По умолчанию данная категория отображается только на ноутбуках. Если же необходимо отобразить данную категорию на обычном компьютере, присвойте параметру REG_DWORD типа ShowCategoryMobilePC, расположенному в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\ControlPanel значение 1.
— 0xFFFFFFFF. Не отображать данный апплет.
Данная возможность описана в статье KB292463 базы знаний Microsoft.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Extended Properties\System.ApplicationName

Тип параметра: подраздел

Каждый апплет и ActiveX-объект имеет внутреннее имя, с помощью которого этот апплет можно вызвать. Делается такой вызов следующим образом: control.exe /name «внутреннее имя».

Внутреннее имя ActiveX-объекта хранится в параметре строкового типа System.ApplicationName ветвей реестра вида HKCR\CLSID\«CLSID-номер ActiveX-объекта».

Внутренние имена апплетов хранятся проще — в виде параметров строкового типа ветви HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Extended Properties\System.ApplicationName. Имена параметров этой ветви определяют пути к апплету и имена его файла, а значения — внутреннее имя апплета.

Теги: Оболочка Windows


Resource
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Glass Colorization\Swatches\[GUID-номер предопределенного цвета мастера Персонализация]

Тип параметра: reg_string

Он определяет библиотеку, в которой хранятся настройки предопределенных цветов.

Теги: Оболочка Windows


PreviewOrder
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Glass Colorization\Swatches\[GUID-номер предопределенного цвета мастера Персонализация]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет порядковый номер предопределенного цвета среди 8 стандартных цветов.

Предопределенный цвет, порядковый номер которого равен 0, используется по умолчанию при переходе на цветовую схему Windows Aero.

Теги: Оболочка Windows


Color
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Glass Colorization\Swatches\[GUID-номер предопределенного цвета мастера Персонализация]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет цвет в формате 0xIRGB, где I определяет два бита яркости цвета (например, биты ff определяют самый яркий цвет), R определяет два бита красного компонента, G определяет два бита зеленого компонента, а B — два бита синего компонента.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel

Тип параметра: подраздел

Набор байтов, используемый для создания папки «Панель управления».

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\PowerCfg\GlobalPowerPolicy

Тип параметра: подраздел

Определяет набор байтов, управляющих системными политиками электропитания.

Теги: Конфигурация Windows


Policies
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\PowerCfg\PowerPolicies\0

Тип параметра: reg_binary

Содержит установки для схемы.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\PowerCfg\PowerPolicies\0

Тип параметра: подраздел

Первая схема управления электропитанием.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\PowerCfg\PowerPolicies

Тип параметра: подраздел

Содержит индивидуальные схемы управления электропитанием.

Теги: Конфигурация Windows


LastID
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\PowerCfg

Тип параметра: reg_string

Содержит имя подраздела, содержащего следующую схему управления питанием.

Теги: Оборудование Windows


DiskSpinDownMin
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\PowerCfg

Тип параметра: reg_string

Время задержки перед выключением жестких дисков.

Теги: Оборудование Windows


DiskSpinDownMax
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\PowerCfg

Тип параметра: reg_string

Время задержки перед выключением жестких дисков.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\PowerCfg

Тип параметра: подраздел

Содержит подразделы и параметры, хранящие схемы управления питанием.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder

Тип параметра: подраздел

Содержит подразделы и параметры, хранящие схемы управления питанием.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DateTime\Servers

Тип параметра: подраздел

Определяет time-серверы для синхронизации времени. Содержит в себе параметры с именами от "1" до …. А значениями этих параметров являются URL-адреса серверов синхронизации.

Параметр (по умолчанию) данной ветви реестра определяет название параметра, в котором хранится имя сервера точного времени, используемого в данный момент.

Теги: Время Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DateTime\Servers

Тип параметра: reg_string

Параметр (по умолчанию) данной ветви реестра определяет название параметра, в котором хранится имя сервера точного времени, используемого в данный момент.

Теги: Время Windows


Support Internet Time
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DateTime

Тип параметра: reg_dword

Основные настройки синхронизации времени изменяются при помощи вкладки Время Интернет диалога Дата и время.

Данная вкладка будет отображаться только в том случае, если параметру Support Internet Time не присвоено значение 0.

Теги: Время Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DateTime

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки для даты и времени.

Теги: Конфигурация Windows


MaxLatencyTime
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\ConfigurationModes\[режим оптимизации]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет интервал, в течение которого служба будет ожидать возникновение события на удаленном компьютере.

Значение данного параметра равно 900000, 21600000, 30000, и 900000, соответственно, для режимов оптимизации Настраиваемая, Уменьшенная пропускная способность, Уменьшенная задержка и Обычная.

Теги: Мониторинг Windows


MaxItems
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\ConfigurationModes\[режим оптимизации]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальное количество событий в наборе событий данной подписки.

Для режима Обычная значение данного параметра равно 5, а для остальных режимов — 20.

Теги: Мониторинг Windows


HeartBeatInterval
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\ConfigurationModes\[режим оптимизации]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет интервал, с которым служба проверяет проверки возникновение событий на удаленном компьютере.

Значение данного параметра равно 3600000, 21600000, 3600000, и 900000, соответственно, для режимов оптимизации Настраиваемая, Уменьшенная пропускная способность, Уменьшенная задержка и Обычная.

Теги: Мониторинг Windows


DeliveryMode
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\ConfigurationModes\[режим оптимизации]

Тип параметра: reg_string

Он определяет инициатора доставки событий и может принимать следующие значения: push (используется режимами оптимизации Уменьшенная пропускная способность и Уменьшенная задержка) и pull (используется режимами оптимизации Настраиваемая и Обычная).

Теги: Время Windows


RetryInterval
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Globals

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет интервал выполнения попыток получения сведений о возникшем событии, на которое была назначена подписка.

Теги: Мониторинг Windows


RetryCount
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Globals

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальное количество повторных попыток получения сведений о возникшем событии, на которое была назначена подписка.

Теги: Мониторинг Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Globals

Тип параметра: подраздел

Параметры реестра REG_DWORD типа, влияющие на работу всех подписок на службу Сборщик событий Windows, содержатся в данной ветви реестра.

Теги: Мониторинг Windows


TransportPort
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Subscriptions\[название подписки]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет порт, используемый для транспортировки событий, за возникновением которых должна следить служба Сборщик событий Windows.

Теги: Мониторинг Windows


TransportName
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Subscriptions\[название подписки]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет протокол, используемый для транспортировки событий, за возникновением которых должна следить служба Сборщик событий Windows.

По умолчанию используется протокол HTTP. Также можно использовать протокол HTTPS.

Теги: Мониторинг Windows


Query
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Subscriptions\[название подписки]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет запрос подписки, на основе которого определяются события, за возникновением которых должна следить служба Сборщик событий Windows.

Теги: Мониторинг Windows


MaxLatencyTime
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Subscriptions\[название подписки]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет интервал, в течение которого служба будет ожидать возникновение события на удаленном компьютере.

Значение данного параметра равно 900000, 21600000, 30000, и 900000, соответственно, для режимов оптимизации Настраиваемая, Уменьшенная пропускная способность, Уменьшенная задержка и Обычная.

Теги: Мониторинг Windows


MaxItems
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Subscriptions\[название подписки]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальное количество событий в наборе событий данной подписки.

Для режима Обычная значение данного параметра равно 5, а для остальных режимов — 20.

Теги: Мониторинг Windows


HeartBeatInterval
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Subscriptions\[название подписки]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет интервал, с которым служба проверяет проверки возникновение событий на удаленном компьютере.

Значение данного параметра равно 3600000, 21600000, 3600000, и 900000, соответственно, для режимов оптимизации Настраиваемая, Уменьшенная пропускная способность, Уменьшенная задержка и Обычная.

Теги: Мониторинг Windows


Enabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Subscriptions\[название подписки]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда сбор событий на основе данной подписки не выполняется.

Теги: Мониторинг Windows


DeliveryMode
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Subscriptions\[название подписки]

Тип параметра: reg_string

Он определяет инициатора доставки событий и может принимать следующие значения: push (используется режимами оптимизации Уменьшенная пропускная способность и Уменьшенная задержка) и pull (используется режимами оптимизации Настраиваемая и Обычная).

Теги: Мониторинг Windows


CredentialType
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Subscriptions\[название подписки]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет тип аутентификации пользователя на удаленном компьютере.

По умолчанию значение данного параметра равно Default.

Теги: Мониторинг Windows


ConfigurationMode
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Subscriptions\[название подписки]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет режим оптимизации, используемый подпиской. Он может принимать следующие значения: Normal, Custom, MinBandwidth, MinLatency.

Существует несколько режимов оптимизации: Настраиваемая, Уменьшенная пропускная способность, Уменьшенная задержка и Обычная. Настройки их работы расположены в параметрах REG_DWORD типа, расположенных, соответственно, в подразделах Custom, MinBandwidth, MinLatency и Normal ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\ConfigurationModes.

Теги: Мониторинг Windows


CommonUserName
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Subscriptions\[название подписки]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет имя пользователя, от имени которого будет выполняться подключение к удаленному компьютеру для слежения за возникающими событиями.

Теги: Мониторинг Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EventCollector\Subscriptions\[название подписки]

Тип параметра: подраздел

Настройки отдельной подписки на данную службу хранятся в данной ветви реестра.

Теги: Мониторинг Windows


Delay_Sec
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\DelayedApp

Тип параметра: reg_dword

Определяет, какое время (в секундах) приложения в автозагрузке будут ждать запуска, т.е сколько они будут заморожены. По умолчанию приложения ждут 60 секунд. Если значение данного параметра будет равно 0, тогда функция boxing будет отключена и при загрузке и автозапуске программ Windows Vista будет вести себя так же, как и более ранние версии Windows (то есть, сразу после входа в систему получить возможность управления ею будет проблематично, так как все системные ресурсы компьютера будут направлены на запуск программ из автозагрузки).

Теги: Vista Конфигурация Windows Приложения
  • все теги
  • на главную страницу


ShellExecute
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AppKey\[клавиша]

Тип параметра: reg_string

Определяет команду для этой дополнительной клавиши клавиатуры.

Теги: Оборудование Windows


Association
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AppKey\[клавиша]

Тип параметра: reg_string

Вместо параметра Shell Execute в этих подразделах можно использовать параметр строкового типа Association.

Значение данного параметра определяет расширение файла, ассоциированная с которым программа по умолчанию будет запускаться после нажатия данной клавиши.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AppKey\[клавиша]

Тип параметра: подраздел

Определяет команду для этой дополнительной клавиши мультимедийной клавиатуры.

Ниже приведены числовые идентификаторы часто употребляемых дополнительных клавиш:

1 — клавиша Back (определяет кнопку Назад в окне браузера);
2 — клавиша Forward (определяет кнопку Вперед в окне браузера);
3 — клавиша Refresh (определяет кнопку Обновить в окне браузера);
4 — клавиша Stop (определяет кнопку Стоп в окне браузера);
5 — клавиша Search (аналогична комбинации клавиш Windows+F);
6 — клавиша Favorites (аналогична нажатию на кнопку Избранное в окне браузера);
7 — клавиша Home (аналогична нажатию на кнопку Домой в окне браузера);
8 — клавиша Mute (отключает звук в проигрывателе);
15 — клавиша E-mail (аналогична вызову программы Outlook Express);
16 — клавиша Media (аналогична вызову программы, ассоциированной с расширением .cda (по умолчанию Windows Media Player));
17 — клавиша My Computer (аналогична вызову окна Мой компьютер);
18 — клавиша Calculator (аналогична вызову программы calc.exe);

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AppKey

Тип параметра: подраздел

Большинство клавиатур сейчас обладают дополнительными клавишами, с помощью которых можно выполнить то или иное действие. Например, открыть окно значка Компьютер, запустить стандартный проигрыватель музыкальных файлов, выполнить основные операции по работе с браузером. Такие клавиатуры называются мультимедийными.

Действия дополнительных клавиш мультимедийных клавиатур настраиваются при помощи данной ветви реестра.

Теги: Конфигурация Windows


[фильтр названия файла]
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\CancelAutoplay\Files

Тип параметра: reg_string

Можно определить содержимое диска, при обнаружении которого механизм автозапуска не будет выполнять никаких действий.

Для этого применяются параметры строкового типа, расположенные в данной ветви реестра.

Название параметра определяет шаблон файла, при обнаружении которого на диске, запуск механизма автозапуска будет запрещен.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\AutorunINFLegacyArrival

Тип параметра: подраздел

Программы и игры

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\HandleCDBurningOnArrival

Тип параметра: подраздел

Чистый CD

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\HandleDVDBurningOnArrival

Тип параметра: подраздел

Чистый DVD

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\MixedContentOnArrival

Тип параметра: подраздел

Смешанное содержимое

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\PlayBluRayOnArrival

Тип параметра: подраздел

Фильмы на диске Blu-ray

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\PlayCDAudioOnArrival

Тип параметра: подраздел

Звуковой CD

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\PlayDVDAudioOnArrival

Тип параметра: подраздел

Звуковой DVD

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\PlayDVDMovieOnArrival

Тип параметра: подраздел

Фильмы на DVD

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\PlayEnhancedCDOnArrival

Тип параметра: подраздел

Звуковой улучшенный CD

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\PlayEnhancedDVDOnArrival

Тип параметра: подраздел

Фильмы на улучшенном DVD

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\PlayHDDVDOnArrival

Тип параметра: подраздел

Фильмы на HD DVD

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\PlayMusicFilesOnArrival

Тип параметра: подраздел

Звуковые файлы

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\PlayVideoCDMovieOnArrival

Тип параметра: подраздел

Видео CD

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\PlayVideoFilesOnArrival

Тип параметра: подраздел

Видео файлы

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\ShowPicturesOnArrival

Тип параметра: подраздел

Изображения

Теги: Оборудование Windows


[идентификатор дополнительной команды]
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\[список]

Тип параметра: reg_string

Названия параметров строкового типа ветвей HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\«выпадающий список» определяют идентификаторы дополнительных команд, которые будут отображаться в соответствующем выпадающем списке.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers

Тип параметра: подраздел

Диалог Автозапуск, отображаемый при помещении диска в привод, настраивается при помощи одноименного мастера, содержащего в себе набор выпадающих списков.

Каждый выпадающий список по умолчанию содержит в себе следующие элементы: Не выполнолнять никаких действий, Спрашивать каждый раз и Открыть папку для просмотра файлов используя Проводник.

Остальное содержимое этих выпадающих списков определяется параметрами строкового типа подразделов данной ветви реестра.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\EhomeMusicDropTarget

Тип параметра: подраздел

Команда Воспроизводить звуковой CD, используемая для воспроизведения при помощи Media Center.
По умолчанию отображается в списках Звуковой CD и Звуковой улучшенный CD.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\EHomePhotosHandler

Тип параметра: подраздел

Команда Просмотреть, используемая для воспроизведения при помощи Media Center.
По умолчанию отображается в списке Изображения.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\EHomeVideosHandler

Тип параметра: подраздел

Команда Воспроизводить, используемая для воспроизведения при помощи Media Center.
По умолчанию отображается в списке Видео файлы.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MagicUSBCable

Тип параметра: подраздел

Команда Перенос файлов и параметров настройки.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSAutoRun

Тип параметра: подраздел

Команда Установить или выполнить программу.
По умолчанию отображается в списках Звуковой улучшенный CD, Программы и игры, Звуковой улучшенный DVD.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSDVDArrivalDvdMaker

Тип параметра: подраздел

Команда Записать видео-DVD, используемый для записи при помощи DVD Maker.
По умолчанию отображается в списке Чистый DVD.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSOpenFolder

Тип параметра: подраздел

Команда Открыть папку для просмотра файлов.
По умолчанию отображается во всех выпадающих списках.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSPhotoAcquireDropHandler

Тип параметра: подраздел

Команда Импортировать изображения.
По умолчанию отображается в списках Видео файлы, Изображения.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSPlayMediaOnArrival

Тип параметра: подраздел

Команда Воспроизводить, используемая для воспроизведения при помощи Windows Media Player.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSPromptEachTime

Тип параметра: подраздел

Команда Спрашивать каждый раз.
По умолчанию отображается во всех выпадающих списках.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSSHAudioDevHandler

Тип параметра: подраздел

Команда Просмотреть музыкальные файлы.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSShowPicturesOnArrival

Тип параметра: подраздел

Команда Просмотреть изображения, используемая для воспроизведения при помощи Photo Gallery.
По умолчанию отображается в списке Изображения.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSTakeNoAction

Тип параметра: подраздел

Команда Не выполнять никаких действий.
По умолчанию отображается во всех выпадающих списках.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSWPDNetworkConfigHandler

Тип параметра: подраздел

Команда Настройка устройства для сетевого доступа.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\MSWPDShellNamespaceHandler

Тип параметра: подраздел

Команда Открыть устройство для просмотра файлов.

Теги: Оборудование Windows


InvokeProgId
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\[идентификатор команды списка]

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе идентификатор команды, под которым определяется действие, выполняемое при выборе данного элемента из диалога Автозапуск.

Выполняемое действие описывается в параметре (по умолчанию) ветви реестра HKCR\«идентификатор команды из параметра InvokeProgId»\shell\play\DropTarget.

Теги: Оборудование Windows


DefaultIcon
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\[идентификатор команды списка]

Тип параметра: reg_string

Определяет иконку, отображаемую напротив действия в диалоге Автозапуск.

Теги: Оборудование Windows


Action
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers\[идентификатор команды списка]

Тип параметра: reg_string

Содержит название действия, выполняемого данной командой и отображаемого в диалоге Автозапуск.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\Handlers

Тип параметра: подраздел

Названия параметров строкового типа ветвей HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers\«выпадающий список» определяют идентификаторы дополнительных команд, которые будут отображаться в соответствующем выпадающем списке.

Список всех возможных идентификаторов дополнительных команд (и их настройки), хранится в качестве дочерних подразделов данной ветви реестра.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers

Тип параметра: подраздел

Определяет обработчики для дисков с различным содержимым.

Теги: Оборудование Windows


PurgeInfo
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket

Тип параметра: reg_binary

Содержит в себе настройки корзины, которые хранятся в таком формате:
Сначала 48 00 00 00
Потом флаг, определяющий тип установок (если байт равен "01", то установки глобальные).
Потом 00 00 00
Двадцать восемь двухбайтных слов, каждое из которых определяет максимальный размер корзины в процентах от размера соответствующего диска (а последнее двухбайтное слово – глобальный размер корзины для всех дисков).
4 байта, биты которых являются флагами, определяющими, будут ли требуемые файлы удаляться сразу, без помещения в корзину.

Теги: Значки Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки корзины.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace

Тип параметра: подраздел

Чтобы добавить новый либо удалить уже существующий ActiveX-объект из папки Панель управления, нужно в эту ветвь реестра добавить подраздел с именем, соответствующим CLSID-номеру необходимого вам объекта (либо удалить уже присутствующий здесь CLSID-номер ActiveX-объекта).

Теги: Оболочка Windows


{CLSID номер объекта}
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace

Тип параметра: reg_dword

Если равен "1", то данный объект будет отображаться в Панели Управления.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки Панели Управления.

Теги: Значки Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace

Тип параметра: подраздел

Эта ветвь содержит набор подразделов, названных в честь CLSID-номеров ActiveX-объектов — объекты с этими номерами будут отображаться на рабочем столе.

При редактировании данной ветви следует быть осторожным — ни в коем случае не удаляйте подраздел {e17d4fc0-5564-11d1-83f2-00a0c90dc849} этой ветви. Он определяет возможность работы диалога Поиск — если вы удалите данный подраздел, то диалог Найти работать не будет.

Теги: Рабочий стол Windows


{CLSID номер объекта}
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace

Тип параметра: reg_dword

Если равен "1", то данный объект будет отображаться на Рабочем столе.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки Рабочего стола.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DocFolderPaths

Тип параметра: подраздел

Путь к каталогу Мои документы также определен в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DocFolderPaths.

Теги: Рабочий стол Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\[Диск]\DefaultIcon

Тип параметра: reg_string

Параметр по умолчанию этого подраздела как раз и определяет путь и имя файла, используемого для отображения значка соответствующего диска.

Теги: Конфигурация Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\[Диск]\DefaultLabel

Тип параметра: reg_string

Параметр по умолчанию данного подраздела содержит название метки, которая будет указываться напротив значка диска вместо строки "Локальный диск", если для диска не определена собственная метка.

Теги: Оборудование Windows


KillList
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileAssociation

Тип параметра: reg_string

Определяет список программ, которым запрещено отображаться в списке диалога Открыть с помощью.

Теги: XP Оболочка Windows Приложения


AddRemoveNames
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileAssociation

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе набор строк (перечисленных через точку с запятой), содержащие которые файлы никогда не будут добавляться в список часто используемых программ.

Теги: Рабочий стол Windows


AddRemoveApps
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileAssociation

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе набор названий программ (перечисленных через точку с запятой), которые никогда не будут добавляться в список часто используемых программ.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileAssociation

Тип параметра: подраздел

Определяет ассоциации файлов.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\InetFind

Тип параметра: подраздел

Определяет команду "В Интернете…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\InetFind

Тип параметра: reg_string

Определяет команду "В Интернете…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\OutlookFind

Тип параметра: подраздел

Определяет команду "В Outlook…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\OutlookFind

Тип параметра: reg_string

Определяет команду "В Outlook…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\ShellFind

Тип параметра: подраздел

Определяет команду "Файлы и папки…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\ShellFind

Тип параметра: reg_string

Определяет команду "Файлы и папки…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\ShellFindInDirectory

Тип параметра: подраздел

Определяет команду "Найти принтер…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\ShellFindInDirectory

Тип параметра: reg_string

Определяет команду " Найти принтер…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\Static\ShellSearch

Тип параметра: подраздел

параметр по умолчанию этого подраздела определяет команду Файлы и папки… подменю Найти меню Пуск. Также в этом подразделе могут содержаться подразделы с именами от 0 до … Параметр по умолчанию этих подразделов определяет название ссылки, используемое в диалоге Результаты поиска для перехода на соответствующий режим. Если удалить один из этих подразделов, то исчезнет и ссылка на соответствующий режим поиска.

Теги: Рабочий стол Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\Static\ShellSearch

Тип параметра: reg_string

Определяет команду "Файлы и папки…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\Static\WabFind

Тип параметра: подраздел

параметр по умолчанию этого подраздела определяет команду Людей… подменю Найти меню Пуск.

Теги: Рабочий стол Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\Static\WabFind

Тип параметра: reg_string

Определяет команду "Людей…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\Static\WebSearch

Тип параметра: подраздел

параметр по умолчанию этого подраздела определяет команду В Интернете… подменю Найти меню Пуск.

Теги: Рабочий стол Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\Static\WebSearch

Тип параметра: reg_string

Определяет команду "В Интернете…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\WabFind

Тип параметра: подраздел

Определяет команду "Людей…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\WabFind

Тип параметра: reg_string

Определяет команду "Людей…" подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions

Тип параметра: подраздел

Определяет команды подменю "Найти" из меню "Пуск".

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\KindMap

Тип параметра: подраздел

Расширения, файлы которого входят в ту ли иную категорию мастера Поиск, определяются при помощи параметров строкового типа данной ветви реестра.

Названия этих параметров соответствуют расширению файла (например, .txt), а значение определяет категорию, в которую входит данное расширение (например, Document).

Расширение файла может состоять сразу в нескольких категориях — для этого все категории нужно указывать через точку с запятой.

Теги: Рабочий стол Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\LastBackup\[диск]

Тип параметра: подраздел

Определяет дату последнего резервирования этого диска.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\LastBackup

Тип параметра: подраздел

Определяет дату последнего резервирования.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\LastCheck\[диск]

Тип параметра: подраздел

Определяет дату последней проверки этого диска.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\LastCheck

Тип параметра: подраздел

Определяет дату последней проверки дисков.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\LastOptimize\[диск]

Тип параметра: подраздел

Определяет дату последней дефрагментации этого диска.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\LastOptimize

Тип параметра: подраздел

Определяет дату последней дефрагментации дисков.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\BackupPath

Тип параметра: подраздел

параметр по умолчанию данного подраздела определяет команду, которая будет выполняться при нажатии пользователем на кнопку Выполнить архивацию на вкладке Сервис диалога Свойства:Диск.

По умолчанию используется команда %SystemRoot%\system32\sdclt.exe.

Теги: Оболочка Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\BackupPath

Тип параметра: reg_string

параметр по умолчанию данного подраздела определяет команду, которая будет выполняться при нажатии пользователем на кнопку Выполнить архивацию на вкладке Сервис диалога Свойства:Диск.

По умолчанию используется команда %SystemRoot%\system32\sdclt.exe.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\cleanuppath

Тип параметра: подраздел

параметр по умолчанию данного подраздела определяет команду, которая будет выполняться при нажатии пользователем на кнопку Выполнить проверку… на вкладке Сервис диалога Свойства:Диск.

По умолчанию используется команда %SystemRoot%\System32\cleanmgr.exe /D %c.

Теги: Оболочка Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\cleanuppath

Тип параметра: reg_string

параметр по умолчанию данного подраздела определяет команду, которая будет выполняться при нажатии пользователем на кнопку Выполнить проверку… на вкладке Сервис диалога Свойства:Диск.

По умолчанию используется команда %SystemRoot%\System32\cleanmgr.exe /D %c.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\DefragPath

Тип параметра: подраздел

параметр по умолчанию данного подраздела определяет команду, которая будет выполняться при нажатии пользователем на кнопку Выполнить дефрагментацию на вкладке Сервис диалога Свойства:Диск.

По умолчанию используется команда %systemroot%\system32\dfrgui.exe.

Теги: Оболочка Windows


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\DefragPath

Тип параметра: reg_string

параметр по умолчанию данного подраздела определяет команду, которая будет выполняться при нажатии пользователем на кнопку Выполнить дефрагментацию на вкладке Сервис диалога Свойства:Диск.

По умолчанию используется команда %systemroot%\system32\dfrgui.exe.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders

Тип параметра: подраздел

Определяет другие ActiveX-объекты, отображаемые в папке "Мой компьютер", и предназначенные для отображения различных общих папок.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace

Тип параметра: подраздел

Еще одним способом удаления ActiveX-объекта из списка содержимого значка Мой компьютер, является ветвь реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace.

Плюсом данной ветви является то, что с ее помощью можно не только удалить, но и добавить новый ActiveX-объект.

Эта ветвь содержит набор подразделов, названных в честь CLSID-номеров ActiveX-объектов — объекты с данными номерами будут отображаться в содержимом значка Мой компьютер.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer

Тип параметра: подраздел

Настройка отображения содержимого папки "Мой компьютер".

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NetworkNeighborhood\NameSpace

Тип параметра: подраздел

Чтобы удалить или добавить какой-либо ActiveX-объект в окно значка Сетевое окружение, нужно использовать ветвь реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NetworkNeighborhood\NameSpace. Эта ветвь содержит набор подразделов, названных в честь CLSID-номеров ActiveX-объектов — объекты с этими номерами будут отображаться на рабочем столе.

Теги: Оболочка Windows


{CLSID номер объекта}
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NetworkNeighborhood\NameSpace

Тип параметра: reg_dword

Если равен "1", то данный объект будет отображаться в окне Сетевого окружения.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NetworkNeighborhood

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки Сетевого окружения.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace

Тип параметра: подраздел

Чтобы удалить или добавить какой-либо ActiveX-объект в окно значка Удаленного компьютера, нужно использовать ветвь реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace. Эта ветвь содержит набор подразделов, названных в честь CLSID-номеров ActiveX-объектов — объекты с этими номерами будут отображаться на рабочем столе.
По умолчанию в этой ветви хранятся два подраздела — {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} и {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}. Первый из них отвечает за автоматическую проверку наличия на удаленных компьютерах принтеров, а второй — назначенных заданий. Дело в том, что эти компоненты некорректно работают с компьютерами, на которых установлены операционные системы Windows 98, вследствие чего скорость открытия данных машин падает, поэтому, если вам не нужны эти функции (и в сети есть компьютеры с ОС Windows 98), лучше их удалить.

Теги: Оболочка Windows


{CLSID номер объекта}
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace

Тип параметра: reg_dword

Если равен "1", то данный объект будет отображаться в окне удаленного компьютера.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки окна удаленного компьютера.

Теги: Оболочка Windows


8
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

Определяет значок жесткого диска.

Теги: Значки Windows


7
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

съемный диск

Теги: Значки Windows


6
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

Определяет значок 3,5-дюймового флоппи-диска.

Теги: Значки Windows


5
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

Определяет значок 5-дюймового флоппи-диска.

Теги: Значки Windows


44
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

выход из системы

Теги: Значки Windows


43
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

избранное

Теги: Значки Windows


40
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

аудио-cd

Теги: Значки Windows


4
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

папка открыта. Применяется в раскрывающихся списках.

Теги: Значки Windows


35
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

иконка панели управления

Теги: Значки Windows


34
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

значок рабочего стола

Теги: Значки Windows


33
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

DUN-файл

Теги: Значки Windows


3
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

папка закрыта. Применяется в раскрывающихся списках.

Теги: Значки Windows


27
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

выключить

Теги: Значки Windows


24
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

выполнить

Теги: Значки Windows


23
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

помощь

Теги: Значки Windows


22
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

поиск

Теги: Значки Windows


21
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

настройки

Теги: Значки Windows


20
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

документы

Теги: Значки Windows


19
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

программы

Теги: Значки Windows


13
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

вся сеть

Теги: Значки Windows


12
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

оперативная память

Теги: Значки Windows


11
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: reg_string

cd

Теги: Значки Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Тип параметра: подраздел

Переопределение значков библиотеки shell32.dll осуществляется при помощи параметров строкового типа данной ветви реестра.

В значении этих параметров указывается путь к значку, который будет переопределять один из стандартных значков библиотеки shell32.dll. А вот то, какой именно значок библиотеки переопределяется, зависит от названия параметра — название параметра должно соответствовать переопределяемому идентификатору значка из библиотеки shell32.dll.

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartMenu\StartPanel

Тип параметра: подраздел

В диалоге Настройка меню Пуск (данный диалог отображается после нажатия на кнопку Настроить…, расположенную напротив переключателя Меню «Пуск» на вкладке меню «Пуск» диалога Свойства панели задач и меню «Пуск») присутствует список Элементы меню Пуск. Элементы данного списка определены при помощи данной ветви реестра.

Параметры, используемые для построения данной вкладки, нам уже известны. Это CheckedValue, DefaultValue, HelpID, HKeyRoot, RegPath, Text, Type, UncheckedValue, ValueName. Их значения были приведены для ветви реестра SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Теги: Оболочка Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartMenu

Тип параметра: подраздел

В диалоге Настройка классического меню Пуск (данный диалог отображается после нажатия на кнопку Настроить…, расположенную напротив переключателя Классическое меню «Пуск» на вкладке меню «Пуск» диалога Свойства панели задач и меню «Пуск») присутствует список Дополнительные параметры меню Пуск. Элементы данного списка определены при помощи данной ветви реестра.

Параметры, используемые для построения данной вкладки, нам уже известны. Это CheckedValue, DefaultValue, HelpID, HKeyRoot, RegPath, Text, Type, UncheckedValue, ValueName. Их значения были приведены для ветви реестра SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Теги: Значки Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Compress Old Files

Тип параметра: подраздел

Если при открытии утилиты Очистка диска, она перестает отвечать при попытке поиска сжатых файлов, значит повржден данныйраздел реестра.Чтобы решить эту проблему, этот раздел нужно удалить. Данная проблема описана в статье KB812930 базы знаний Microsoft.

Теги: Файловая система Windows


Temporary Setup Files
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра строкового типа отображается в качестве названия данного типа файлов.

Теги: Файловая система Windows


StateFlags
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches

Тип параметра: reg_binary

определяет состояние флажка напротив данного типа файлов в диалоге, вызываемом командой cleanmgr.exe /SAGESET (флажок установлен или сброшен).

Теги: Файловая система Windows


Folder
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches

Тип параметра: reg_string

и последний строковой параметр. Он определяет путь к каталогу, содержащему перечисленные в параметре filelist файлы.

Теги: Файловая система Windows


Flags
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches

Тип параметра: reg_binary

определяет флаги удаления. Обязательно должен быть равен 7c000000.

Теги: Файловая система Windows


Filelist
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches

Тип параметра: reg_string

а этот параметр строкового типа определяет названия файлов, являющихся временными. При этом в названиях могут присутствовать и маски. Например, маска * говорит и том, что все файлы данной папки являются временными.

Теги: Файловая система Windows


Display
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches

Тип параметра: reg_string

данный строковой параметр также определяет строку, описывающую содержимое файлов.

Теги: Файловая система Windows


Description
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches

Тип параметра: reg_string

данный строковой параметр содержит в себе строку, описывающую назначение соответствующих временных файлов.

Теги: Файловая система Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches

Тип параметра: подраздел

И еще одной возможностью, которую предоставляет Windows, является определение списка временных папок и каталогов, а также файлов в них. Эта возможность реализуется при помощи ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches. Данная ветвь реестра содержит список подразделов, названия которых описывают назначение соответствующей временной папки. При этом данная ветвь содержит информацию не только о временных папках, используемых Windows для своих нужд, но и о тех, которые создавались системой или какой-нибудь программой лишь для одноразового использования, и еще не были удалены. Например, если вы устанавливали Windows XP поверх другой операционной системы и не думаете переходить на нее обратно, то из этой ветви реестра сможете узнать, в какой папке содержатся резервные файлы предыдущей ОС, необходимые для ее восстановления.

Теги: Оболочка Windows


Templates
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\WebView

Тип параметра: reg_dword

Еще одной возможностью, которую предоставляет нам Windows, является использование шаблонов папок. Если вы часто используете эту возможность, то вам может пригодиться ветвь реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\WebView\Templates. Эта ветвь содержит в себе список всех шаблонов, которые можно выбрать при изменении стандартного шаблона. Содержит в виде списка подразделов, каждый из которых может содержать такие параметры строкового типа:
Description — определяет описание шаблона;
DisplayName — определяет название шаблона;
PreviewBitmapFile — определяет путь к bmp-файлу, используемому как превью;
TemplateFile — содержит в себе путь к самому шаблону папки;

Теги: Оборудование Windows


UseSystemForSystemFolders
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра REG_DWORD типа будет равно 1, тогда для папок вместо аттрибута Только чтение будет использоваться атрибут Системный. Необходимость этого изменения описана в статье KB256614 базы знаний Microsoft для Windows 2000 и более ранних версий, хотя данный параметр присутствует и в Windows XP.

Теги: Оборудование Windows


ShowDriveLettersFirst
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию в названии раздела диска буква диска отображается справа от его метки.

Это определяется значением параметра ShowDriveLettersFirst. Данный параметр может принимать следующие значения.

— 1. Используется по умолчанию. В этом случае буква диска отображается справа от его метки.
— 2. Буква диска в его названии отображаться не будет. Данное значение параметра можно установить при помощи списка Дополнительные параметры, расположенного на вкладке Вид диалога Свойства папки.
— 4. Буква диска в его названии будет отображаться справа от метки

Теги: Конфигурация Windows


AlwaysUnloadDLL
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Тип параметра: reg_string

Операционная система Windows Vista поддерживает механизм, при котором библиотеки программы, работа которой была завершена, могут оставаться некоторое время в оперативной памяти — на случай, если пользователь повторно запустит данную программу. В этом случае скорость запуска программы повысится.

Работу данного механизма можно включить или отключить при помощи параметра AlwaysUnloadDLL.

Если значение данного параметра равно 1, тогда все библиотеки программы будут выгружаться сразу же после завершения ее работы.

Теги: Мониторинг Windows


LogFile
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Fault

Тип параметра: reg_string

По умолчанию Windows заносит все ошибки системы в файл, указанный в параметре строкового типа LogFile. этот параметр расположен ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Fault. По умолчанию этот параметр содержит строку C:\WINDOWS\Faultlog.txt.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Fault

Тип параметра: подраздел

Определяет действия Windows в случае ошибок.

Теги: Окна Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Fonts

Тип параметра: подраздел

Определяет соответствие названия шрифта его файлу. Данные этого подраздела заменили собой содержимое раздела [fonts] файла win.ini

Теги: Конфигурация Windows


[имя шрифта]
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Fonts

Тип параметра: reg_string

Определяет имя файла, в котором данный шрифт определен.

Теги: Конфигурация Windows


Uninstallable
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\«SID»\Products\[номер программы]\Patches\[номер обновления для нее]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда возможность удаления данного обновления будет удалена из диалога Программы и компоненты.

Теги: Инсталляция Windows


State
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\«SID»\Products\[номер программы]\Patches\[номер обновления для нее]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда данное обновление не будет отображаться в диалоге Программы и компоненты.

Теги: Инсталляция Windows


DisplayName
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\«SID»\Products\[номер программы]\Patches\[номер обновления для нее]

Тип параметра: reg_string

Он определяет название обновления, отображаемое в списке установленных обновлений диалога Программы и компоненты.

Теги: Инсталляция Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\«SID»\Products\[номер программы]\Patches\[номер обновления для нее]

Тип параметра: подраздел

Элемента списка установленных обновлений определяются при помощи параметров данной ветви реестра

Теги: Инсталляция Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer

Тип параметра: reg_dword

Содержит сведения об установленных программах, и их компонентах

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS\SO

Тип параметра: подраздел

Данная ветвь реестра определяет содержимое списка ПАРАМЕТРЫ диалога ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Этот диалог можно вызвать с помощью нажатия клавиши ДРУГОЙ на вкладке БЕЗОПАСНОСТЬ диалога СВОЙСТВА: ИНТЕРНЕТ браузера Internet Explorer. Также аналогичные настройки можно встретить в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS\SOIEAK.

Параметры, используемые для построения данной вкладки, нам уже известны. Это CheckedValue, DefaultValue, HelpID, HKeyRoot, RegPath, Text, Type, UncheckedValue, ValueName. Их значения были приведены для ветви реестра SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS\SOIEK

Тип параметра: подраздел

Данная ветвь реестра определяет содержимое списка ПАРАМЕТРЫ диалога ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Этот диалог можно вызвать с помощью нажатия клавиши ДРУГОЙ на вкладке БЕЗОПАСНОСТЬ диалога СВОЙСТВА: ИНТЕРНЕТ браузера Internet Explorer. Также аналогичные настройки можно встретить в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS\SO.

Параметры, используемые для построения данной вкладки, нам уже известны. Это CheckedValue, DefaultValue, HelpID, HKeyRoot, RegPath, Text, Type, UncheckedValue, ValueName. Их значения были приведены для ветви реестра SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Теги: Оболочка IE


TemplateIndex
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\TemplatePolicies\[уровень]

Тип параметра: reg_dword

данный параметр определяет число, которое будет идентифицировать соответствующий уровень безопасности в параметре CurrentLevel

Например, по умолчанию используются следующие идентификаторы уровня.
— 0х00012000 —определяет уровень Высокий.
— 0х00010000 — определяет уровень Низкий.
— 0х00011000 — определяет уровень Средний.
— 0х00010500 — определяет уровень Ниже среднего.
— 0х00011500 — определяет уровень Выше среднего.

Теги: Безопасность IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\TemplatePolicies

Тип параметра: подраздел

данный подраздел содержит в себе настройки по умолчанию для соответствующего уровня безопасности. Он содержит в себе четыре подраздела: High, Low, Medium, MedLow.

Теги: Оболочка IE


CodeBaseSearchPath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_string

В том случае, если обозреватель Internet Explorer выполняет загрузку cab-файла (с кодом OLE-компонентов), он обращается с запросом POST к веб-странице, указанной в параметре строкового типа CodeBaseSearchPath.

Содержимое данного параметра определяет адрес, на котором браузер по умолчанию выполняет поиск cab-файлов.

Теги: Инсталляция Windows


HideTV
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Start Menu

Тип параметра: reg_dword

Раздел же ТВ и фильмы будет скрыт, если параметру реестра HideTV присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация Media Center


HideDVD
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Start Menu

Тип параметра: reg_dword

Элемент Смотреть DVD будет скрыт, если параметру реестра HideDVD присвоено значение 1.

Теги: Безопасность IE


{f19f064d-082c-4e27-bc73-6882a1bb8e4c},0
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Capture\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_binary

Его значение определяет разрядность и частоту дискретизации при записи в общем режиме.

Теги: Оборудование Windows


{e4870e26-3cc5-4cd2-ba46-ca0a9a70ed04},0
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Capture\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_binary

Его значение определяет разрядность и частоту дискретизации при записи в общем режиме.

Теги: Оборудование Windows


{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},4
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Capture\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Предоставить приоритет приложениям монопольного режима присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Оборудование Windows


{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},3
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Capture\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Оборудование Windows


{a45c254e-df1c-4efd-8020-67d146a850e0},2
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Capture\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_string

Данный параметр строкового типа содержит в себе название контроллера устройства записи.

Теги: Оборудование Windows


{259abffc-50a7-47ce-af08-68c9a7d73366},12
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Capture\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_string

Данный параметр строкового типа содержит в себе путь к значку для контроллера данного устройства записи.

Теги: Оборудование Windows


DeviceState
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Capture\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда контроллер данного устройства записи будет включен. Если же значение данного параметра равно 0x10000001, тогда данный контроллер будет отключен.

Теги: Конфигурация Media Center


{fc52a749-4be9-4510-896e-966ba6525980},3
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\FxProperties

Тип параметра: reg_binary

Значение данного параметра определяет, включен ли эффект Выравнивание громкости.

Теги: Оборудование Windows


{9c00eeed-edce-4cd8-ae08-cb05e8ef57a0},3
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\FxProperties

Тип параметра: reg_binary

Значение данного параметра определяет, включен ли эффект Время затухания дополнительных эффектов.

Теги: Оборудование Windows


{1da5d803-d492-4edd-8c23-e0c0ffee7f0e},5
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\FxProperties

Тип параметра: reg_dword

Если его значение равно 1, тогда все возможные эффекты воспроизведения звука будут отключены.

Теги: Оборудование Windows


{1b5c2483-0839-4523-ba87-95f89d27bd8c},3
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\FxProperties

Тип параметра: reg_binary

Значение данного параметра определяет, включен ли эффект Виртуальное объемное звучание.

Теги: Оборудование Windows


{1864a4e0-efc1-45e6-a675-5786cbf3b9f0},4
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\FxProperties

Тип параметра: reg_binary

Значение данного параметра определяет, включен ли эффект Тонкомпенсация и защита низких частот.

Теги: Оборудование Windows


{01fb17e3-796c-4451-8163-68cdc1321a60},3
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\FxProperties

Тип параметра: reg_binary

Значение данного параметра определяет, включен ли эффект Коррекция звучания.

Теги: Оборудование Windows


{f19f064d-082c-4e27-bc73-6882a1bb8e4c},0
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_binary

Его значение определяет разрядность и частоту дискретизации при воспроизведении в общем режиме.

Теги: Оборудование Windows


{e4870e26-3cc5-4cd2-ba46-ca0a9a70ed04},0
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_binary

Его значение определяет разрядность и частоту дискретизации при воспроизведении в общем режиме.

Теги: Оборудование Windows


{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},4
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Предоставить приоритет приложениям монопольного режима присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Оборудование Windows


{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},3
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Оборудование Windows


{a45c254e-df1c-4efd-8020-67d146a850e0},2
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_string

Данный параметр строкового типа содержит в себе название контроллера устройства воспроизведения.

Например, это название отображается при удержании указателя мышки над значком громкоговорителя в области уведомления.

Теги: Оборудование Windows


{259abffc-50a7-47ce-af08-68c9a7d73366},12
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_string

Данный параметр строкового типа содержит в себе путь к значку для контроллера данного устройства воспроизведения.

Например, этот значок отображается при удержании указателя мышки над значком громкоговорителя в области уведомления.

Теги: Оборудование Windows


{1da5d803-d492-4edd-8c23-e0c0ffee7f0e},6
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]\Properties

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 3, тогда левые и правые динамики будут считаться передними (как правило, этот параметр применяется для систем воспроизведения типа 5.1 или 7.1). Иначе значение данного параметра равно 0.

Теги: Оборудование Windows


DeviceState
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\[{CLSID-номер устройства воспроизведения}]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда контроллер данного устройства воспроизведения будет включен. Если же значение данного параметра равно 0x10000001, тогда данный контроллер будет отключен.

Теги: Оборудование Windows


Enabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Тип параметра: reg_dword

Если установить этот параметр равным 1, то будут разрешены автономные файлы — данные файлы, расположенные на удаленном компьютере, помещаются в специальную папку, и теперь вы сможете получить к ним доступ даже тогда, когда удаленный компьютер отключен от сети или выключен. Когда же удаленный компьютер включается, файлы, расположенные в вашей папке, синхронизируются с файлами удаленного компьютера, и если файлы на удаленном компьютере имеют более новую версию, то они автоматически копируются к вам в папку.

Теги: Файловая система Windows


DefCacheSize
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет количество места, которое будет занимать наша папка для автономных файлов.

Теги: Оборудование Windows


Logo
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation

Тип параметра: reg_string

Путь к BMP-файлу, который используется в качестве значка OEM-производителя (отображается справа от поля Производитель мастера Система).

Теги: Vista Конфигурация Windows


SupportURL
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation

Тип параметра: reg_string

Адрес URL веб-узла OEM-производителя вашего компьютера (отображается в мастере Система).

Теги: Vista Конфигурация Windows


SupportHours
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation

Тип параметра: reg_string

Часы работы службы поддержки OEM-производителя вашего компьютера. (отображаются в мастере Система).

Теги: Vista Конфигурация Windows


SupportPhone
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation

Тип параметра: reg_string

Номер телефона службы поддержки OEM-производителя вашего компьютера (поле Номер телефона мастера Система).

Теги: Vista Конфигурация Windows


Model
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation

Тип параметра: reg_string

Модель компьютера (поле Модель мастера Система).

Теги: Vista Конфигурация Windows


Manufacturer
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation

Тип параметра: reg_string

Определяет имя OEM-производителя компьютера (поле Производитель мастера Система).

Теги: Vista Конфигурация Windows


LayoutFilePath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к файлу Layout.ini.

Теги: Конфигурация Windows


EnableAutoLayout
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будет ли выполняться автоматическое изменение содержимого файла Layout.ini.

Теги: Конфигурация Windows


EnumerateAdministrators
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\CredUI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отображать учетные записи администратора при повышении уровня прав
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Пользовательский интерфейс учетных данных

По умолчанию при попытке повысить уровень прав для работающего приложения учетные записи администратора не отображаются.

Если включить этот параметр политики, будут отображаться все учетные записи администратора, чтобы пользователь мог выбрать нужную и ввести пароль.

Если данная политика отключена, пользователям для повышения уровня прав нужно будет ввести имя и пароль.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при запуске пользователем программы от имени администратора вместо предложения ввести логин административной учетной записи будет отображаться список всех учетных записей администраторов.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


EnableSecureCredentialPrompting
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\CredUI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Требовать достоверный путь для входа в учетную запись
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Пользовательский интерфейс учетных данных

Эта политика требует использовать достоверный путь для входа в учетные записи Microsoft Windows, чтобы предотвратить захват пользовательских учетных записей Windows троянской программой или другими видами вредоносных программ.

Примечание. Данная политика не влияет на проверку подлинности при выполнении задач, связанных со входом в систему. Эту политику следует обязательно включать в целях повышения безопасности.

Если данная политика включена, пользователям необходимо вводить учетные данные Windows на защищенном рабочем столе с помощью механизма достоверного пути.

Если данная политика отключена или не задана, учетные данные Windows будут вводиться в рамках сеанса рабочего стола для конкретного пользователя, что потенциально допускает доступ вредоносных программ к учетным записям пользователей Windows.

Если значение данного параметра равно 1, тогда ввод учетных данных пользователя будет выполняться на защищенном рабочем столе, а не на рабочем столе пользователя. Благодаря этому снижается риск перехвата программами данных, вводимых пользователем.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


RevertWebViewSecurity
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы включить функцию использования пользовательских шаблонов folder.htt для индивидуальной настройки веб-вида папок.

Теги: XP 2003 Окна Windows


AllowUnhashedWebView
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы включить функцию использования пользовательских шаблонов folder.htt для индивидуальной настройки веб-вида папок.

Теги: XP 2003 Windows Окна


AllowLegacyWebView
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы включить функцию использования пользовательских шаблонов folder.htt для индивидуальной настройки веб-вида папок.

Теги: XP Окна Windows 2003


NoStrCmpLogical
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы отключить новый метод сортировки файлов (числовые комбинации воспринимаются системой не как строки символов алфавита, а как число, соответственно, сортировка таких имен происходит не по алфавиту, а по возрастанию или убыванию чисел), в именах которых присутствуют цифры.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoneLegacyShellMode
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

если значение данного параметра равно 1, то кнопки Назад и Вперед в проводнике Windows будут скрыты

Теги: Оболочка ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NoMSAppLogo5ChannelNotify
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить уведомления оболочки обновления программного обеспечения при запуске программ
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Указывает, что программы, использующие канал распространения программного обеспечения Майкрософт, не будут уведомлять пользователей об установке новых компонентов. Канал распространения программного обеспечения является средством динамического обновления программного обеспечения на компьютерах пользователей с помощью технологии Open Software Distribution (OSD).

Если эта политика включена, пользователи не будут уведомляться при обновлении их программ по каналам распространения программ.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи будут получать уведомления перед обновлением программ.

Эта политика предназначается для администраторов, которые хотят использовать каналы распространения программного обеспечения для обновления программ на компьютерах пользователей без их вмешательства.

Указывает, что программы, использующие канал распространения программного обеспечения Майкрософт, не будут уведомлять пользователей о том, что выполняется установка новых компонентов. Канал распространения программного обеспечения является средством динамического обновления программного обеспечения на компьютерах пользователей с помощью технологии Open Software Distribution (.osd).

Если эта политика включена, то пользователи не будут уведомляться о том, что их программы обновлены с помощью каналов распространения программного обеспечения.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи будут получать уведомления перед тем, как будет выполнено обновление программ.

Эта политика предназначается для администраторов, которые хотят использовать каналы распространения программного обеспечения для обновления программ на компьютерах пользователей без их вмешательства.

Теги: Инсталляция ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoEncryptOnMove
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не выполнять автоматическое шифрование файлов, перемещаемых в зашифрованные папки
Путь групповой политики: Система

Не позволяет проводнику Windows шифровать файлы, перемещаемые в зашифрованные папки.

Если этот параметр отключен или не определен, проводник Windows автоматически шифрует файлы, перемещаемые в зашифрованные папки.

Данный параметр применяется только к файлам, перемещаемым внутри тома. При перемещении файлов в другие тома или создании нового файла в зашифрованной папке проводник Windows шифрует эти файлы автоматически.

Если значение параметра REG_DWORD типа NoEncryptOnMove равно 1, тогда автоматическое шифрование файлов, перемещаемых в зашифрованные каталоги выполняться не будет.

Теги: Оболочка ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DisableLocalMachineRunOnce
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не обрабатывать список однократного запуска программ
Путь групповой политики: Система;Вход в систему

Игнорирует список программ, выполняемых единожды.

Можно создать пользовательский список дополнительных программ и документов, которые будут запущены автоматически при следующей загрузке системы (но не в дальнейшем). Эти программы добавляются к стандартному списку программ и служб, которые система запускает при загрузке.

Если этот параметр включен, система игнорирует список программ, выполняемых единожды.

Если этот параметр отключен или не задан, система запускает программы из списка выполняемых единожды.

Этот параметр присутствует в папках "Настройки компьютера" и "Настройки пользователя". Если заданы оба параметра, настройки компьютера имеют приоритет перед настройками пользователя.

Примечание. Настройки списков программ, выполняемых единожды, хранятся в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce.

См. также "Не обрабатывать список запуска старых программ"

Если значение данного параметра равно 1, тогда запуск программ, определенных в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce, будет запрещен.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DisableLocalMachineRun
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не обрабатывать список запуска старых программ
Путь групповой политики: Система;Вход в систему

Игнорирует настройки списка автозапуска.

Можно создать собственный список дополнительных программ и документов, запускаемых системой автоматически на компьютерах под управлением Windows Vista, Windows XP Professional и Windows 2000 Professional. Эти программы добавляются к стандартному списку запуска программ и служб, которые система запустит при включении.

Если этот параметр включен, система игнорирует список запуска для Windows Vista, Windows 2000 Professional и Windows XP Professional.

Если этот параметр отключен или не задан, Windows Vista добавляет к своему списку запуска автозапуск.

Этот параметр присутствует в папках "Конфигурация компьютера" и "Пользовательская конфигурация". Если используются оба параметра, то параметр, заданный в папке "Конфигурация компьютера", имеет преимущество над параметром в папке "Конфигурация пользователя".

Примечание. Для создания списка запуска при помощи политики используется параметр "Выполнять эти приложения при запуске системы".

См. также "Не обрабатывать список однократного запуска программ".

Если значение данного параметра равно 1, тогда запуск программ, определенных в ветви HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, будет запрещен.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


WPCEnableOnDomain
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ParentalControls

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Сделать компонент "Родительский контроль" панели управления видимым в домене
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Родительский контроль

Настройте функцию родительского контроля.

При включении данного параметра компонент "Родительский контроль" панели управления будет видимым для компьютеров, входящих в домен.

Если параметр отключен или не задан, компонент "Родительский контроль" панели управления не будет видимым для компьютеров, входящих в домен.

По умолчанию, если компьютер находится в домене Active Directory, значок Родительский контроль не отображается в папке Панель управления.

Чтобы отобразить его, нужно параметру REG_DWORD типа WPCEnableOnDomain присвоить значение 1.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


PleaseMom
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings\.Default

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда ввод пароля ограничения доступа для просмотра ограниченных узлов будет разрешен.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings\.Default

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 0, тогда механизм ограничения доступа отключен.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Allow_Unknowns
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings\.Default

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет разрешено просматривать узлы, которые не имеют оценок.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings\.Default

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Сведения о конкретных настройках ограничения доступа пользователю хранятся в подразделе .Default данной ветви реестра.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings\PICSRules

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Вы можете добавить сайта, которые будет разрешено просматривать, или, наоборот, просматривать запрещено.

Все эти сайты хранятся в виде подразделов ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings\PICSRules.

При этом при указании сайта также определяет порт, доступ по которому нужно разрешить (или запретить).

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


WarnOnOff
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда предупреждение при отключении ограничения доступа не отображается.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


key
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings

Тип параметра: reg_binary
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Именно в этой ветви реестра хранится пароль (в зашифрованном виде), который нужно ввести для получения доступа к системе оценок. Для этого применяется данный параметр REG_BINARY типа.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Hint
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

А также в этой ветви реестра хранится подсказка, отображаемая при вводе пароля — для ее хранения используется данный параметр строкового типа.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


FileName0
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Он содержит в себе путь к файлу ограничения доступа — файлу с расширением .rat, расположенному в каталоге %systemroot%\system32.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Сведения о настройке механизма ограничения доступа находятся в данной ветви реестра

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\domain_realm

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Определить сопоставления "имя узла - сфера Kerberos"
Путь групповой политики: Система;Kerberos

Данный параметр политики позволяет установить, какие DNS-имена узлов и DNS-суффиксы сопоставляются сфере Kerberos.

Если эта политика включена, можно просматривать и изменять список DNS-имен и DNS-суффиксов, сопоставленных сфере Kerberos, как это определено групповой политикой. Чтобы посмотреть список сопоставлений, включите параметр политики и нажмите кнопку "Показать". Чтобы добавить сопоставление, включите параметр политики, запомните синтаксис, нажмите кнопку "Показать", затем кнопку "Добавить", а затем введите имя сферы в поле имени и список DNS-имен и DNS-суффиксов в поле значения с учетом правил синтаксиса. Чтобы удалить сопоставление, щелкните соответствующую запись, а затем нажмите кнопку "Удалить". Чтобы изменить сопоставление, удалите текущую запись из списка и добавьте новую с другими параметрами.

Если выключить этот параметр политики, то список сопоставлений "имя узла - сфера Kerberos", определенный групповой политикой, будет удален.

Если не задавать этот параметр политики, системой будут использоваться сопоставления "имя узла - сфера Kerberos", определенные в локальном реестре, если они существуют.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Определить совместимые параметры сферы Kerberos V5
Путь групповой политики: Система;Kerberos

С помощью данного параметра производится настройка клиента Kerberos, чтобы он мог проходить проверку подлинности с помощью сфер Kerberos V5, как это установлено данным параметром политики.

Если включить этот параметр политики, то можно просматривать и изменять список сфер Kerberos V5 и их параметров. Чтобы посмотреть список сфер Kerberos V5, включите параметр политики и нажмите кнопку "Показать". Чтобы добавить взаимодействующую сферу Kerberos V5, включите параметр политики, запомните синтаксис, нажмите кнопку "Показать", затем кнопку "Добавить", а затем введите имя сферы Kerberos V5 в поле имени и описание параметров в поле значения, используя заданный формат синтаксиса. Чтобы удалить сферу Kerberos V5, щелкните соответствующую запись, а затем нажмите кнопку "Удалить". Чтобы изменить сопоставление, удалите текущую запись из списка и добавьте новую с другими параметрами.

Если выключить этот параметр политики, то параметры сфер Kerberos V5, определенные групповой политикой, будут удалены.

Если не задавать этот параметр политики, системой будут использоваться параметры сфер Kerberos V5, определенные в локальном реестре, если они существуют.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


KdcValidation
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Требовать обязательную проверку подлинности KDC
Путь групповой политики: Система;Kerberos

Этот параметр политики управляет поведением клиента Kerberos при проверке подлинности сертификата KDC.

Если включить данный параметр политики, клиент Kerberos будет требовать, чтобы в сертификате KDC X.509 в расширениях Extended Key Usage (EKU) содержался идентификатор объекта для ключа KDC, а также чтобы в сертификате KDC X.509 содержалось расширение dNSName subjectAltName (SAN), соответствующее DNS имени домена. Если компьютер присоединен к домену, клиент Kerberos потребует, чтобы сертификат X.509 KDC был подписан центром сертификации (ЦС) в хранилище NTAUTH. Если компьютер не присоединен к домену, клиент Kerberos будет позволять использовать корневой сертификат центра сертификации на смарт-карте для подтверждения пути сертификата KDC.

Если этот параметр отключен или не задан, клиент Kerberos будет требовать только, чтобы сертификат KDC содержал идентификатор объекта для проверки подлинности сервера в расширениях EKU.

Если значение данного параметра равно 2, тогда операционная система будет требовать обязательную проверку подлинности сертификата KDC. При этом клиент Kerberos будет требовать, чтобы сертификат KDC содержал идентификатор объекта для ключа KDC, имя домена DNS, а также, чтобы он был подписан центром сертификации домена. По умолчанию клиент Kerberos будет требовать лишь, чтобы сертификат KDC содержал идентификатор объекта для проверки подлинности сервера в расширениях EKU.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


MitRealms_Enabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Определить совместимые параметры сферы Kerberos V5
Путь групповой политики: Система;Kerberos

С помощью данного параметра производится настройка клиента Kerberos, чтобы он мог проходить проверку подлинности с помощью сфер Kerberos V5, как это установлено данным параметром политики.

Если включить этот параметр политики, то можно просматривать и изменять список сфер Kerberos V5 и их параметров. Чтобы посмотреть список сфер Kerberos V5, включите параметр политики и нажмите кнопку "Показать". Чтобы добавить взаимодействующую сферу Kerberos V5, включите параметр политики, запомните синтаксис, нажмите кнопку "Показать", затем кнопку "Добавить", а затем введите имя сферы Kerberos V5 в поле имени и описание параметров в поле значения, используя заданный формат синтаксиса. Чтобы удалить сферу Kerberos V5, щелкните соответствующую запись, а затем нажмите кнопку "Удалить". Чтобы изменить сопоставление, удалите текущую запись из списка и добавьте новую с другими параметрами.

Если выключить этот параметр политики, то параметры сфер Kerberos V5, определенные групповой политикой, будут удалены.

Если не задавать этот параметр политики, системой будут использоваться параметры сфер Kerberos V5, определенные в локальном реестре, если они существуют.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при помощи параметров строкового типа подраздела MitRealms можно будет определить совместимые параметры сферы Kerberos V5.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


domain_realm_Enabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Определить сопоставления "имя узла - сфера Kerberos"
Путь групповой политики: Система;Kerberos

Данный параметр политики позволяет установить, какие DNS-имена узлов и DNS-суффиксы сопоставляются сфере Kerberos.

Если эта политика включена, можно просматривать и изменять список DNS-имен и DNS-суффиксов, сопоставленных сфере Kerberos, как это определено групповой политикой. Чтобы посмотреть список сопоставлений, включите параметр политики и нажмите кнопку "Показать". Чтобы добавить сопоставление, включите параметр политики, запомните синтаксис, нажмите кнопку "Показать", затем кнопку "Добавить", а затем введите имя сферы в поле имени и список DNS-имен и DNS-суффиксов в поле значения с учетом правил синтаксиса. Чтобы удалить сопоставление, щелкните соответствующую запись, а затем нажмите кнопку "Удалить". Чтобы изменить сопоставление, удалите текущую запись из списка и добавьте новую с другими параметрами.

Если выключить этот параметр политики, то список сопоставлений "имя узла - сфера Kerberos", определенный групповой политикой, будет удален.

Если не задавать этот параметр политики, системой будут использоваться сопоставления "имя узла - сфера Kerberos", определенные в локальном реестре, если они существуют.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при помощи параметров строкового типа подраздела domain_realm можно будет определить DNS-имена узлов и суффиксов, сопоставленных сфере Kerberos.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Настройки работы протокола Kerberos можно изменить при помощи параметров REG_DWORD типа, расположенных в подразделах ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


EnableLinkedConnections
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию доступ к подключенным сетевым дискам и папкам из командной строки может получить только пользователь с обычными правами - пользователь с правами администратора получить доступ к сетевым ресурсам из командной строки (cmd.exe) не сможет.

Чтобы разрешить административным учетным записям работать из командной строки с сетевыми ресурсами, присвойте данному параметру значение 1. После этого система сможет предоставлять общий сетевой доступ с маркером фильтрованного доступа и маркером полного доступа администратора участнику группы Администраторы.

Теги: Vista Конфигурация Сеть Приложения


SynchronousUserGroupPolicy
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword

Отключить обновление групповых политик при загрузке операционной системы.

Теги: ~HKCU ~HKLM Конфигурация GPO Windows
  • все теги
  • на главную страницу


SynchronousMachineGroupPolicy
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword

Отключить обновление групповых политик при загрузке операционной системы.

Теги: ~HKCU ~HKLM Конфигурация GPO Windows
  • все теги
  • на главную страницу


verbosestatus
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Подробные или обычные сообщения состояния
Путь групповой политики: Система

Заставляет систему выводить очень подробные сообщения о своем состоянии.

Если этот параметр включен, система выдает сообщения состояния, отражающие каждый шаг в процессе запуска и завершения работы системы, входа и выхода пользователя из системы.

Этот параметр адресован опытным пользователям, требующим дополнительные сведения.

Примечание. Этот параметр игнорируется, если включен параметр удаления сообщений состояния загрузки / завершения работы системы / входа в систему / выхода из системы.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при завершении работы компьютера и при входе пользователя в систему будут отображаться более подробные сведения о выполняемых операционной системой действиях.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ValidateAdminCodeSignatures
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется элементом Управление учетными записями пользователей: повышение прав только для подписанных и проверенных исполняемых файлов.

По умолчанию данный элемент отключен.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


UndockWithoutLogon
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется при помощи элемента Устройства: разрешать отстыковку без входа в систему.

Данный параметр определяет, можно ли выполнить отстыковку портативного компьютера от док-станции при помощи специальной кнопки док-станции, если ни один пользователь не вошел в операционную систему.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ShutdownWithoutLogon
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется при помощи элемента Завершение работы: разрешить завершение работы системы без выполнения входа в систему.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ScForceOption
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется при помощи элемента Интерактивный вход в систему: требовать смарт-карту.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вход в систему будет возможен только при помощи смарт-карты с сертификатом пользователя.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RunStartupScriptSync
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выполнять сценарии загрузки асинхронно
Путь групповой политики: Система;Сценарии

Позволяет системе выполнять сценарии загрузки одновременно.

Сценарии загрузки - это пакетные файлы, состоящие из команд, выполняемых при загрузке системы до выдачи приглашения пользователю на вход в систему. По умолчанию система ожидает завершения выполнения каждого из сценариев загрузки перед запуском следующего сценария загрузки.

Если этот параметр включен, система не координирует выполнение сценариев загрузки. В результате сценарии загрузки могут выполняться одновременно.

Если параметр отключен или не задан, каждый следующий сценарий загрузки не может начать выполнение до завершения предыдущего сценария.

Примечание. Начиная с операционной системы Windows Vista, команды сценариев, настроенных на асинхронное выполнение, не отображаются при загрузке, независимо от того, включен или нет параметр "Выполнять сценарии загрузки с отображением команд".

Если значение данного параметра равно 0, тогда все сценарии входа в систему будут выполняться асинхронно по отношении друг к другу. То есть, пока не будет выполнен один сценарий, второй выполняться не будет. По умолчанию сценарии выполняются асинхронно.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


PromptOnSecureDesktop
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется элементом Управление учетными записями пользователей: переключение к безопасному рабочему столу при выполнении запроса на повышение прав.

По умолчанию переключение выполняется.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


MaxGPOScriptWait
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальное время выполнения сценариев групповой политики
Путь групповой политики: Система;Сценарии

Определяет, как долго система ожидает выполнения сценария, применяемого групповой политикой.

Этот параметр ограничивает общее время, выделяемое для выполнения сценариев входа, загрузки и завершения работы, применяемых групповой политикой. Если эти сценарии не успеют закончить выполнение к моменту истечения указанного интервала времени, система останавливает обработку сценария и записывает в журнал событие ошибки.

По умолчанию система отводит на выполнение всего набора сценариев до 600 секунд (10 минут), но при помощи данного параметра интервал можно изменить.

Чтобы использовать параметр, введите в поле "Секунды" число от 1 до 32 000 для числа секунд, в течение которых система будет ожидать завершения работы сценариев. Чтобы указать системе, что следует ожидать окончания выполнения сценариев, как бы долго они ни выполнялись, введите значение 0.

Этот интервал особенно важен в тех случаях, когда другие системные задачи должны ждать завершения работы сценариев. По умолчанию любой сценарий загрузки должен завершиться перед тем, как начнет выполняться следующий. Кроме того, может быть использован параметр "Синхронное выполнение сценариев входа в систему" для указания системе, что она должна дождаться завершения сценария входа, перед тем как загружать рабочий стол.

Слишком длинный интервал может привести к задержке начала нормальной работы системы и быть неудобен пользователям. Однако при слишком коротком интервале регламентные задания могут оказаться не выполненными, а система будет представлена пользователю как готовая к работе преждевременно.

Значение данного параметра определяет максимальное время (в секундах), которое могут выполняться сценарии входа и выхода, и может принимать значения от 1 до 32 000 секунд. По умолчанию сценарии могут выполняться не более 10 минут.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


LogonType
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Всегда классический вход в систему
Путь групповой политики: Система;Вход в систему

Этот параметр вынуждает пользователя всегда использовать классическое окно входа в систему. По умолчанию для членов рабочей группы задано упрощенное окно входа. Этот параметр срабатывает, только если компьютер не входит в домен.

Если значение данного параметра равно 0, тогда всегда будет отображаться классический диалог входа в систему.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


LegalNoticeText
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Интерактивный вход в систему: текст сообщения для пользователей при входе в систему

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LegalNoticeCaption
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Интерактивный вход в систему: заголовок сообщения для пользователей при входе в систему

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


FilterAdministratorToken
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется элементом Управление учетными записями пользователей: режим одобрения администратором для встроенной учетной записи администратора.

По умолчанию данный режим отключен. При включении данного элемента работа от имени встроенной учетной записи администратора будет выполняться без выдачи диалога на подтверждение использования прав администратора.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EnableVirtualization
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Чтобы отключить механизм виртуализации при помощи реестра, нужно параметру EnableVirtualization присвоить значение 0.

Также чтобы изменить значение данного параметра можно запустить консоль gpedit.msc, перейти к разделу "Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Локальные политики\Параметры безопасности", и в контекстном меню элемента "Управление учетными записями пользователей: виртуализация сбоев записи в файл или реестр в расположения пользователей" выбрать команду Свойства. После этого, в появившемся диалоговом окне, нужно установить переключатель в положение Отключен.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EnableSecureUIAPaths
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется элементом Управление учетными записями пользователей: повышать права для UIAccess-приложений только при установке в безопасных местах.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EnableLUA
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется элементом Управление учетными записями пользователей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором.

По умолчанию режим одобрения включен.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EnableInstallerDetection
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется элементом Управление учетными записями пользователей: обнаружение установки приложений и запрос на повышение прав.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DontDisplayLastUserName
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется при помощи элемента Интерактивный вход в систему: не отображать последнее имя пользователя.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableStatusMessages
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить сообщения о состоянии загрузки / завершения работы системы / входа в систему / выхода из системы
Путь групповой политики: Система

Подавляет системные сообщения о состоянии.

Если этот параметр включен, система не показывает сообщение, напоминающее пользователю, что нужно подождать, пока система запускается или завершает свою работу, или пока пользователь входит в систему или выходит из нее.

Чтобы во время загрузки системы не выводилось никаких диалогов со списком выполняемых программ и компонентов (по умолчанию выводится стандартный список — без имен файлов и каталогов, в которых они хранятся), нужно данному dword-параметру присвоить значение, равное 1.

Теги: Вход/выход ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


DisableLockWorkstation
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить блокировку компьютера
Путь групповой политики: Система;Варианты действий после нажатия CTRL+ALT+DEL

Запрещает пользователям блокировать систему.

Когда система блокирована, рабочий стол скрыт и система не может использоваться. Блокировку может отменить только пользователь, заблокировавший систему, либо системный администратор.

Совет. Чтобы заблокировать компьютер, не настраивая параметры, нажмите сочетание клавиш CTRL+ALT+DEL, а затем нажмите кнопку "Блокировка".

Если значение данного параметра равно 1, тогда блокировка работы компьютера будет запрещена.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableCAD
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется при помощи элемента Интерактивный вход в систему: не требовать нажатия CTRL+ALT+DEL.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableBkGndGroupPolicy
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить фоновое обновление групповой политики
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Предотвращает обновление групповой политики во время использования компьютера. Этот параметр применим к групповым политикам для компьютеров, пользователей и контроллеров домена.

Если этот параметр включен, то система будет ожидать выхода текущего пользователя из системы для обновления параметров компьютера и пользователя.

Если параметр выключен, то обновления возможны во время работы пользователей. Частота обновления определяется значениями параметров "Интервал обновления групповой политики для компьютеров" и "Интервал обновления групповой политики для пользователей".

Примечание. Изменение этого параметра вступит в силу только после перезагрузки компьютера.

Если значение данного параметра равно 1, тогда фоновое обновление групповых политик во время работы пользователя будет запрещено, и операционная система будет ожидать выхода пользователя из системы.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ConsentPromptBehaviorUser
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется элементом Управление учетными записями пользователей: поведение запроса на повышение прав для обычных пользователей.

Данный параметр может принимать следующие значения.

- 0. Запрещать доступ к программам и функциям, требующим права администратора.

- 1. Отобразить диалог ввода пароля администратора.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ConsentPromptBehaviorAdmin
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется элементом Управление учетными записями пользователей: поведение запроса на повышение прав для администраторов в режиме одобрения администратором.

Данный параметр может принимать следующие значения.

- 0. Выполнять повышение до прав администратора без выдачи запроса на подтверждение.

- 1. Отобразить диалог ввода пароля администратора.

- 2. Отобразить диалог подтверждения использования административных привилегий. Данное значение используется по умолчанию.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Allow-LogonScript-NetbiosDisabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешение сценариев входа в систему при отключенных NetBIOS или WINS
Путь групповой политики: Система;Сценарии

Этот параметр политики разрешает выполнение пользовательских сценариев входа в систему, когда перекрестный лес входов и DNS-суффиксы не настроены и отключены NetBIOS или WINS. Этот параметр политики влияет на все учетные записи пользователей, выполняющих интерактивный вход в систему компьютера.

Если этот параметр политики включен, пользовательские сценарии входа в систему будут выполняться при отключенных NetBIOS или WINS во время входов в перекрестный лес, когда DNS-суффиксы не настроены.

Если параметр политики отключен или не настроен, интерактивный вход в перекрестный лес для всех пользовательских учетных записей не будет возможен при отключенных NetBIOS или WINS и ненастроенных DNS-суффиксах.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользовательские сценарии входа будут выполняться даже в том случае, если во время входа в перекрестный лес NetBIOS и WINS отключены и DNS-серверы не настроены.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


SMTPServer
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WSRM

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Адрес SMTP-сервера для рассылки уведомлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер системных ресурсов

Этот параметр назначает адрес SMTP-сервера для рассылки уведомлений.

Если этот параметр включен, диспетчер системных ресурсов Windows будет использовать указанный SMTP-сервер.

Если этот параметр отключен, SMTP-сервер не будет назначен (это значение используется по умолчанию).

Если этот параметр не задан, пользователи могут ввести адрес SMTP-сервера.

Данное значение может представлять собой имя NetBIOS или полное доменное имя SMTP-сервера. Этот сервер содержит адреса электронной почты для получения уведомлений.

Примечание. Для получения уведомлений необходимо включить параметр уведомлений для журнала событий. Чтобы просмотреть список событий, выберите категорию "Ошибка", "Предупреждение" или "Сведения" и нажмите кнопку "ОК". Если выбрана категория "Ошибка", "Предупреждение" или "Сведения", будут отображены все отдельные события, относящиеся к ней.

С помощью значения данного параметра можно указать SMTP-сервер, на который будут передаваться сведения о возникновении выбранных событий (компьютер, на SMTP-сервере которого зарегистрированы e-mail адреса, определенные в параметре EmailIds).

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


RecordWriteInterval
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WSRM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Интервал времени (в минутах) для записи данных учета
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер системных ресурсов

Этот параметр включает запись сведений учета на сервере учета через указанные интервалы.

Если этот параметр включен, диспетчер системных ресурсов Windows установит для интервала учета указанное значение.

Если этот параметр отключен, будет установлено значение по умолчанию (10 минут).

Если этот параметр не задан, пользователь может указать интервал учета.

Значение указывается в минутах в интервале от 2 до 60 000. Значение по умолчанию равно 10 минутам и считается оптимальным, если удаленную запись данных ведут несколько серверов. Установка интервала записи данных учета меньше 10 минут для сервера, к которому подключены более 20 компьютеров, ведущих удаленную запись данных, может снизить быстродействие.

Примечание. Значение интервала записи данных учета должно возрастать с увеличением числа компьютеров в сети, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Значение данного параметра определяет интервал сбора сведений об использовании системных ресурсов в минутах.

По умолчанию используется интервал в 10 минут, однако с помощью данного параметра можно изменить интервал в пределах от 2 до 60 000 минут.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EmailIds
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WSRM

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Адреса электронной почты для рассылки уведомлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер системных ресурсов

Этот параметр задает адреса электронной почты для рассылки уведомлений. Введите адреса через точку с запятой (;).

Если этот параметр включен, диспетчер системных ресурсов Windows будет рассылать уведомления по указанным адресам.

Если этот параметр отключен, адреса электронной почты не будут назначены (это значение используется по умолчанию).

Если этот параметр не задан, пользователи могут вводить адреса электронной почты для получения уведомлений. В качестве значения можно использовать псевдоним электронной почты или адрес электронной почты с именем домена (например, proverka@example.com).

Уведомления о выбранных событиях будут рассылаться по указанным адресам.

Примечание. Для получения уведомлений необходимо включить параметр уведомлений для журнала событий. Чтобы просмотреть список событий, выберите категорию "Ошибка", "Предупреждение" или "Сведения" и нажмите кнопку "ОК". Если выбрана категория "Ошибка", "Предупреждение" или "Сведения", будут отображены все отдельные события, относящиеся к ней.

С помощью значения данного параметра можно указать список e-mail адресов (через точку с запятой), на которые будет отправляться информация о возникновении выбранных событий.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


AccountingEnabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WSRM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить функцию учета ДСР
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Диспетчер системных ресурсов

Этот параметр включает или отключает функцию учета.

Если этот параметр включен, диспетчер системных ресурсов Windows начнет вести статистику использования ресурсов системы различными процессами.

Если этот параметр отключен, диспетчер системных ресурсов Windows не будет вести учет использования ресурсов.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователь может включать и отключать функцию учета.

Функция учета по умолчанию отключена.

Интерфейс базы данных учета позволяет управлять сведениями в базе данных и ее физическим размером. Управление сведениями в базе данных включает поиск нужной информации и ее эффективную организацию. Требуется постоянное управление физическим размером базы данных, поскольку диспетчер системных ресурсов регулярно сохраняет сведения учета, если не задано обратное. В результате размер базы данных постоянно растет. Для управления размером базы данных можно архивировать сведения учета для последующего использования или удалять их из базы данных.

Данные учета можно использовать для наблюдения за использованием ресурсов, сравнения фактического и ожидаемого быстродействия, для оценки того, достаточно ли физических ресурсов компьютера для выполнения предполагаемых задач, а также для взимания платы за использование ресурсов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда мониторинг использования процессами ресурсов компьютера будет включен.

По умолчанию мониторинг использования системных ресурсов не ведется.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability\UserDefined

Тип параметра: подраздел

В этой же ветви реестра можно добавить собственные причины выключения компьютера (поле Причина). Для этого нужно открыть подраздел UserDefined и в нем создать новый параметр типа REG_MULTI_SZ. Имя данного параметра должно быть определено в таком формате: флаги;номер_причины; дополнительный_номер_причины. Где в качестве флагов могут присутствовать такие символы:
P — говорит о том, что созданная нами причина запланированная.
C или B — указывает на то, что пользователь обязан указать комментарий.
S — говорит о том, что созданная нами причина должна быть выведена в диалоговом окне завершения работы, которое данный пользователь вызвал умышленно.
D — говорит о том, что созданная нами причина должна быть выведена в диалоговом окне завершения работы, которое пользователем не вызывалось (сбой или автоматическое завершение работы программами).

Теги: Вход/выход Windows


ShutdownReason
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability

Тип параметра: reg_dword

В Windows XP существует возможность выдачи вопроса пользователю о причине перезагрузки. Те данные, которые пользователь введет в данное окно, будут сохранены и администратор в любое время их сможет просмотреть.
Чтобы установить использование данного окна выхода из системы, нужно присвоить данному параметру dword-типа значение, равное 1.

Теги: Вход/выход Windows


ShutdownIgnorePredefinedReasons
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability

Тип параметра: reg_dword

Если его значение равно 1, что из поля Причина данного диалога исчезнут все стандартные причины. Если вы спросите, зачем это нужно — что же пользователи будут выбирать в поле Причина, если там ничего не будет, то читайте дальше.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\BaseWinOptions

Тип параметра: подраздел

Еще одна ветвь реестра определяет inf-файлы, используемые для настройки компонентов Windows. этой ветвью реестра является ветвь SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Setup\BaseWinOptions. Она содержит имена inf-файлов, которые используются для настройки основных возможностей Windows. Если значение inf-файла равно 1, то Windows должна использовать его для загрузки установок.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\DisabledRunKeys

Тип параметра: подраздел

Данный раздел содержит в себе список параметров, которые были удалены из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run при обновлении операционной системы Windows 98 до Windows XP. Данный подраздел реестра описан в статье KB300886 базы знаний Microsoft.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\EBD

Тип параметра: подраздел

Управляет установками клавиатуры и выбором региона в файлах autoexec.bat и config.sys.

Теги: Инсталляция Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\NetSetup

Тип параметра: подраздел

Параметры, относящееся к установке сети.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Oc Manager

Тип параметра: подраздел

Этот подраздел определяет события, которые произошли при установке Windows на компьютер. Например, его дочерний подраздел Errors определяет сообщения об ошибках, которые были получены при установке на компьютер Windows. Или дочерний подраздел Subcomponents, который определяет компоненты Windows, установленные на компьютер в момент установки Windows. Этот подраздел содержит в себе список параметров, названных в честь компонента. Если значение этого параметра равно 1, то компонент был установлен.

Теги: Сеть Windows


Section
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OOBE\OptionalComponents\[компонент]

Тип параметра: reg_string

Раздел файла INF, который отвечает за установку этого компонента.

Теги: Инсталляция Windows


Installed
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OOBE\OptionalComponents\[компонент]

Тип параметра: reg_dword

Определяет, установлен ли этот компонент.

Теги: Конфигурация Windows


INF
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OOBE\OptionalComponents\[компонент]

Тип параметра: reg_string

Определяет INF-файл, который соответствует этому компоненту.

Теги: Конфигурация


RunWelcomeProcess
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OOBE

Тип параметра: reg_dword

Равно "0", если Sysprep отключил Windows Welcome.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OOBE

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки OOBE.

Теги: Инсталляция Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OptionalComponents

Тип параметра: подраздел

Содержит параметр для каждого необязательного компонента Windows.

Теги: Инсталляция Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\WinbootDir

Тип параметра: подраздел

Содержит параметр devdir, который указывает на каталог Windows.

Теги: Конфигурация Windows


LogLevel
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 0xffffffff, чтобы включить расширенный режим протоколирования хода инсталляции драйвера. Ход инсталляции заносится в файл Setupapi.log.

Теги: Инсталляция Оборудование Windows


OLSSrcPath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: reg_string

Определяет путь к каталогу [буква диска]/i386/OLS дистрибутива Windows 98. В данном каталоге расположены файлы онлайновых служб Online Services (ATT, AOL, Prodigy и т. д.)

Теги: Инсталляция Конфигурация Windows


Win9xUndoDirPath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: reg_string

значение данного строкового параметра присутствует в реестре, если вы устанавливали Windows XP поверх Windows 9x, и оно определяет каталог, содержащий в себе резервные копии системных файлов Windows 9x, необходимых, если вы захотите обратно перейти на Windows 9x;

Теги: Конфигурация Windows


SourcePath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет путь к каталогу, содержащему установочные файлы операционной системы (при помощи которых выполнялась установка данной операционной системы).

Именно к данному каталогу будет пытаться обратиться операционная система, если ей понадобятся файлы, расположенные на установочном диске операционной системы.

По умолчанию данный параметр определяет букву дисковода, используемого вами для установки операционной системы. При этом параметру REG_DWORD типа CDInstall данной ветви реестра будет присвоено значение 1. Если же значение данного параметра равно 0, тогда операционная система устанавливалась не с привода дисковода, а с жесткого диска компьютера.

Теги: Файловая система Windows


SharedDir
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: reg_string

значение данного параметра строкового типа определяет путь к каталогу, используемому в при ссылке с помощью переменных окружения в некоторых диалогах.

Теги: Конфигурация Windows


ServicePackSourcePath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет путь к каталогу, содержащему установочные файлы сервис пака.

Именно к данному каталогу будет пытаться обратиться операционная система, если ей понадобятся оригинальные файлы установленного сервис пака.

Теги: Файловая система Windows


ServicePackCachePath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: reg_string

значение данного строкового параметра определяет в себе путь к папке, содержащей в себе резервные копии сервиспака;

Теги: Файловая система Windows


LogPath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: reg_string

значение данного параметра строкового типа определяет путь к каталогу и имя .log-файла, используемого системой для протоколирования процесса установки сервиспаков и обновлений Windows;

Теги: Конфигурация Windows


Installation Sources
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: reg_multi_sz

Он содержит в себе набор каталогов, которые ранее использовались для установки драйверов оборудования.

Эти каталоги будут предлагаться вам при следующих установках драйверов.

Теги: Файловая система Windows


DriverCachePath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: reg_expand_sz

значение этого параметра расширенного типа определяет путь к каталогу Driver Cache, хранящему в себе резервные копии системных файлов;

Теги: Конфигурация Windows


CDInstall
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: reg_dword

Если же значение данного параметра равно 0, тогда операционная система устанавливалась не с привода дисковода, а с жесткого диска компьютера.

Теги: Оборудование Windows


BootDir
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: reg_string

значение данного параметра строкового типа определяет значок диска, с которого была загружена система;

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Тип параметра: подраздел

Используется для установки и удаления дополнительных компонентов.

Теги: Вход/выход Windows


[путь и имя dll]
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls

Тип параметра: reg_string

Счетчик программ, которые используют эту библиотеку.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls

Тип параметра: подраздел

Определяет общие dll-файлы.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе список загружаемых расширений оболочки, используемый при установке параметра EnforceShellExtensionSecurity.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе список загружаемых расширений оболочки.

Теги: Конфигурация Приложения


URLUpdateInfo
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

данный параметр содержит в себе адрес для обновления продукта. Этот адрес можно увидеть в открываемом при щелчке на ссылке Чтобы получить сведения о поддержке щелкните здесь диалоге (строка Обновление продукта).

Теги: Конфигурация Приложения


URLInfoAbout
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

данный параметр содержит в себе адрес домашней странички производителя.

Теги: Инсталляция Windows


UninstallString_Localized
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет команду, которая будет выполняться при попытке удаления программы.

Теги: Инсталляция Windows


UninstallString
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет команду, которая будет выполняться при попытке удаления программы.

Значение данного параметра может быть переопределено при помощи параметра UninstallString_Localized.

Теги: Конфигурация Приложения


RegOwner
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

данный параметр содержит в себе имя владельца компании или данного компьютера, которому теперь принадлежит данная копия продукта (вы сами вводите это имя при установке программы). Это имя можно увидеть в открываемом при щелчке на ссылке Чтобы получить сведения о поддержке щелкните здесь диалоге (строка Зарегистрированный владелец).

Теги: Конфигурация Приложения


RegCompany
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

данный параметр содержит в себе имя компании, которой теперь принадлежит данная копия продукта (вы сами вводите это имя при установке программы). Это имя можно увидеть в открываемом при щелчке на ссылке Чтобы получить сведения о поддержке щелкните здесь диалоге (строка Зарегистрированная компания).

Теги: Конфигурация Приложения


Readme
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

данный параметр содержит в себе путь к файлу readme.txt (или чему-то подобному) для данного продукта. Этот путь можно увидеть в открываемом при щелчке на ссылке Чтобы получить сведения о поддержке щелкните здесь диалоге (строка Файл «Readme»).

Теги: Конфигурация Приложения


Publisher
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

данный параметр содержит в себе имя издателя программы или компонента. Это имя (а чаще всего адрес в Интернет) можно увидеть в открываемом при щелчке на ссылке Чтобы получить сведения о поддержке щелкните здесь диалоге (строка Издатель).

Теги: Конфигурация Приложения


ProductID
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

данный параметр содержит в себе код продукта. Этот код можно увидеть в открываемом при щелчке на ссылке Чтобы получить сведения о поддержке щелкните здесь диалоге (строка Код продукта).

Теги: Инсталляция Windows


ModifyPath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет команду, выполняемую при нажатии на кнопку Изменить данной программы.

Теги: Инсталляция Windows


LogFile
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет путь к лог-файлу, который был создан при инсталляции данной программы.

Теги: Инсталляция Windows


DisplayName_Localized
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет название программы, отображаемое в списке установленных программ диалога Программы и компоненты.

Теги: Инсталляция Windows


DisplayName
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет название программы, отображаемое в списке установленных программ диалога Программы и компоненты.

Значение данного параметра может быть переопределено при помощи параметра DisplayName_Localized.

Теги: Инсталляция Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[компонент]

Тип параметра: подраздел

Определяет отображаемые в диалоге "Установка/Удаление программ" пункты, а также команды их удаления.

Теги: Инсталляция Windows


WindowsInstaller
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[программа]

Тип параметра: reg_dword

если значение этого DWORD-параметра будет равно 1 и при этом программа, для которой задан данный параметр, не использует Windows Installer, то сведения об этой программе также исчезнут из списка установленных программ

Теги: Оболочка Windows


SystemComponent
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[программа]

Тип параметра: reg_dword

если значение данного DWORD-параметра будет равно 1, то система будет скрывать из списка установленных программ строку соответствующей программы

Теги: Инсталляция Windows


NoRepair
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[программа]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность восстановления данной программы будет удалена из диалога Программы и компоненты.

Теги: Инсталляция Windows


NoRemove
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[программа]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность удаления данной программы будет удалена из диалога Программы и компоненты.

Теги: Инсталляция Windows


NoModify
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[программа]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность изменения установленных компонентов данной программы будет удалена из диалога Программы и компоненты.

Теги: Оболочка Windows


ModifyPath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[программа]

Тип параметра: reg_string

значение данного параметра строкового типа определяет путь к программе, используемой для изменения установленных компонентов соответствующей программы.

Теги: Инсталляция Windows


InstallLocation_Localized
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[программа]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет путь к каталогу, в который была установлена программа.

Теги: Инсталляция Windows


InstallLocation
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[программа]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет путь к каталогу, в который была установлена программа.

Значение данного параметра может быть переопределено при помощи параметра InstallLocation_Localized.

Теги: Оболочка Windows


InstallDate
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[программа]

Тип параметра: reg_string

значение данного параметра строкового типа определяет дату становки программы на компьютер.

Теги: Оболочка Windows


HelpTelephone
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[программа]

Тип параметра: reg_string

значение данного параметра строкового типа определяет телефон группы технической поддержки, который будет отображаться в диалоге дополнительной информации о соответсвующей программе.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Тип параметра: подраздел

Определяет отображаемые в диалоге "Установка/Удаление программ" пункты, а также команды их удаления.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\DefaultPrefix

Тип параметра: подраздел

Определяет префикс, который подставляется по умолчанию.

Теги: Конфигурация IE


(по умолчанию)
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\DefaultPrefix

Тип параметра: reg_string

Строка, которая добавляется к адресу без указанного протокола и без указанного префикса, хранится в параметре (по умолчанию).

Теги: Конфигурация IE


www
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\Prefixes

Тип параметра: reg_string

Определяет соответствующий www префикс (http://).

Теги: Конфигурация IE


ftp
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\Prefixes

Тип параметра: reg_string

Определяет соответствующий ftp префикс (ftp://).

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\Prefixes

Тип параметра: подраздел

Определяет соответствия префиксов типам адресов.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL

Тип параметра: подраздел

Для начала давайте определимся с тем, как работает адресная строка. Вы замечали, что когда вводишь в строку что-то вроде www.mail.ru, то браузер автоматически подставляет префикс https://. Этот префикс подставляется по умолчанию, так как в одном из подразделов реестра содержится параметр, указывающий, какой префикс браузер должен подставлять, если пользователь явно его не определил (ввел). Сам список префиксов и соответствующие им типы адресов Интернет можно посмотреть в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL. В этой ветви находятся два подраздела — DefaultPrefix и Prefixes. Параметр по умолчанию первого из них определяет префикс, который подставляется в адрес Интернет по умолчанию (когда в адресную строку вводится путь без начального префикса). А во втором подразделе определяется соответствие префиксов типам адресов — этот подраздел содержит параметры строкового типа, имена которых определяют префикс (например, ftp), а значение соответствует начальному префиксу, добавляемому к Интернет адресу (например, ftp://).

Теги: Оболочка Windows


LegacyCheckingEnabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Usb

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система будет сообщать вам о том, что какое-либо устройство, подключенное к USB, может работать быстрее.

Теги: Конфигурация Windows


ErrorCheckingEnabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Usb

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда операционная система не будет сообщать об ошибках в работе USB.

Теги: Конфигурация IE


Root
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsBackup\ScheduleParams\Rules\[номер раздела диска]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр строкового типа определяет раздел диска, содержимое которого будет входить в автоматически создаваемый архив.

Теги: Архивация Windows


Flags
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsBackup\ScheduleParams\Rules\[номер раздела диска]

Тип параметра: reg_dword

Он может принимать значения вида 40000XXX, где три последних числа XXX являются битовой маской, определяющей типы файлов, входящих в автоматически создаваемый архив.

Теги: Архивация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsBackup\ScheduleParams\Rules\[номер раздела диска]

Тип параметра: подраздел

Задание на автоматическое архивирование хранится в подразделах ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsBackup\ScheduleParams\Rules.

Формат названий данных подразделов следующий: 1, 2, 3 и т.д.

Каждый из этих подразделов определяет один раздел диска, содержимое которого будет входить в автоматически создаваемый архив.

Теги: Конфигурация Windows


DebugType
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы при работе с Центром обновления Windows создавался файл протокола. Файл протокола будет называться Wupdlog.txt и храниться в каталоге %programfiles%/Windowsupdate/Wupd/System.

Теги: Windows


ScheduledInstallTime
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет час, на который будет назначен поиск новых обновлений.

Теги: Инсталляция Windows


ScheduledInstallDay
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет день, на который будет назначен поиск новых обновлений.

Теги: Инсталляция Windows


IncludeRecommendedUpdates
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда служба обновления Windows будет загружать с сайта обновлений как все важные, так и рекомендуемые обновления.

Теги: Инсталляция Windows


AUState
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update

Тип параметра: reg_dword

Если равно "7", а параметр AUOptions равен "1", то автоматическое обновление будет отключено, если равно "2" и параметр AUOptions тоже равен "2", то будет происходить уведомление о возможности загрузки обновлений; а если параметр AUState равен "2", а параметр AUOptions не равен "1" или "2", то будет сначала загружаться обновление, а потом будет происходить уведомление о возможности его установки.

Теги: Инсталляция Windows


AUOptions
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 2, тогда операционная система будет уведомлять пользователя перед загрузкой и перед установкой обновлений (в области уведомлений будет появляться сообщение о том, что обновления готовы к загрузке или установке). Если значение данного параметра равно 3, тогда операционная система будет уведомлять пользователя только при установке уже загруженных обновлений. А если значение данного параметра равно 4, тогда загрузка и установка обновлений будут выполняться согласно установленному расписанию без уведомления пользователя.

Расписание обновлений определяется в параметрах ScheduledInstallDay и ScheduledInstallTime.

Теги: Инсталляция Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки автообновления Windows.

Теги: Архивация Windows


нет
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate

Тип параметра: подраздел

Чтобы пользователь без административных прав мог пользоваться Windows Update, попробуйте предоставить соответствующему пользователю полный доступ к данной ветви реестра.

Теги: Инсталляция Windows


Type
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\[имя канала]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будет ли соответствующий каналу журнал отображаться в оснастке Просмотр событий.

При значении, равном 1, журнал отображается в оснастке. Если же значение данного параметра равно 2 или 3, тогда журнал в оснастке Просмотр событий отображаться не будет. В этом случае он будет считаться журналом для внутренних целей. Например, таким способом скрыты журналы ADSI/Debug, Alt-Tab/Diagnostic и т.д.

Теги: Мониторинг Windows


Retention
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\[имя канала]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет интервал времени (в часах), по истечении которого операционная система выполнить автоматическую очистку содержимого соответствующего каналу журнала.

Значение данного параметра равно 0, если переключатель При достижении максимального размера диалога Свойства установлен в положение Переписывать события при необходимости (сначала старые события).

В остальных случаях значение данного параметра равно 0xffffffff.

Теги: Мониторинг Windows


MinBuffers
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\[имя канала]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет минимальное количество буферов, используемых каналом.

Теги: Мониторинг Windows


MaxSize
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\[имя канала]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальный размер соответствующего каналу журнала (в байтах).

Значение данного параметра можно изменить при помощи поля Макс. Размер журнала (КБ) диалога Свойства соответствующего журнала.

Теги: Мониторинг Windows


MaxBuffers
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\[имя канала]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальное количество буферов, используемых каналом.

Теги: Мониторинг Windows


File
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\[имя канала]

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к файлу, используемому соответствующим журналом.

Значение данного параметра отображается в поле Путь журнала диалога Свойства соответствующего журнала.

Теги: Мониторинг Windows


Enabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\[имя канала]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда ведение соответствующего каналу журнала будет отключено.

Значение данного параметра можно изменить при помощи флажка Включить ведение журнала диалога Свойства соответствующего журнала.

Теги: Мониторинг Windows


ChannelAccess
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\[имя канала]

Тип параметра: reg_string

Он определяет права доступа пользователей к каналу.

Теги: Мониторинг Windows


BufferSize
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\[имя канала]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет размер буфера, используемого каналом.

Теги: Мониторинг Windows


AutoBackupLogFiles
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\[имя канала]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будет ли выполнять автоматическое архивирование соответствующего каналу журнала перед его удалением или перезаписью.

Значение данного параметра равно 1, если переключатель При достижении максимального размера диалога Свойства соответствующего журнала установлен в положение Архивировать заполненный журнал, не переписывая события.

Теги: Мониторинг Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\[имя канала]

Тип параметра: подраздел

Настройки работы определенного канала стандартных журналов Windows хранятся в параметрах REG_DWORD типа, расположенных в ветви реестра

Теги: Инсталляция Windows


WallPaperDir
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_expand_sz

Определяет путь к папке с обоями, которые будут отображаться в диалоге "Свойства: Экран" на вкладке "Рабочий стол"

Теги: Оболочка Windows


SM_GamesName
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет название каталога, отображающего установленные в операционной системе игры, содержимое которого будет отображаться в соответствующем подразделе меню Пуск.

Теги: Конфигурация Windows


SM_AccessoriesName
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Имя стандартных в меню "Пуск".

Теги: Конфигурация Windows


RegisteredOwner
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Человек, которому принадлежит Windows.

Теги: Конфигурация Windows


RegisteredOrganization
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Организация, к которой принадлежит эта версия Windows.

Теги: Файловая система Windows


ProgramFilesPath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_expand_sz

Путь к папке, с программами.

Теги: Файловая система Windows


ProgramFilesDir
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет путь к каталогу %programfiles%.

Теги: Конфигурация Windows


ProductId
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Ключ регистрации Windows.

Если ваш ключ регистрации находится в черном списке (пиратская версия), из-за чего вы не можете пройти проверку подлинности WGA, попробуйте просто сменить несколько цифр в значении данного параметра.

Теги: Оболочка Windows


PF_AccessoriesName
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Имя стандартных в меню "Пуск".

Теги: Оболочка Windows


MediaPathUnexpanded
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_expand_sz

Данный параметр определяет путь к каталогу, содержащему звуковые файлы, используемые для назначения определенным звуковым событиям (при помощи вкладки Звуки диалога Звук).

Теги: Файловая система Windows Media


MediaPath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Путь к папке, в которой Windows Media Player будет хранить музыкальные файлы.

Теги: Конфигурация Windows


LinkFolderName
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Вы можете изменить название папки каталога %userprofile%\Favorites, содержимое которой будет отображаться панелью инструментов Связи.

Для этого достаточно указать название папки в параметре строкового типа LinkFolderName

Если присвоить данному параметру значение, не содержащее символов, недоступных в названии папки, тогда в каталоге %userprofile%\Favorites будет автоматически создана нужная папка.

Если же в значении данного параметра указать символ, отображение которого запрещено в названиях папок (например, символ .), тогда панель инструментов Связи будет отображать содержимое каталога %userprofile%\Favorites.

Теги: Конфигурация IE


IEAKUpdateUrl
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Адрес URL информации обновления стойкости шифра. По умолчанию используется http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=128bit

Теги: Файловая система Windows


DevicePath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_expand_sz

Данный параметр определяет путь к каталогу, содержащему установленные inf-файлы (по умолчанию %systemroot%\inf).

Теги: Конфигурация Windows


CurrentType
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает тип сборки операционной системы.
Примеры: окончательная сборка или проверка сборки.

Теги: Конфигурация Windows


ConfigPath
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Путь к папке \config

Теги: Конфигурация Windows


CommonFilesDir
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет путь к каталогу, который предназначен для хранения данных, используемых несколькими приложениями (по умолчанию %programfiles%\Common Files).

Теги: Оборудование Windows


CacheWriteDelay
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_dword

Время задержки выключения питания в миллисекундах при выходе из Windows. Данная задержка необходима для того, чтобы данные из виртуальной памяти при выключении компьютера успели записаться на жесткий диск.

Теги: Поиск Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows\HTML Help

Тип параметра: подраздел

Еще Windows позволяет определить каталоги, в которых содержатся файлы справки. Эта информация находится в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\HTML Help. Данная ветвь содержит в себе набор строковых параметров, имена которых соответствуют названию файла справки, а значения этих параметров являются каталогами, в которых они содержатся.

Теги: Мониторинг Windows


Logo
HKLM\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell

Тип параметра: reg_string

Существует возможность указания значка, который будет отображаться в центре простой папки при использовании эскизов страниц. Для этого достаточно ввести путь к этому значку в параметре строкового типа Logo

Теги: Конфигурация Windows


LocalDumps
HKLM\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

Тип параметра: reg_dword

Начиная с Windows Vista SP1, параметр позволяет создавать автоматические дампы сбоев работы компьютера, обрабатываемых с помощью WerFault. По умолчанию дампы сохраняются в каталоге %LOCALAPPDATA%\Crashdumps.

Теги: Vista Конфигурация Приложения


DataDirectory
HKLM\Software\Microsoft\Windows\Windows Search\Preferences

Тип параметра: reg_string

Данный параметр имеет строковый тип. Он содержит в себе путь к каталогу, в котором будет храниться индекс. По умолчанию значение данного параметра равно %programdata%\Microsoft\Search\Data.

Теги: Поиск Windows


AllowUsingDiacritics
HKLM\Software\Microsoft\Windows\Windows Search\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Учитывать различия в диакритических знаках.

Теги: Поиск Windows


AllowIndexingEncryptedStoresOrItems
HKLM\Software\Microsoft\Windows\Windows Search\Preferences

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется флажком Индексировать шифрованные файлы.

Теги: Значки Windows


GuestOnly
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows CE Services

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда к КПК (при помощи ActiveSync) можно будет подключиться только как Гость.

Теги: Сеть Windows


ThirdPartyExtensibilityPointsAgent
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword

Определяет запуск агента слежения за надстройками операционной системы.

Теги: Безопасность


SystemConfigurationAgent
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword

Определяет запуск агента, проверяющего параметры настройки компьютера.

Теги: Безопасность


ServicesAndDriversAgent
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword

Определяет запуск агента слежения за работой служб и драйверов.

Теги: Безопасность


IEDownloadsAndOutlookAttachmentsAgent
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword

Определяет запуск агента, проверяющего загружаемые из Интернета файлы и вложения.

Теги: Безопасность


IEConfigurationAgent
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword

Определяет запуск агента, проверяющего параметры работы надстроек браузера Internet Explorer.

Теги: Безопасность


IEAddInsAgent
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword

Определяет запуск агента слежения за надстройками браузера Internet Explorer.

Теги: Безопасность


EnableUnknownPrompts
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Программы, не классифицированные на предмет возможного риска (в поле настройки параметров оповещения об обнаруженных программах) присваивает данному параметру значение 1. В этом случае при обнаружении подозрительной программы будет выводиться диалог, позволяющий запретить работу программы или пометить ее в качестве программы-исключения (которая точно не выполняет вредоносных действий).

Теги: Безопасность


EnableKnownGoodPrompts
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Изменения, внесенные программами, выполнение которых разрешено (в поле настройки параметров оповещения об обнаруженных программах) присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Безопасность


DisableAntiSpywareRealtimeProtection
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Использовать защиту в режиме реального времени присваивает данному параметру значение 0.

Теги: Безопасность


AutoStartAgent
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword

Определяет запуск агента слежения за автоматически запускаемыми программами.

Теги: Безопасность


ApplicationRegistrationAgent
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword

Определяет запуск агента регистрации запускаемых приложений.

Теги: Безопасность


ApplicationExecutionAgent
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword

Определяет запуск агента слежения за работой запущенных в данный момент программ.

Теги: Безопасность


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: подраздел

Настройки защиты в реальном времени содержатся в параметрах REG_DWORD типа данной ветви реестра.

Теги: Безопасность


ScheduleTime
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Scan

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет час, на который назначена проверка (в минутах). Например, если проверка назначена на три часа, значение данного параметра равно 180 в десятичной системе счисления.

Теги: Безопасность


ScheduleDay
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Scan

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет день, на который будет назначаться автоматическая проверка компьютера. Если значение данного параметра равно 0, тогда проверка выполняется ежедневно. Остальные значения определяют один из дней недели, начиная с воскресенья. Если же значение данного параметра равно 8, тогда автоматическая проверка компьютера будет отключена.

Теги: Безопасность


ScanParameters
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Scan

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 2, тогда будет выполняться полная проверка компьютера. Если же значение данного параметра равно 1, тогда быстрая.

Теги: Безопасность


ExcludePaths
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Scan

Тип параметра: reg_multi_sz

Он содержит в себе список каталогов, содержимое которых не будет проверяться программой Защитник Windows.

Теги: Безопасность


DisableRestorePoint
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Scan

Тип параметра: reg_dword

Снятие флажка Создать точку восстановления перед выполнением действий для обнаруженных объектов присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Безопасность


DisableHeuristics
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Scan

Тип параметра: reg_dword

Снятие флажка Использовать эвристические методы для обнаружения потенциально опасных или нежелательных программ присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Безопасность


DisableArchiveScanning
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Scan

Тип параметра: reg_dword

Снятие флажка Проверять содержимое архивных папок и файлов присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Безопасность


CheckForSignaturesBeforeRunningScan
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Scan

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Проверять наличие обновлений определений перед проверкой присваивает данному параметру значение 1. В этом случае перед началом сканирования всегда будет выполняться поиск и загрузка новых сигнатур нежелательного программного обеспечения.

Теги: Безопасность


AutomaticallyCleanAfterScan
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Scan

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Применить действия по умолчанию к обнаруженным при проверке программам присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Безопасность


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Scan

Тип параметра: подраздел

Настройки автоматической проверки компьютера (также некоторые из описанных параметров используются и при обычной проверке) содержатся в параметрах REG_DWORD типа данной ветви реестра

Теги: Безопасность


UpdateOnStartUp
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Signature Updates

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда при каждом запуске программы будет выполняться поиск новых обновлений базы данных вирусов программы Защитник Windows.

Теги: Безопасность


SpyNetReportingLocation
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\SpyNet

Тип параметра: reg_string

содержит в себе адрес, на который будут передаваться отчеты сообществу SpyNet.

Теги: Безопасность


SpyNetReporting
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\SpyNet

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет определить режим отправки сведений о найденных вирусах на форум сообщества SpyNet.

Например, если значение параметра равно 0, тогда взаимодействие с сообществом будет запрещено (по умолчанию).

Если же значение данного параметра равно 1, тогда будет применяться базовый режим взаимодействия — на сайт сообщества будет передаваться только общая информация об обнаруженных новых подозрительных программах.

А если значение параметра равно 2, тогда будет применяться дополнительный режим взаимодействия — на сайт сообщества будет передаваться подробнейшая информация о найденных подозрительных программах (при этом существует вероятность передачи личных данных пользователя).

Теги: Безопасность


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Threats\ThreatSeverityDefaultAction

Тип параметра: подраздел

Содержимое данной ветви реестра определяет действия, которые программа по умолчанию будет выполнять (если запущена автоматическая проверка) или предлагать пользователю на выполнение.

Параметры данной ветви реестра могут принимать следующие значения: 3 (удалить подозрительную программу) и 6 (игнорировать). Если параметра не существует, тогда применяется действие по умолчанию.
— 1. Определяет действие для низкого уровня безопасности.
— 2. Определяет действие для среднего уровня безопасности.
— 4. Определяет действие для высокого уровня безопасности.

Теги: Безопасность


ConsoleFunctionalityAvailable
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\UX Configuration

Тип параметра: reg_dword

Он определяет, будет ли разрешен запуск сканирования системы из командной строки.

Теги: Безопасность


AlwaysShowTaskTrayIcon
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\UX Configuration

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда значок работающей в реальном времени программы Защитник Windows всегда будет отображаться в панели уведомлений. По умолчанию он отображается только при обнаружении подозрительной программы.

Теги: Безопасность


AllowNonAdminFunctionality
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\UX Configuration

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Разрешить всем использовать защитник Windows присваивает данному параметру значение 1.

Теги: Безопасность


ProductUpdateAvailable
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда при следующем запуске программы будет отображено сообщение о необходимости обновления версии программы и появится кнопка, с помощью которой программу можно обновить.

Теги: Безопасность


DisableAntiSpyware
HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender

Тип параметра: reg_dword

Установка флажка Использовать «Защитника Windows» присваивает данному параметру значение 0.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows Mail\Advanced Settings

Тип параметра: подраздел

Определяет элементы списка Параметры вкладки Дополнительно диалога Параметры почтового клиента Почта Windows .

Параметры, используемые для построения вкладки Дополнительно, нам уже известны. Это CheckedValue, DefaultValue, HelpID, HKeyRoot, RegPath, Text, Type, UncheckedValue, ValueName. Их значения были приведены для ветви реестра SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Теги: Безопасность


Start with Utility Manager
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Accessibility\Utility Manager\[подраздел]

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра dword-типа равно 1, то соответствующая программа будет запускаться вместе с диалогом, вызываемым нажатием комбинации клавиш Windows+U.

Теги: Конфигурация Приложения


Display Name
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Accessibility\Utility Manager\[подраздел]

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра строкового типа описывает название программы.

Теги: Конфигурация Приложения


Application path
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Accessibility\Utility Manager\[подраздел]

Тип параметра: reg_string

значение данного строкового параметра определяет название файла программы, отвечающего за данную возможность. Именно эта программа будет вызываться при выборе соответствующей команды из диалога, вызываемого нажатием комбинации клавиш Windows+U. При этом следует учитывать, что если данному параметру не будет присвоено никакое значение, тогда строка, соответствующая вызову этой программы, в диалоге отображаться не будет.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Accessibility\Utility Manager

Тип параметра: подраздел

Специальные возможности. В стандартной поставке Windows присутствует ряд программ, предназначенных специально для людей с различными нарушениями в развитии. Эти программы можно вызвать комбинацией клавиш Windows+U либо из меню Пуск: ПускПрограммыСтандартныеСпециальные возможности. Настройки программ, вызываемых комбинацией клавиш Windows+U, содержатся в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ Accessibility\Utility Manager. Данная ветвь содержит набор подразделов, отвечающих за настройку отдельных программ из данного комплекта. Например, эта ветвь реестра может содержать в себе подраздел Magnifier, отвечающий за настройки экранной лупы, или подраздел Narrator, отвечающий за настройки экранного диктора, или подраздел On-Screen Keyboard, отвечающий за настройки экранной клавиатуры. Все эти подразделы содержат ряд стандартных параметров, которые мы сейчас и рассмотрим.

Теги: Конфигурация Windows


[процесс]
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug\AutoExclusionList

Тип параметра: reg_dword

В нем определяется набор параметров REG_DWORD типа, названия которых соответствуют названиям процессов, автоматическая отладка работы которых будет всегда запрещена. Значение этих параметров равно 1.

По умолчанию запрещена отладка процесса dwm.exe, который управляет работой интерфейса Windows Aero.

Теги: Конфигурация Windows


UserDebuggerHotKey
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFF

Определяет клавишу, при нажатии которой устанавливается контрольная точка в отлаживаемом коде.

Отладчик прерывает обработку кода в контрольной точке, так что программист может исследовать код работы программы.

Значение этого входа — скэн-код клавиатуры. Заданное по умолчанию значение, 0x0, представляет F12.

Скэн-код код клавиши(ключа) Virtual

— 0x0 — VK_SUBTRACT (F12)
— 0x1 — VK_LBUTTON
— 0x2 — VK_RBUTTON
— 0x3 — VK_CANCEL
— 0x4 — VK_MBUTTON
— 0x8 — VK_BACK
— 0x9 — VK_TAB
— 0xC — VK_CLEAR
— 0xD — VK_RETURN
— 0x10 — VK_SHIFT
— 0x11 — VK_CONTROL
— 0x12 — VK_MENU
— 0x13 — VK_PAUSE
— 0x14 — VK_CAPITAL
— 0x15 — VK_KANA, VK_HANGEUL, VK_HANGUL
— 0x17 — VK_JUNJA
— 0x18 — VK_FINAL
— 0x19 — VK_HANJA, VK_KANJI
— 0x1B — VK_ESCAPE
— 0x1C — VK_CONVERT
— 0x1D — VK_NONCONVERT
— 0x1E — VK_ACCEPT
— 0x1F — VK_MODECHANGE
— 0x20 — VK_SPACE
— 0x21 — VK_PRIOR
— 0x22 — VK_NEXT
— 0x23 — VK_END
— 0x24 — VK_HOME
— 0x25 — VK_LEFT
— 0x26 — VK_UP
— 0x27 — VK_RIGHT
— 0x28 — VK_DOWN
— 0x29 — VK_SELECT
— 0x2A — VK_PRINT
— 0x2B — VK_EXECUTE
— 0x2C — VK_SNAPSHOT
— 0x2D — VK_INSERT
— 0x2E — VK_DELETE
— 0x2F — VK_HELP
— 0x30–0x39 — VK_0–VK_9 (ASCII 0–9)
— 0x41–0x5A — VK_A–VK_Z (ASCII A–Z)

*********Описание взято у Microsoft
Specifies the key that, when pressed, establishes a breakpoint in code being debugged.

The debugger interrupts code processing at the breakpoint so the programmer can examine a suspected problem.

The key specified in this value only sets a breakpoint. It does not invoke the debugger (the debugger must be running before the key is pressed), and it does not switch the debugger to single-step mode.

The value of this entry is a keyboard scan code. The default value, 0x0, represents the F12 key on a 101-key keyboard or the "-" (hyphen, VK_SUBTRACT) key on an 82-key keyboard.

The following table lists the scan codes and virtual key codes for a standard keyboard.

Теги: Конфигурация Windows


Debugger
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе путь к программе, используемой для отладки процессов.

Теги: Конфигурация Windows


Auto
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 1, тогда отладчик будет автоматически запускаться при возникновении ошибки в работе процесса. Если же значение данного параметра равно 0, тогда операционная система будет задавать пользователю запрос на запуск отладчика.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug

Тип параметра: подраздел

Настройки отладчика, запускаемого при обнаружении ошибки, содержатся в данной ветви реестра

Теги: Конфигурация Приложения


ApphelpUIExe
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

Тип параметра: reg_expand_sz

Отдельным компонентом механизма совместимости программ является помощник по совместимости программ (PCA). Данный помощник наблюдает за запущенными программами, и при обнаружении проблем в их совместимости отображает перед пользователем диалог с сообщением о невозможности установки и запуска данной программы и ссылками на возможные решения проблемы.

Если пользователь попытается установить несовместимую с операционной системой программу (даже если использовать настройки механизма совместимости программ), тогда отобразится диалог с сообщением о невозможности установки и запуска данной программы.

Этот диалог является программой pcaui.exe, ссылка на которую хранится в параметре расширенного строкового типа ApphelpUIExe.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Console\TrueTypeFont

Тип параметра: подраздел

Содержит список шрифтов, которые можно использовать в консоли cmd.exe. По умолчанию в данной ветви реестра определен только шрифт Lucida Console, однако вы можете самостоятельно добавить другие шрифты. Например, Courier New или Lucida Sans Typewriter.

Теги: XP Vista Windows 2003


RunDiagnosticLoggingApplicationManagement
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Diagnostics

Тип параметра: reg_dword

Определяет, будет ли выполняться запись сведений о работе службы Управление приложениями.

Теги: Инсталляция Windows


AppMgmtDebugLevel
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Diagnostics

Тип параметра: reg_dword

Определяет уровень слежения за работой службы Управление приложениями (подробность сохраняемой информации).

Теги: Инсталляция Windows


AppMgmtDebugBreak
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Diagnostics

Тип параметра: reg_dword

Определяет, разрешено ли прекращение слежения за работой службы Управление приложениями.

Теги: Конфигурация Windows


WriteSpeedKBs
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет скорость записи на флеш-память (в килобайтах), измеренную при ее тестировании.

Теги: Конфигурация Windows


USBVersion
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет версию USB.

Теги: Конфигурация Windows


ReadSpeedKBs
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет скорость чтения с флеш-памяти (в килобайтах), измеренную при ее тестировании.

Теги: Конфигурация Windows


PhysicalDeviceSizeMB
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра содержит объем (в мегабайтах) флеш-памяти.

Теги: Конфигурация Windows


DoRetestDevice
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизм ReadyBoost, при следующем подключении флеш-памяти, заново протестирует ее характеристики на возможность использования в качестве дополнительной оперативной памяти.

Теги: Конфигурация Windows


CacheStatus
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда данное внешнее устройство разрешено использовать в качестве дополнительной оперативной памяти.

Теги: Конфигурация Windows


CacheSizeInMB
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра содержит объем (в мегабайтах) внешнего устройства, используемый механизмом ReadyBoost в качестве дополнительной оперативной памяти.

Теги: Инсталляция Windows


MicrosoftRedirectionURL
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Event Viewer

Тип параметра: reg_string

данный параметр строкового типа определяет название сайта, которое будет указано в виде ссылки в поле дополнительной информации журнала Приложение.

Теги: Мониторинг Windows


MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Event Viewer

Тип параметра: reg_string

Он определяет параметры, которые будут передаваться программе, определенной в значении параметра MicrosoftRedirectionProgram, при выборе ссылки Веб-справка журнала.

Теги: Мониторинг Windows


MicrosoftRedirectionProgram
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Event Viewer

Тип параметра: reg_expand_sz

Он определяет путь к сценарию, который будет выполняться при нажатии на ссылку Веб-справка журнала.

Теги: Мониторинг Windows


MicrosoftEventVwrDisableLinks
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Event Viewer

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда ссылка Веб-справка журнала будет заблокирована. Данная ссылка реализована на основе страницы events.asp.

Теги: Мониторинг Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Event Viewer

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки журналов просмотра событий.

Теги: Конфигурация Windows


[имя драйвера]
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Font Drivers

Тип параметра: reg_dword

Хранит список внешних драйверов шрифта, установленных на системе.

********Описание взято у Microsoft
The driver-name entry is a variable representing the entries under the Font Drivers subkey. It does not actually appear in the registry. This variable entry displays information that is common to the entries in the Font Drivers subkey.

Stores a list of external font drivers installed on the system.

The Font Drivers subkey contains an entry for each font driver installed in Windows 2000. Each entry has the following format: Driver name =
File name

To change the value of this entry, use the program supplied by the font vendor for adding and removing drivers.

The bitmap, vector, and TrueType drivers are built in to Windows 2000 and do not appear in the value of this entry. The Adobe Type Manager driver for PostScript fonts, which is included with Windows 2000, does appear in this entry.

Теги: Конфигурация Приложения


LogPixels
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontDPI

Тип параметра: reg_dword

0x13–0x1E0 pixels per inch

Определяет размер шрифтов на рабочем столе и в меню. Этот параметр также определяет растровую разрешающую способность кнопок инструментальной панели и значков.

*******Описание взято у Microsoft
Determines the size of fonts on the desktop and in menus. This entry also determines the bitmap resolution of icons and toolbar buttons.

To change the value of this entry, double-click Display in Control Panel. Click the Settings tab, click the Advanced button, and on the General tab, select a font size from the list.

You must restart the computer before any changes to this entry take effect.

The actual range of this entry depends on the installed monitor.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts

Тип параметра: подраздел

Определяет соответствие названия шрифта его файлу.

Теги: Конфигурация Windows


[имя шрифта]
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts

Тип параметра: reg_string

Определяет имя файла, в котором данный шрифт определен.

Связывает шрифт с названием файла, в котором шрифт сохранен.

Подраздел fonts содержит параметры для каждого шрифта, установленного в Windows.

*********Описание взято у Microsoft
Associates a font with the name of the file in which the font is stored.

The Fonts subkey contains an entry for each font installed in Windows. The entries have the following format: Font Name = Font file name

The font-name entry is a variable representing the entries under the Fonts subkey. It does not actually appear in the registry. This variable entry displays information that is common to the entries in the Fonts subkey.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes

Тип параметра: подраздел

В данный подраздел были перемещены данные, хранившиеся раньше в разделе [fontsubstitutes] файла win.ini

Теги: Конфигурация Windows


[имя шрифта]
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes

Тип параметра: reg_string

Связывает альтернативный шрифт с фактическим шрифтом, который запрашивает программа. Например, параметры MS Shell Dlg и MS Shell Dlg 2 определяют шрифт, используемый для отображения содержимого окон проводника.

********Описание взято у Microsoft
Associates an alternative font with the actual font that a program requests or a document uses.

The substitute font can be used as the screen font, as the printer font, or as both. These entries have the following format:

Entry name Data type Value
Font name = Substitute font

The Font-name entry is a variable representing the entries in the FontSubstitutes subkey. It displays information that is common to the entries in the FontSubstitutes subkey. It does not actually appear in the registry.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе соответсвия файлов шрифтов их аналогам, используемым механизмом GRE (Graphics Rendering Engine)

Данный подраздел содержит экранные растровые шрифты, которые используют окна команд.

Шрифты сохранены в Systemroot \WINNT\system32\dllcache, и они скрыты, чтобы предотвратить их случайное удаление.

********Описание взято у Microsoft
The GRE_Initialize subkey holds screen raster fonts , which command windows use.

The fonts are stored in the Systemroot \WINNT\system32\dllcache folder, and they are hidden to prevent their accidental deletion. All the entries in this subkey have the following format:

Entry name Data type Value
Font name =
File name

These fonts are used by the system. Do not change the values of these entries.

Теги: Конфигурация Windows


Installed
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\[заплата]

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то эта заплата установлена.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\[заплата]

Тип параметра: подраздел

Определяет конкретную заплату.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе список установленных в Windows заплаток.

Теги: Конфигурация Windows


ExecuteOptions
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\iexplore.exe

Тип параметра: reg_dword

Изменяется флажком Включить защиту памяти для снижения риска атаки из Интернета.

По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация Windows


ExecuteOptions
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\[процесс]

Тип параметра: reg_dword

Его значение определяет, включен ли механизм DEP для соответствующей программы.

Теги: Конфигурация Windows


debugger
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\[процесс]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр имеет строковый тип. Значение данного параметра определяет программу (по умолчанию отладчик), в которой будет запущена соответствующая программа.
Для примера создайте в подразделе Image File Execution Options подраздел cmd.exe, а в нем параметр debugger со значением notepad.exe. После этого при попытке запуска программы cmd.exe будет запускаться программа notepad.exe, в ней уже программа cmd.exe.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\[процесс]

Тип параметра: подраздел

Операционная система Windows Vista поддерживает механизм обнаружения утечки памяти. Для этого используется данная ветвь реестра

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе наборы вложенных подразделов, названных в честь ini-файлов. Каждый из этих подразделов содержит список параметров строкового типа, значения которых указывают ветви реестра, в которые была перемещена информация из ini-файлов при их импорте в реестр.

Теги: Конфигурация IE


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\MCI Extensions

Тип параметра: подраздел

В данный подраздел были перемещены данные, хранившиеся раньше в разделе [mci extensions] файла win.ini. Этот подраздел определяет параметры и расширения MCI

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Network\Shared Parameters

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе список серверов и доменов, доступ к которым происходит с помощью медленных подключений (например, модемных)

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Network

Тип параметра: подраздел

В Windows NT здесь хранятся данные из HKCU\Network\

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards

Тип параметра: подраздел

Данная ветвь содержит набор подразделов, каждый из которых содержит в себе два параметра строкового типа — Description и ServiceName. Первый из них определяет название сетевой карты, а второй — ее CLSID. Следует только учитывать, что данная ветвь реестра содержит сведения лишь о реальных сетевых картах — например, сведений об эмулируемых программой VMware сетевых картах здесь не найти.

Теги: Сеть Windows


DefaultNullDataSource
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PDH

Тип параметра: reg_dword

1 | 4

Определяет источник, из которого функции PDH получают данные счетчика производительности.

Значение Значения
— 1 — Системный реестр.
— 4 — WMI. PDH функции используют интерфейсы WMI вместо интерфейсов системного реестра.

*********Описание взято у Microsoft
Determines the source from which the Performance Data Helper (PDH) functions retrieve performance counter data.

In Windows 2000 and in Windows NT 4.0 and earlier, the PDH functions use the registry to retrieve data collected by internal counters. In Windows 2000, PDH functions can also retrieve this data by using the Windows Management Instrumentation (WMI) interface.

Value Meaning
— 1 — Registry. PDH functions retrieve performance counter data through registry interfaces.
— 4 — WMI. PDH functions use WMI interfaces instead of registry interfaces to retrieve performance counter data.

Теги: Сеть Windows


MinCPALigeTime
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerNet\PNRP\IPV6-LinkLocal

Тип параметра: reg_dword

Дает возможность указать минимальное время жизни CPA.

Теги: Vista Сеть


MaxDelayForCPAAuthorizationInSecond
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerNet\PNRP\IPV6-LinkLocal

Тип параметра: reg_dword

Позволяет указать максимальную задержку (в секундах) авторизации CPA.

Теги: Vista Сеть


MaxStartupTimeInMillisecond
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerNet\PNRP\IPV6-LinkLocal

Тип параметра: reg_dword

Дает возможность указать максимальное время загрузки в миллисекундах.

Теги: Vista Сеть


PeriodBetweenMaintenanceInSecond
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerNet\PNRP\IPV6-LinkLocal

Тип параметра: reg_dword

Позволяет указать интервал (в секундах) между сохранением.

Теги: Vista Сеть


NumPeersToFlood
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerNet\PNRP\IPV6-LinkLocal

Тип параметра: reg_dword

Дает возможность указать количество одноранговых соединений, превышение которого будет считаться переполнением.

Теги: Vista Сеть


DisableMulticastSearch
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerNet\PNRP\IPV6-LinkLocal

Тип параметра: reg_dword

Позволяет отключить использование широковещательных пакетов при поиске..

Теги: Vista Сеть


DisableMulticastPublish
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerNet\PNRP\IPV6-LinkLocal

Тип параметра: reg_dword

Дает возможность отключить использование широковещательных пакетов при публикации.

Теги: Vista Сеть


Disabled
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerNet\PNRP\IPV6-LinkLocal

Тип параметра: reg_dword

Позволяет отключить сетевое подключение.

Теги: Vista Сеть


Help
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\[номер локализации]

Тип параметра: reg_multi_sz

Он содержит в себе описание всех счетчиков производительности, доступных в операционной системе.

Теги: Мониторинг Windows


Counter
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\[номер локализации]

Тип параметра: reg_multi_sz

Он содержит в себе список всех счетчиков производительности, доступных в операционной системе.

Теги: Мониторинг Windows


Updating
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда доступ к счетчикам производительности будет запрещен.

Теги: Мониторинг Windows


TotalInstanceName
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Тип параметра: reg_string

Он переопределяет название экземпляра Total счетчиков производительности.

Теги: Конфигурация Windows


OpenProcedureWaitTime
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xEE6B2800 milliseconds

Когда запрос процедуры Open выполняется дольше, чем определено в этом параметре, в журнал заносится запись ошибки.

*******Описание взято у Microsoft
Defines a slow Open procedure call for the performance counter dynamic-link libraries (DLLs) on the system.

When an Open procedure call takes longer to complete than the time specified in the value of this entry, then, by default, Perflib records an error in the Application Log. However, if the value of Configuration flags is 0x0, Perflib disables the counter DLL and does not load the counters again until you have manually reenabled them.

Perflib times the procedure calls of non-trusted counters to identify counters that can delay or lock performance tools during initialization. While the Open procedure call proceeds, you cannot use the performance tools, and remote users cannot log on to the local computer.

To make changes to this entry effective, either restart the Remote Registry Service or restart Windows 2000.

Perflib disables counters by setting the value of Disable Performance Counters for that service to 1. After you have repaired or replaced the counters, you must re-enable them manually by changing the value of Disable Performance Counters to 0.

Perflib does not time the procedure calls of trusted performance counter DLLs This entry applies only to non-trusted DLLs.

This entry applies to all counter DLLs on this system. To adjust the Open procedure time for the counters of a particular service, use the Open Timeout entry.

The value of this entry is also the default value of the Collect Timeout entry.

This entry has a different effect on Windows 2000 than it has on Windows NT 4.0 and earlier. In Windows NT 4.0 and earlier, it determines the Open procedure wait time only for extensible counters. For more information, see Regentry.hlp in the Windows NT Resource Kit 4.0.

If you suspect problems with procedure calls, check the Application Log in Event Viewer. Perflib records an error in the log whenever a procedure call exceeds its limit.

Теги: Конфигурация Windows


ExtCounterTestLevel
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Тип параметра: reg_dword

1 | 2 | 3 | 4

Определяет степень, до которой Perflib проверяет буфера данных библиотеки счетчика.

Если счетчик не проходит буферное испытание целостности, указанное значением этого параметра, тогда в журнал заносится сообщение об ошибке и счетчик отключается.

Значение Значения
— 1 — Высоко. Библиотека полностью проверяет указатели и буфера возвращенного счетчика.
— 2 — Средне. Библиотека проверяет указатели и буферную длину.
— 3 — Низко. Библиотека не проверяет указатели или буфер.
— 4 — Не проверять.

Perflib проверяет целостность буферов данных, чтобы идентифицировать и устранить поврежденные счетчики.

*******Описание взято у Microsoft
Determines the extent to which Perflib tests the data buffers of a trusted performance counter dynamic-link library (DLL).

If a counter DLL fails the buffer integrity test specified by the value of this entry, then, by default, Perflib records an error in the Application Log (Source = Perflib) and disables the counters. Perflib does not load the counters again until you have manually re-enabled them.

Value Meaning
— 1 — High. The Performance Library thoroughly tests the pointers and buffers of returned trusted counter DLLs. To protect the user's buffer from damage, Perflib sends the DLL function a copy of the buffer, instead of the actual buffer.
— 2 — Medium. The Performance Library checks pointers and buffer length, but it does not test pointer references or buffer contents. To protect the user's buffer from damage, Perflib sends the DLL function a copy of the buffer, instead of the actual buffer.
— 3 — Low. The Performance Library does not test pointers or buffers. To protect the user's buffer from damage, Perflib sends the DLL function a copy of the buffer, instead of the actual buffer.
— 4 — None. The Performance Library does not test pointers or buffers, and it sends the user's buffer, not a copy. This value minimizes System Monitor overhead, especially when monitoring applications that require large performance data buffers.

Perflib tests the integrity of data buffers to identify and eliminate defective counter DLLs. One defective counter DLL can harm your Windows 2000 performance tools, preventing them from displaying any performance data and, in some cases, causing errors that shut down the system and start Dr. Watson for Windows 2000.

To make changes to this entry effective, either restart the Remote Registry Service or restart Windows 2000.

The data buffer integrity test is one of several Perflib run-time reliability tests. To configure the Perflib test feature, use the Configuration Flags entry.

If the 0x4 bit (100) is set in the value of Configuration Flags, Perflib does not perform data buffer integrity tests on any counters, including trusted counters.

To prevent Perflib from disabling counters when they fail a test, set the 0x2 (10) bit in the value of the Configuration Flags entry. This bit prevents Perflib from disabling any counters that fail any tests. It is not specific to trusted counters or to data buffer integrity tests.

Perflib disables a counter by setting the value of Disable Performance Counters for that service to 1. After you have repaired or replaced the counter DLL, you must re-enable it manually by changing the value of Disable Performance Counters to 1.

This entry has a different effect on Windows 2000 than it has on Windows NT 4.0 and earlier. In Windows NT 4.0 and earlier, it determines the testing level for extensible counters. For more information, see Regentry.hlp in the Windows NT Resource Kit 4.0.

If a performance counter does not appear in your performance monitoring tool, check the Application Log in Event Viewer for events recorded by Perflib.

Теги: Конфигурация Windows


EventLogLevel
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Тип параметра: reg_dword

0 | 1 | 2 | 3

Определяет, какие события заносятся в журнал.

Значение Значения
— 0 — Никакая регистрация
— 1 — Ошибки только
— 2 — Ошибки и предупреждения
— 3 — Ошибки, предупреждения, информация, и условия(состояния) успеха/отказа

*******Описание взято у Microsoft
Determines which events the Performance Library records in the Application Log in Event Viewer.

Value Meaning
— 0 — No recording
— 1 — Errors only
— 2 — Errors and warnings
— 3 — Errors, warnings, information, and success/failure conditions

Consider increasing the value of this entry if you are encountering problems starting or running a performance tool. If you find Perflib errors in the Application Log, increase this value again to record more detail on future errors.

To make changes to this entry effective, either restart the Remote Registry Service or restart Windows 2000.

This entry has a different effect on Windows 2000 than on Windows NT 4.0 and earlier. In Windows NT 4.0 and earlier, it determines the logging level for extensible counters only. For more information, see Regentry.hlp in the Windows NT 4.0 Resource Kit.

If a remote computer is using System Monitor to monitor the local computer, you must restart Windows 2000 on the local computer and stop and restart System Monitor on the remote computer before changes to this entry take effect.

If you cannot display particular performance counters, check the Application Log in Event Viewer for events recorded by Perflib. When Perflib finds a disabling error in a performance counter dynamic-link library (DLL), it records an event in the log. Then it sets the value of the Disable Performance Counters entry to 1 to disable the counters.

Теги: Мониторинг Windows


Disable Performance Counters
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда доступ к счетчикам производительности будет запрещен.

Теги: Конфигурация Windows


Configuration Flags
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Тип параметра: reg_dword

0x0–0x1F

Регулирует испытательную особенность во время выполнения библиотеки счетчика.

Библиотека испытаний противостоит DLLs всякий раз, когда Вы выбираете счетчик в Системном Мониторе или в подобном инструменте. Она исполняет эти испытания надежности, чтобы идентифицировать и устранять дефектный счетчик DLLs.

Perflib может исполнить испытания, чтобы обнаружить следующие ошибки:
— запросы процедуры Slow (недоверял счетчику DLLs только).
— Данные буферизуют ошибки при установке.
— Буферные ошибки целостности(честности).
— Функциональные ошибки.
— (критические) исключения Программы.

Значение этого входа определяет, которые испытания выполняет Perflib.

Значение этого параметра bitmask.

Разрядная установка значения Test
— 0x0 — Используйте заданное по умолчанию испытательное поведение.
— 0x1 (1 набор из двух предметов) — Не проверять на ошибки при установке буфера данных.
— 0x2 (10 наборов из двух предметов) — Не отключать счетчики при возникновении ошибки.
— 0x4 (100 наборов из двух предметов) — Не делать запросы процедуры времени или буферные испытания целостности.
— 0x8 (1000 наборов из двух предметов) — Отключить счетчики, если их запросы процедуры медленны.
— 0x10 (10000 наборов из двух предметов) — Собирать данные отладки.

*******Описание взято у Microsoft
Regulates the run-time test feature of the performance counter dynamic-link library (DLL).

The Performance Library (Perflib) tests performance counter DLLs whenever you select a performance counter in System Monitor or in a similar performance tool. It performs these reliability tests to identify and eliminate defective counter DLLs. A defective counter DLL can harm your Windows 2000 performance tools, preventing them from displaying any performance data and, in some cases, causing errors that shut down the system and start Dr. Watson for Windows 2000.

Perflib can perform tests to detect the following errors:
— Slow procedure calls ( non-trusted counter DLLs only).
— Data buffer alignment errors.
— Buffer integrity errors.
— Function errors.
— Program exceptions (critical).

The value of this entry determines which tests Perflib runs on trusted and non-trusted performance counter DLLs. It also determines how Perflib responds when a counter DLL fails a test. Perflib always records an error in the Application Log in Event Viewer (Source = Perflib). However, it can also disable the counter DLL so that the counters are not displayed in any performance tool until you manually re-enable the DLL.

By default, Perflib uses these test guidelines:
— Time the procedure calls of non-trusted counter DLLs. When a procedure call is slow, record a message in the Application Log.
— Test trusted and non-trusted counter DLLs for data buffer alignment errors. If a counter DLL fails the test, record a message in the Application Log.
— Thoroughly test the integrity of buffers that non-trusted counter DLLs return. If a counter fails the test, disable the counter.
— Do not test the integrity of buffers that trusted counter DLLs return, unless the value of the ExtCounterTestLevel entry specifies otherwise. If a counter DLL fails a test that the ExtCounterTestLevel entry requires, disable the counter.
— Detect errors in the function calls of trusted and non-trusted counter DLLs. If an error is detected, record a message in the Application Log.
— Detect program exceptions in the function calls of trusted and non-trusted counter DLLs. If a DLL generates an exception, disable the counters.

The value of this entry is a bitmask that you can use to change the default behavior. By default, only bit 0x10 (10000) is set. To select a behavior, either set the bit representing that behavior to 1 or sum the values of all desired bits. For example, to prevent Perflib from testing for data buffer alignment (1 binary) and from disabling counters (10 binary), set the value of this entry to 0x3 (11 binary).

Bit value Test setting
— 0x0 — Use default test behavior.
— 0x1 (1 binary) — Do not test for data buffer alignment errors. (These are common errors that are not usually critical.) Perform all other tests.
— 0x2 (10 binary) — Do not disable counters. Perform all tests, but if a counter generates a function error or a program exception, record a message in the Application Log.
— 0x4 (100 binary) — Do not time procedure calls or perform buffer integrity tests. (When set, the ExtCounterTestLevel entry and the entries that define a slow procedure call (see Notes below) are ignored.
— 0x8 (1000 binary) — Disable counters if their procedure calls are slow. (Non-trusted counter DLLs only.)
— 0x10 (10000 binary) — Collect debugging data.

To make changes to this entry effective, either restart the Remote Registry Service or restart Windows 2000.

Bit 0x2 (10) takes precedence over bit 0x8 (1000). If bit 0x2 is set, Perflib does not disable performance counters.

Perflib disables a counter by setting the value of the Disable Performance Counters entry for that service to 1. After you have repaired or replaced the counter DLL, you must re-enable it manually by changing the value of Disable Performance Counters to 1.

Perflib does not time the procedure calls of trusted counters. To determine whether the procedure call of a non-trusted counter is abnormally slow, Perflib uses the standards established by the values of the OpenProcedureWaitTime , Open Timeout , and Collect Timeout entries.

If particular performance counters do not appear in your performance counter display tool, check the Application Log in Event Viewer for events recorded by Perflib.

Run-time tests can perceptibly delay the appearance of performance data, but they protect the system's monitoring capability.

Теги: Конфигурация Windows


CollectUnicodeProcessNames
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib

Тип параметра: reg_dword

Определяет источник названий процесса, отображенных в инструментальных средствах типа Системного Монитора.

Этот параметр гарантирует, что названия процесса, написанные в Unicode, будут отображаться правильно.

По умолчанию, Библиотека читает названия процесса от заголовка процесса. В заголовке процесса данные сохранены в 1 байте в символ поля ANSI, и символы в названиях процесса Unicode усечены.

Значение Значения
— 0 — Забирать названия процесса от заголовка процесса (1 байт в символ формат ANSI).
— 1 — Забирать названия процесса от выполнимого файла программы (2 байта в формат символа Unicode).

*******Описание взято у Microsoft
Determines the source of process names displayed in performance tools, such as System Monitor.

This entry ensures that process names written in Unicode-based (2-byte-per-character) languages display correctly in System Monitor.

Process names display in System Monitor when a process is an instance of a performance object, such as when you select the Process performance object in the System Monitor Add to Chart dialog box.

By default, the Performance Library, which gathers data for System Monitor, reads process names from the process header. In the process header, data is stored in 1-byte-per-character ANSI fields, and the characters in Unicode process names are truncated. When you set the value of CollectUnicodeProcessNames to 1, you direct the Performance Library to read full-character process names from the executable program files where they are stored in 2-byte-per-character Unicode format.

Value Meaning
— 0 — Collect process names from the process header (1-byte-per-character ANSI format).
— 1 — Collect process names from the executable program file (2-byte-per-character Unicode format).

To make changes to this entry effective, either restart the Remote Registry Service or restart Windows 2000.

Collecting process names from executable files increases System Monitor overhead slightly. However, this is recommended if System Monitor is used on a computer configured to display a Unicode character set.

Теги: Конфигурация Windows


COM1:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет скорость порта COM1, а также биты контроля четности и стоп-биты

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports

Тип параметра: подраздел

Данный раздел содержит список дступных системе LPT-портов. По умолчанию система может использовать 3 порта: LPT1, LPT2 и LPT3, но вы можете добавить дополнительные порты (вплоть до LPT9) создав в данном разделе реестра параметры строкового типа LPT4, LPT5 и т.д. Данные параметры не должны содержать никакого значения. Эта возможность описана в статье KB262032 базы знаний Microsoft.

Данная ветвь реестра содержит в себе список параметров строкового типа, среди которых можно найти такие параметры, как, например, COM1:, COM2: и т.д. Эти параметры определяют настройки соответствующих COM-портов и содержат в себе значения такого формата: скорость, четность, биты данных, стоповые биты, управление потоком. Где четность может принимать следующие значения:
— n — нет;
— e — чет;
— o — нечет;
— m — маркер;
— s — пробел;

А управление потоком может содержать следующие значения:
— p — аппаратное;
— x — Xon/Xoff;
— значение отсутствует — нет;

Например, значение параметра 9600,n,8,1 расшифровывается так: скорость передачи данных равна 9600 бит/сек, четность не используется, на представление одного символа используется 8 бит, интервал времени между передаваемыми символами равен 1 бит/сек.

Теги: Мониторинг Windows


LastDiskLayoutTimeString
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Prefetcher

Тип параметра: reg_string

Данный параметр имеет строковый тип. Он определяет дату последнего изменения файла Layout.ini, расположенного в каталоге %systemroot%\Prefetch.

Теги: Конфигурация Windows


BootFilesOptimized
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Prefetcher

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет, будет ли выполняться оптимизация загрузки файлов при запуске операционной системы.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\PackageInstallation\[тип процессора]

Тип параметра: подраздел

Список установленных драйверов, и файлы, входящие в состав этих драйверов, содержится в подразделах данной ветви реестра.

Теги: Конфигурация Windows


Winprint_TextNoTranslation
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[имя принтера]\PrinterDriverData

Тип параметра: reg_dword

Допускает или отключает перевод перевода строки и перевод каретки.

Значение Значения
— 0 — Перевод каретки или перевод строки приводят к переводу каретки плюс перевод строки.
— 1 — Перевод каретки и перевод перевода строки заблокированы.

*********Описание взято у Microsoft
Enables or disables carriage return and line feed translation.

By default, Windows 2000 translates a carriage return or a line feed to a carriage return plus a line feed.

Value Meaning
— 0 — Carriage return or line feed translate to a carriage return plus a line feed.
— 1 — Carriage return and line feed translation is disabled.

Теги: Оборудование Windows


Winprint_TextNoCRTranslation
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[имя принтера]\PrinterDriverData

Тип параметра: reg_dword

Допускает или отключает перевод перевода строки и перевод каретки.

Значение Значения
— 0 — Перевод каретки или перевод строки приводят к переводу каретки плюс перевод строки.
— 1 — Перевод каретки и перевод перевода строки заблокированы.

*********Описание взято у Microsoft
Enables or disables carriage return and line feed translation.

By default, Windows 2000 translates a carriage return or a line feed to a carriage return plus a line feed.

Value Meaning
— 0 — Carriage return or line feed translate to a carriage return plus a line feed.
— 1 — Carriage return and line feed translation is disabled.

Теги: Оборудование Windows


Transparency
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[имя принтера]\PrinterDriverData

Тип параметра: reg_dword

Определяет фоновый режим если Winprint_TextNoCRTranslation равен 1. Если фоновый режим установлен в прозрачный, драйвер не будет печатать фон документа, независимо от цвета.

Значение Значения
— (пробел) — Фон непрозрачен.
— 1 — Фон прозрачен.

*********Описание взято у Microsoft
Specifies the background mode when Winprint_TextNoCRTranslation is set to 1. If the background mode is set to transparent, the driver will not print the background of the document, regardless of color.

Value Meaning
— (blank) — Background is opaque.
— 1 — Background is transparent.

Теги: Оборудование Windows


printStaplingSupported
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]\DsDriver

Тип параметра: reg_binary

Если значение данного параметра равно 1, тогда драйвер принтера поддерживает использование сшивателя.

Теги: Оборудование Windows


printMediaReady
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]\DsDriver

Тип параметра: reg_multi_sz

Он определяет типы бумаг, которые может использовать драйвер принтера.

Теги: Оборудование Windows


printMaxResolutionSupported
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]\DsDriver

Тип параметра: reg_dword

Он определяет максимальное разрешение печати, доступное драйверу данного принтера.

Теги: Оборудование Windows


printDuplexSupported
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]\DsDriver

Тип параметра: reg_binary

Если значение данного параметра равно 1, тогда драйвер принтера поддерживает двустороннюю печать.

Теги: Оборудование Windows


printColor
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]\DsDriver

Тип параметра: reg_binary

Если значение данного параметра равно 1, тогда драйвер принтера поддерживает цветную печать.

Теги: Оборудование Windows


priority
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]\DsSpooler

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет приоритет принтера.

Теги: Оборудование Windows


printStartTime
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]\DsSpooler

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет время, начиная с которого печать на данном принтере разрешена.

Время хранится в минутах, начиная с 2 часов ночи (то есть при 2 часах ночи значение данного параметра равно 60, при 3 часах ночи значение параметра 120 и т.д.).

Теги: Оборудование Windows


printSeparatorFile
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]\DsSpooler

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к файлу разделителю, который принтер всегда будет печатать между двумя заданиями очереди печати.

Теги: Оборудование Windows


printEndTime
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]\DsSpooler

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет время, до которого печать на данном принтере разрешена.

Время хранится в минутах, начиная с 2 часов ночи (то есть при 2 часах ночи значение данного параметра равно 60, при 3 часах ночи значение параметра 120 и т.д.).

Теги: Оборудование Windows


UntilTime
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет время, до которого печать на данном принтере разрешена.

Время хранится в минутах, начиная с 2 часов ночи (то есть при 2 часах ночи значение данного параметра равно 60, при 3 часах ночи значение параметра 120 и т.д.).

Теги: Оборудование Windows


StartTime
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет время, начиная с которого печать на данном принтере разрешена.

Время хранится в минутах, начиная с 2 часов ночи (то есть при 2 часах ночи значение данного параметра равно 60, при 3 часах ночи значение параметра 120 и т.д.).

Теги: Оборудование Windows


Priority
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет приоритет принтера.

Теги: Оборудование Windows


Printer Driver
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

Он хранит название драйвера этого принтера.

Теги: Оборудование Windows


Print Processor
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр имеет строковый тип. Он определяет обработчик печати, используемый данным принтером.

Возможны следующие значения данного параметра: WinPrint и ModiPrint. Обработчик печати WinPrint используется большинством видов принтеров. Обработчик печати ModiPrint используется принтером Microsoft Office Document Image Writer.

Теги: Оборудование Windows


Port
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

В данном параметре хранится название порта, используемого принтером.

Теги: Оборудование Windows


Name
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

Определяет название принтера.

Теги: Оборудование Windows


Location
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

Определяет расположение принтера.

Теги: Оборудование Windows


Description
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе описание принтера.

Теги: Оборудование Windows


Datatype
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

Он определяет тип данных, используемый принтером по умолчанию.

Например, возможны следующие типы данных: RAW, TXT и т.д.

Теги: Оборудование Windows


Attributes
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр является битовой маской.

— 0x1. Если данный бит сброшен, тогда процесс печати будет начинаться немедленно. Если же данный бит установлен, тогда перед началом печати задание будет помещаться в очередь.
— 0x2. Если данный бит сброшен, тогда будет использоваться значение бита 0x1. Если же данный бит установлен, тогда во время печати очередь печати использоваться не будет.
— 0x80. Данный бит изменяется флажком Задерживать документы с неподходящими параметрами.
— 0x200. Данный бит изменяется флажком Первыми печатать документы из очереди.
— 0x100. Данный бит изменяется флажком Сохранять документы после печати.
— 0x800. Определяет, разрешен ли двусторонний обмен данными.
— 0x1000. Данный бит устанавливается при сбросе флажка Включить дополнительные возможности печати.

Теги: Оборудование Windows


DefaultSpoolDirectory
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра изменяется при помощи поля Папка очереди печати.

Теги: Оборудование Windows


TrustedDriverPath
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Providers\LanMan Print Services\Servers

Тип параметра: reg_dword

Содержит путь к доверяемым ресурсам сервера печати, от которых Вы можете установить драйверы принтера. Если значение LoadTrustedDrivers равно 1, Вы можете установить драйверы только от ресурсов сервера, расположенных в пути, указанном в значении этого параметра.

**********Описание взято у Microsoft
Contains the path to trusted print server shares from which you can install printer drivers. If the value of LoadTrustedDrivers is 1, you can install drivers only from the server shares located in the path specified in the value of this entry.

Теги: Оборудование Windows


SyncOpenPrinter
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Providers\LanMan Print Services\Servers

Тип параметра: reg_dword

Определяет, являются ли запросы, посланные спулеру синхронными или асинхронными.

Если запросы синхронны, задания по выводу на печать печатаются в порядке, в котором они начинают помещаться в очередь.
Значение Значения
— 0 — Запросы печати обработаны асинхронно. Задания по выводу на печать начинают печатать, как только данные помещены в очередь.
— 1 — Запросы печати обработаны синхронно. Задания по выводу на печать напечатаны в заказе(порядке), в котором их первые байты помещены в очередь.

**********Описание взято у Microsoft

Теги: Оборудование Windows


LoadTrustedDrivers
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Providers\LanMan Print Services\Servers

Тип параметра: reg_dword

Определяет источник драйверов для системной службы печати.

Значение Значения
— 0 — Драйверы могут быть установлены от любого отдаленного сервера печати.
— 1 — Драйверы могут быть установлены только от ресурсов сервера печати, которым доверяют (описаны в параметре TrustedDriverPath).

**********Описание взято у Microsoft
Determines the source of drivers for the print service provider.

Value Meaning
— 0 — Drivers can be installed from any remote print server.
— 1 — Drivers can be installed only from the trusted print server shares specified by the value of the TrustedDriverPath entry.

Теги: Оборудование Windows


ProfileImagePath
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\[SID-пользователя]

Тип параметра: reg_string

в параметре строкового типа ProfileImagePath содержится путь к каталогу профиля.

Теги: Вход/выход Windows


Public
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Тип параметра: reg_string

Содержит путь к стандартному профилю Общие.

Теги: Вход/выход Windows


ProgramData
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Тип параметра: reg_string

Содержит путь к каталогу, который используется программами для хранения личных данных.

Теги: Вход/выход Windows


ProfilesDirectory
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Тип параметра: reg_expand_sz

Содержит путь к каталогу, который хранит в себе профили пользователей операционной системы (по умолчанию %systemdrive%\users).

Теги: Вход/выход Windows


Default
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Тип параметра: reg_string

Содержит путь к стандартному профилю Default.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Тип параметра: подраздел

Описание созданных в операционной системе профилей (как профилей пользователей, так и служебных профилей), содержится в подразделах данной ветви реестра.

Теги: Оборудование Windows


AtServiceAccount
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Aliases

Тип параметра: reg_multi_sz

Учетная запись, от имени которой работает механизм планировщика заданий, определяется в параметре REG_MULTI_SZ типа AtServiceAccount

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks

Тип параметра: подраздел

Сведения о списке назначенных заданий содержатся в данной ветви реестра

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree

Тип параметра: подраздел

Дерево заданий дублируется подразделами данной ветви реестра

Теги: Конфигурация Windows


TasksInMemoryQueue
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет количество назначенных заданий, которые разрешено помещать в очередь заданий, расположенных в оперативной памяти.

По умолчанию значение данного параметра равно 0x64.

Теги: Конфигурация Windows


MissedTasksStartupDelay
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет задержку при неудачной попытке запуска назначенного задания.

Теги: Вход/выход Windows


ValueType
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit\Reg Values\[ветвь реестра и параметр]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет тип изменяемого данным элементом параметра реестра. Возможны следующие значения данного параметра.
— 1. Строковый т.
— 3. Тип REG_BINAR
— 4. Тип REG_DWOR
— 7. Тип REG_MULTI_.

Теги: Конфигурация Приложения


DisplayUnit
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit\Reg Values\[ветвь реестра и параметр]

Тип параметра: reg_string

Он определяет единицы, которые будут отображаться напротив счетчика, если значение параметра DisplayType равно 1.

Теги: Конфигурация Приложения


DisplayType
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit\Reg Values\[ветвь реестра и параметр]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет тип соответствующего элемент. Например, данный параметр может принимать следующие значения.
— 1. Отображает счетчик (значение, которое присваивается счетчиком, не может быть более 999).
— 2. Отображает поле для ввода значения.
— 3. Отображает раскрывающийся список для выбора состояния из списка. Возможные состояния определяются параметром DisplayChoices.
— 4. Отображает список для выбора состояния. Возможные состояния определяются параметром DisplayChoices.
— 5. Отображает список флажков, определенный в параметре DisplayFlags.
— 6 или 0. Отображает два переключателя, включающие (присваивает значение 1 изменяемому данным элементом параметру) или отключающие элемент (присваивает значение 0 изменяемому данным элементом параметру).

Теги: Конфигурация Приложения


DisplayName
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit\Reg Values\[ветвь реестра и параметр]

Тип параметра: reg_string

Он определяет название элемента списка раздела Параметры безопасности.

Теги: Конфигурация Приложения


DisplayFlags
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit\Reg Values\[ветвь реестра и параметр]

Тип параметра: reg_multi_sz

Он определяет флажки, и значения, которые будут присвоены параметру при их установке, если значение параметра DisplayType равно 5. Формат одной строки данного параметра следующий: «присваиваемое значение»|«описание флажка».

Теги: Конфигурация Приложения


DisplayChoices
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit\Reg Values\[ветвь реестра и параметр]

Тип параметра: reg_multi_sz

Он определяет описание возможных состояний данного элемента (каждое состояние с новой строки), а также значение, которое будет присваиваться параметру при установке соответствующего состояния элемента. Формат одной строки данного параметра следующий: «присваиваемое значение»|«состояние».

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit\Reg Values

Тип параметра: подраздел

Содержимое раздела Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Локальные политики\Параметры безопасности оснастки Редактор объектов групповой политики (консоль gpedit.msc) также строится на основе содержимого реестра.

Для этого используются подразделы ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit\Reg Values.

Теги: Конфигурация Приложения


TemplateUsed
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit

Тип параметра: reg_string

Шаблон безопасности, используемый для открытия оснасткой Анализ и настройка безопасности.

Теги: Конфигурация Приложения


SetupCompDebugLevel
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit

Тип параметра: reg_dword

Уровень подробности ведения лог-файла.

Теги: Конфигурация Приложения


LastUsedDatabase
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit

Тип параметра: reg_string

Файл .sdb, открываемый при работе с оснасткой Анализ и настройка безопасности.

Теги: Конфигурация Приложения


GPOSavedInterval
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit

Тип параметра: reg_dword

Интервал сохранения шаблонов.

Теги: Конфигурация Приложения


EnvironmentVariables
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit

Тип параметра: reg_multi_sz

Переменные среды, которые можно использовать в шаблонах.

Теги: Конфигурация Приложения


DefaultTemplate
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit

Тип параметра: reg_string

Шаблон, используемый по умолчанию.

Теги: Конфигурация Windows


SecurityLevel
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет, будет ли система требовать ввода пароля администратора перед входом в консоль восстановления. Если значение данного параметра равно 1, тогда пароль перед входом в консоль восстановления требоваться не будет. Ну а если равно 0, тогда будет.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе настройки консоли восстановления.

Теги: Конфигурация Приложения


NotificationDisabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL\Activation

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию механизм активации Windows Vista периодически отображает уведомление о необходимости активации операционной системы (в области уведомлений).

Если значение данного параметра будет равно 1, тогда соответствующее уведомление отображаться не будет.

Теги: Инсталляция Windows


ActivationInterval
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL\Activation

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет интервал отображения уведомления об активации операционной системы.

Теги: Инсталляция Windows


SkipRearm
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, будет ли разрешено сбрасывать счетчик активации при помощи команды slmgr.vbs –rearm после 4сбросов.

Теги: Инсталляция Windows


Manual
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будет ли выполняться ручная активация операционной системы.

Теги: Инсталляция Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL

Тип параметра: подраздел

Настройки механизма активации содержатся в параметрах REG_DWORD типа данной ветви реестра.

Теги: Безопасность Приложения


DisableOptimizedRPCreation
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SPP\Clients

Тип параметра: reg_dword

Позволяет отключить выполнение оптимизации при создании точки восстановления.

Теги: Архивация Windows


CreateTimeout
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SPP\Clients

Тип параметра: reg_dword

Определяет интервал ожидания (в миллисекундах) создания теневой копии раздела во время создания точки восстановления. Если по истечении данного интервала теневая копия создана не будет, создание точки восстановления завершится ошибкой.

Теги: Архивация Windows


{09F7EDC5-294E-4180-AF6A-FB0E6A0E9513}
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SPP\Clients

Тип параметра: reg_multi_sz

Все разделы дисков, для которых механизм автоматического создания точек восстановления включен, заносятся в значение данного параметра.

Теги: Инсталляция Windows


DefaultRpcStackSize
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost\[тип службы]

Тип параметра: reg_dword

Он определяет размер стека RPC, используемый соответствующими службами.

DefaultRpcStackSize is provided in kilobytes. If it is omitted, the default image stack size // is taken from the process main image

Теги: Конфигурация Windows


CoInitializeSecurityParam
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost\[тип службы]

Тип параметра: reg_dword

описания нет

Теги: Конфигурация Windows


CoInitializeSecurityAppID
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost\[тип службы]

Тип параметра: reg_string

описания нет

Теги: Конфигурация Windows


AuthenticationCapabilities
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost\[тип службы]

Тип параметра: reg_dword

описания нет

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost

Тип параметра: подраздел

Настройки работы универсального процесса svchost.exe, хранятся в данной ветви

Данная ветвь реестра содержит в себе набор параметров строкового типа, значения которых определяют службы, работа которых основана на общем процессе svchost.exe. Название же этих параметров определяет тип службы для общего процесса

Теги: Архивация Windows


ShowPopups
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemFileProtection

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно "1", тогда Windows будет уведомлять о срабатывании системы глобальной защиты основных файлов (SFP). По умолчанию операционная система ни о чем не уведомляет - лишь автоматически заменяет измененный файл на стандартный.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemFileProtection

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе параметры настройки SFP.

Теги: Конфигурация Windows


DiskPercent
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\cfg

Тип параметра: reg_dword

Этот параметр определяет процент места на диске, который будет резервироваться механизмом восстановления системы под свои нужды.

Теги: Архивация Windows


ThawInterval
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore

Тип параметра: reg_dword

Количество времени, которое System Restore ожидает перед своим запуском, если появилось достаточно свободного места на диске.

Теги: Архивация Windows


RPLifeInterval
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет время хранения точек восстановления в секундах.

Теги: Архивация Windows


RPGlobalInterval
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет интервал создания точек восстановления в секундах.

По умолчанию точка восстановления автоматически создается каждые 24 часа.

Теги: Архивация Windows


RestoreStatus
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore

Тип параметра: reg_dword

если равно «0», то последняя операция восстановления завершилась ошибкой, если «1», то успешно, а если «2» – прервана.

Теги: Архивация Windows


DSMin
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore

Тип параметра: reg_dword

параметр, указывающий минимальное количество свободного пространства на диске (по умолчанию 200 Мбайт), необходимое для System Restore. Берется большее значение из параметров DiskPercent и DSMin.

Теги: Архивация Windows


DSMax
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore

Тип параметра: reg_dword

сколько места занимает System Restore, если жесткий диск менее 4 Гб ( по умолчанию 400 Мб).

Теги: Архивация Windows


DisableSR
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore

Тип параметра: reg_dword

если равно «1», то System Restore будет отключен, но точки отката удалены не будут.

Теги: Архивация Windows


CompressionBurst
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore

Тип параметра: reg_dword

Определяет время сжатия при простое системы.

Теги: Архивация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки SystemRestore.

Теги: Безопасность Windows


MUI_Display
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\[идентификатор часового пояса]

Тип параметра: reg_string

Определяет название часового пояса в выпадающем списке Часовой пояс.

Теги: Время Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Тип параметра: подраздел

Если вам хочется изменить название своего часового пояса, использующееся системой, тогда воспользуйтесь ветвью реестра HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\ Windows NT\CurrentVersion\TimeZones. В этой ветви содержит набор подразделов, определяющих все часовые пояса. В каждом подразделе содержится параметр строкового типа Display, содержимое которого как раз и используется для отображения названия часового пояса на вкладке Часовой пояс диалога Свойства: Дата и время. Например, если вы используете киевское время, тогда редактируйте содержимое параметра Display подраздела FLE Standard Time.

Теги: Архивация Windows


MaxBuffers
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Tracing\MSDTC\Modules\LoggingOptions

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество буферов памяти, используемых при отслеживании работы MSDTC.

Теги: Мониторинг Windows


ControlFlags
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Tracing\MSDTC\Modules\Transaction_Transitions

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра является битовой маской, определяющей транзакции, которые будут отслеживаться.

— 0xffffffff. Отслеживать все транзакции.
— 0x00000001. Отслеживать прерванные транзакции.
— 0x00000002. Отслеживать длинные транзакции.

Теги: Мониторинг Windows


Active
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Tracing\MSDTC\Modules\Transaction_Transitions

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда отслеживание транзакций MSDTC выполняться не будет.

Теги: Мониторинг Windows


Active
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Tracing\MSDTC\Modules

Тип параметра: reg_dword

Позволяет отключить ведение журнала трассировки для MSDTC.

Теги: Мониторинг Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Tracing\MSDTC\Modules

Тип параметра: подраздел

Ведение журнала трассировки работы координатора распределенных транзакций (MSDTC) определено в параметрах REG_DWORD типа ветви реестра

Теги: Мониторинг Windows


Active
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Tracing\[журнал]

Тип параметра: reg_dword

Для отключения ведения журнала трассировки определенного компонента операционной системы, в соответствующем подразделе нужно установить значение параметра Active равным 0.

Теги: Время Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Type 1 Installer\Type 1 Fonts

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит названия шрифтов Type 1, которые установлены на системе, и соответствующие им файлы.

Шрифты сохранены в Systemroot \WINNT\Fonts папка.

********Описание взято у Microsoft
The Type 1 Fonts subkey contains the names of the Type 1 fonts that are installed on the system.

The fonts are stored in the Systemroot \WINNT\Fonts folder, and the corresponding entries have the following format:

Entry name Data type Value
Font name =
File name

Теги: Мониторинг Windows


TransmissionRetryTimeout
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Определяет таймаут ожидания Диспетчером печати повторной передачи задания на печать (в секундах).

Windows 2000 не использует этот параметр.

********Определение взято у Microsoft
Windows 2000 does not use this entry. The entry remains in the registry to support programs designed for Windows NT 4.0 or earlier.

Do not delete this entry from the registry or change its value. These changes can cause serious, unexpected results.
Windows NT 3.1: 45 Windows NT 3.51 и позже: 90

Теги: Конфигурация Windows


swapdisk
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет каталог, который используется для выгрузки приложний MS-DOS в стандартном режиме.

Windows 2000 не использует этот параметр.

***********Определение взято у Microsoft
Windows 2000 does not use this entry. The entry remains in the registry to support programs designed for Windows NT 4.0 or earlier.

Do not delete this entry from the registry or change its value. These changes can cause serious, unexpected results.

Теги: Оборудование Windows


Spooler
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет, используется ли спулер доступа к принтеру. Может принимать значения yes и no

Теги: Конфигурация Windows


DeviceNotSelectedTimeout
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет интервал времени, который система будет ожидать включения нового устройства

Windows 2000 не использует этот параметр.

********Определение взято у Microsoft
Windows 2000 does not use this entry. The entry remains in the registry to support programs designed for Windows 3.51 or earlier.

Do not delete this entry from the registry or change its value. These changes can cause serious, unexpected results.

Теги: Безопасность Windows


AppInit_DLLs
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе библиотеки, необходимые для совместимости с каким-нибудь оборудованием или программой. Эти библиотеки будут загружаться перед запуском каждой запускаемой программы.

Теги: Конфигурация Windows


MaxNoGPOListChangesInterval
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions\{827D319E-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A}

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF ( minutes )

********Определение взято у Microsoft
Controls how often security settings are applied when policies have not changed. Refreshing the security settings helps insure that domain policies override any locally set policies.

By default, security settings are applied every 16 hours (960 minutes), even if a Group Policy object (GPO) has not changed. Changes to GPOs are applied at the normal refresh time (usually 5 minutes).

The interval controlled by this entry is unaffected by the following Group Policies :
— Group Policy refresh interval for users
— Group Policy refresh interval for computers
— Group Policy refresh interval for domain controllers

There is no Group Policy setting to control the security setting refresh interval. Editing this entry is the only way to configure this interval. However, changing the default value of this entry is not recommended.

Do not set the value of this entry to a daily interval, because that will slow down user tasks when policy propagation runs in the background.

Do not set the value of this entry to a much smaller value, because that will consume a large amount of CPU processing power to refresh Group Policy.

Do not set the value of this entry to a much larger value, because that exposes your network to security risks.

Consider notifying users that their policy is updated periodically, so that they recognize the signs of a policy update. When Group Policy is updated, the Windows desktop is refreshed; it flickers briefly and closes open menus. Also, restrictions imposed by Group Policies, such as those that limit the programs users can run, might interfere with tasks in progress.

To specify that Group Policy should never be updated while the computer is in use, enable the Disable background refresh of Group Policy Group Policy (see DisableBkGndGroupPolicy ).

For detailed information about particular Group Policy settings, see the Windows 2000 Resource Kit Group Policy Reference.

For general information about Group Policy, see Windows 2000 Server Help or Windows 2000 Professional Help.

To see a table associating policies with their corresponding registry entries, see the Group Policy Registry Table .

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\PrevOsVersion

Тип параметра: подраздел

Саму же версию предыдущей операционной системы можно узнать в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\PrevOsVersion. Данная ветвь содержит в себе параметр строкового типа PlatformName, определяющий название предыдущей ОС.

Теги: Вход/выход Windows


[профиль]
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList

Тип параметра: reg_dword

Если равен "0", то этот профиль будет скрыт.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList

Тип параметра: подраздел

Настройки профилей.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts

Тип параметра: подраздел

Настройки профилей.

Теги: Конфигурация Windows


SFCDisable
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Чтобы в Windows XP SP2 отключить защиту системных файлов, присвойте данному параметру значение 0xFFFFFF9D, чтобы расширить возможности панели управления видеокартой от NVIDIA.

Помимо этого вам будет нужно пропатчить библиотеку SFC_OS.DLL, расположенную в каталоге %SystemRoot%/System32. В ней по смещению 0xECE9 нужно изменить 33C040 на 909090.

Теги: XP Безопасность Конфигурация Windows
  • все теги
  • на главную страницу


WinStationsDisabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Изменяется командой:

— Change logon /enable. Разрешает сетевой доступ. Данная команда присваивает параметру WinStationsDisabled значение 0.

— Change logon /disable. Запрещает сетевой доступ. Данная команда присваивает параметру WinStationsDisabled значение 1.

Теги: Вход/выход Windows


Welcome
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Определяет строку заголовка для диалога входа в систему.

Теги: Вход/выход Windows


VmApplet
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе список программ, которые будут запускаться программой winlogon.exe с целью настройки параметров виртуальной памяти при входе в операционную систему. По умолчанию значение данного параметра равно rundll32 shell32, Control_RunDLL "sysdm.cpl".

Теги: Вход/выход Windows


Userinit
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе список программ, используемых в качестве начальных процессов оболочки. Программа начального процесса оболочки запускается процессом lsass.exe во время входа пользователя в систему, настраивает некоторые пользовательские параметры системы, после чего запускает программы из параметра shell и завершает свою работу.

По умолчанию значение данного параметра равно %systemroot%\system32\userinit.exe.

Теги: Вход/выход Windows


UserenvDebugLevel
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

0x0 | 0x10001 | 0x10002 | 0x20001 | 0x20002

Определяет тип и подробный уровень пользовательского файла регистрации транзакций userenv.log.

Файл Userenv.log создается Userenv.dll в течение настройки параметров групповой политики. Этот параметр является битовой маской: пятый бит от права (0x10000) определяет регистрационный тип, самый меньший бит (0x10001) определяет уровень детали в файле регистрации.

Значение Значения
— 0x0 — Никакой файл регистрации. Userenv.dll не создает операционный файл регистрации или не делает запись событий в существующем файле регистрации.
— 0x10001 — Журнал со стандартным уровнем детали.
— 0x10002 — Журнал с подробной деталью.
— 0x20001 — Отладка файла со стандартным уровнем детали.
— 0x20002 — Отладка файла с подробной деталью.

Userenv.log расположен в каталоге Systemroot \Debug\UserMode.

**********Определение взято у Microsoft
Determines the type and detail level of the user environment transaction log, userenv.log.

Userenv.log is generated by Userenv.dll. It records processing details during the application of Group Policy settings.

This entry is a bitmask:

The fifth bit from the right (0x10000) determines the log type.

The lowest bit (0x10001) determines the level of detail in the log.

Value Meaning
— 0x0 — No log. Userenv.dll does not create a transaction log or does not record events in the existing log.
— 0x10001 — Log file with standard level of detail.
— 0x10002 — Log file with verbose detail.
— 0x20001 — Debugging file with standard level of detail.
— 0x20002 — Debugging file with verbose detail.

Userenv.log is located in the Systemroot \Debug\UserMode folder. To view the log, use a program that reads Unicode characters, such as Notepad.

To monitor Group Policy functions, set the value of the RunDiagnosticLoggingGroupPolicy entry to 1, and set the values of both the GPEditDebugLevel and UserenvDebugLevel entries to 0x10002.

Теги: Вход/выход Windows


AutoAdminLogon
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизм автоматического входа в операционную систему будет задействован.

Теги: Безопасность Windows


AllowMultipleTSSessions
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Чтобы в Windows XP при переходе на другого пользователя, программы, работающие под старым, автоматически закрывались, нужно параметру dword-типа AllowMultipleTSSessions присвоить значение, равное 0.

Теги: Оборудование Windows


allocatefloppies
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется при помощи элемента Устройства: разрешить доступ к дисководам гибких дисков только локальным пользователям.

Данный параметр определяет, будет ли доступен дисковод удаленным пользователям.

Теги: Оборудование Windows


AllocateDASD
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется при помощи элемента Устройства: разрешить форматирование и извлечение съемных носителей.

Данный параметр применяется для носителей с файловой системой NTFS.

Он может принимать следующие значения.
— 0. Выполнение этих операций разрешено администраторам.
— 1. Выполнение этих операций разрешено администраторам и опытным пользователям.
— 2. Выполнение этих операций разрешено администраторам и интерактивным пользователям.

Теги: Оборудование Windows


allocatecdroms
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется при помощи элемента Устройства: разрешить доступ к дисководам компакт-дисков только локальным пользователям.

Данный параметр определяет, будет ли доступен дисковод удаленным пользователям.

Теги: Оборудование Windows


TaskMan
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Определяет менеджер задачи, используемый системой. Вы можете добавить этот параметр в системный реестр чтобы определить дополнительный менеджер задачи.

**********Определение взято у Microsoft
Specifies the task manager that the system uses. You can add this entry to the registry to specify an alternate task manager.

Теги: Вход/выход Windows


System
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

данный параметр содержит пути к программам, которые будут запускаться процессом Winlogon при инициализации системы (в контексте системы). Программы пишутся через запятую. По умолчанию этот параметр ничему не равен.

Теги: Безопасность Windows


SlowLinkTimeOut
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Также можно определить время в миллисекундах (по умолчанию равно 2000), которое Windows NT будет ждать ответов от сетевых узлов. Если ответ не пришел, то Windows NT будет считать данное подключение низкоскоростным. Для этого служит параметр dword-типа SlowLinkTimeOut. Оба этих параметра расположены в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.

Теги: Сеть Windows


SlowLinkDetectEnabled
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию Windows NT пытается обнаружить задержку времени на сетевых связях, чтобы определить их быстродействие. Это необходимо при работе в домене — если Windows определяет, что используются медленное подключение, и при этом на компьютере существует локальный профиль данного пользователя, тогда будет загружаться локальный профиль, вместо того, чтобы загрузить сетевой. Чтобы выключить такую возможность, нужно установить параметр dword-типа SlowLinkDetectEnabled равным 0. Также можно определить время в миллисекундах (по умолчанию равно 2000), которое Windows NT будет ждать ответов от сетевых узлов. Если ответ не пришел, то Windows NT будет считать данное подключение низкоскоростным. Для этого служит параметр dword-типа SlowLinkTimeOut. Оба этих параметра расположены в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.

Теги: Сеть Windows


ShutdownWithoutLogon
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Также в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\Winlogon присутствует параметр dword-типа ShutdownWithoutLogon. Если его значение равно 0, тогда будет запрещено выключение компьютера не прошедшим проверку пользователям системы (т.е., не вошедшим в систему, на этапе диалога приветствия).

Теги: Вход/выход Windows


ShowLogonOptions
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будет показан расширенные диалог входа в систему (с отображением домена).

Теги: Вход/выход Windows


ScRemoveOption
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Данный параметр имеет строковый тип. Значение данного параметра изменяется при помощи элемента Интерактивный вход в систему: поведение при извлечении смарт-карты.

Данный параметр определяет действие, которое будет происходить в том случае, если пользователь извлечет из устройства считывания смарт-карту, при помощи которой был выполнен вход в операционную систему (на которой находится сертификат учетной записи пользователя).

Он может принимать следующие значения.
— 0. Нет действия.
— 1. Блокировка рабочей станции.
— 2. Принудительный выход из системы.
— 3. Отключение в случае удаленного сеанса служб терминалов.

Теги: Конфигурация Windows


ScreenSaverGracePeriod
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

0x0–0x20C49B (2,147,483) seconds (approximately 24 days)

Определяет когда защита паролем экранной заставки вступает в силу. Этот параметр определяет задержку между появлением защищенной паролем экранной заставки и осуществления требования пароля.

Защита паролем экранной заставки не эффективна немедленно. По умолчанию, краткий период протекает, в пределах которого пользователь может использовать мышь или клавиатуру, чтобы остановить экранную заставку, не вводя пароль.

**********Определение взято у Microsoft
Determines when password protection of a screen saver becomes effective. This entry determines the delay between the appearance of a password-protected screen saver and the enforcement of the password requirement.

Password protection of a screen saver is not effective immediately. By default, a brief period elapses within which the user can use the mouse or the keyboard to stop the screen saver without entering the password. This delay is designed to minimize the disruption that results when the screen saver starts while the user is working.

You can add this entry to the registry to adjust the length of the delay. To make password protection effective immediately, set the value of this entry to 0x0.

Теги: Вход/выход Windows


RsopLogging
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 0, то протоколирование результирующей политики (RSoP) вестись не будет.

Теги: Конфигурация Windows


RsopDebugLevel
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

определяет уровень протоколирования RSoP

Теги: Конфигурация Windows


ReportBootOk
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли системе сохранять сведения о последней удачной конфигурации.

чтобы стандартный способ верификации больше не использовался, нужно параметру строкового типа ReportBootOk присвоить значение 0.

После этого операционная система не будет вызывать API-функцию NotifyBootConfigStatus (вызывается перед изменением последней удачной конфигурации) во время входа пользователя в систему. Вместо этого данная функция будет вызываться из новой программы верификации.

Теги: Вход/выход Windows


RASForce
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 1, то флажок входа в систему с использованием удаленного соединения будет установлен

**********Определение взято у Microsoft

Теги: Конфигурация Windows


ProfileDlgTimeuot
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет время, которое система будет ожидать ответа от пользователя при выборе между локальным и перемещаемым профилем

Теги: Конфигурация Windows


PowerdownAfterShutdown
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

В ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\Winlogon присутствует параметр dword-типа PowerdownAfterShutdown. Этот параметр определяет, будет ли отключено питание компьютера после автоматического завершения работы системы (имеется в виду завершение работы при помощи различных программ, а не с помощью меню Пуск).
Еще один параметр dword-типа, имеющий аналогичные функции, хранится в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT. Он называется DontPowerOffAfterShutdown.

Теги: Вход/выход Windows


ParseAutoExec
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Если равно "0", то будет запрещена обработка переменных среды окружения из Autoexec.bat.

Теги: Конфигурация Windows


LogonType
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Тип диалога входа в систему. (если равно "0", то классический).

Теги: Вход/выход Windows


LogonPrompt
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра выводится при входе пользователей в систему.

Теги: Конфигурация Windows


LegalNoticeText
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_multi_sz

Он содержит в себе текст сообщения, отображаемого перед пользователем.

Теги: Вход/выход Windows


LegalNoticeCaption
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе заголовок сообщения, отображаемого перед пользователем.

Теги: Вход/выход Windows


IgnoreShiftOverride
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

отключить клавишу Shift при регистрации пользователя в системе

Теги: Вход/выход Windows


GPEditDebugLevel
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

0x0 | 0x10001 | 0x10002 | 0x20001 | 0x20002

Определяет тип и уровень подробности файл регистрации Gpedit.log.
Gpedit.log создается Gpedit.dll. Этот параметр является bitmask: пятый бит от права (0x10000) определяет регистрационный тип, самый меньший бит (0x10001) определяет уровень детали в файле регистрации.

Значение Значения
— 0x0 — Никакой файл регистрации. Gpedit.dll не создает операционный регистрационный или делает запись событий в существующем файле регистрации.
— 0x10001 — Журнал со стандартным уровнем детали.
— 0x10002 — Журнал с подробной деталью.
— 0x20001 — Отладка файла со стандартным уровнем детали.
— 0x20002 — Отладка файла с подробной деталью.

Gpedit.log расположен в Systemroot \Debug\UserMode

**********Определение взято у Microsoft
Determines the type and detail level of the Group Policy editor log, Gpedit.log.

Gpedit.log is generated by Gpedit.dll. It records the actions of the Group Policy snap-in.

This entry is a bitmask:
— The fifth bit from the right (0x10000) determines the log type.
— The lowest bit (0x10001) determines the level of detail in the log.

Value Meaning
— 0x0 — No log. Gpedit.dll does not create a transaction log or record events in the existing log.
— 0x10001 — Log file with standard level of detail.
— 0x10002 — Log file with verbose detail.
— 0x20001 — Debugging file with standard level of detail.
— 0x20002 — Debugging file with verbose detail.

Gpedit.log is located in the Systemroot \Debug\UserMode folder. To view the log, use a program that reads Unicode characters, such as Notepad.

To monitor Group Policy functions, set the value of the RunDiagnosticLoggingGroupPolicy entry to 1 and set the values of both the GPEditDebugLevel and UserenvDebugLevel entries to 0x10002.

Теги: Вход/выход Windows


GinaDLL
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

этот параметр строкового типа определяет путь к специальной библиотеке gina.dll, которая запускается вместе с системой. Как-то был даже вирус, который использовал этот параметр для своей загрузки.

Теги: Безопасность Windows


ForceUnlockLogon
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется при помощи элемента Интерактивный вход в систему: требовать проверки на контроллере домена для отмены блокировки компьютера.
Данный параметр определяет, сможет ли пользователь разблокировать работу компьютера при помощи кэшированных учетных данных, или всегда необходимо проверять введенные учетные данные пользователя на контроллере домена.

Теги: Конфигурация Windows


ForceAutoLogon
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Если вы используете автоматический вход в систему, то после установки этого параметра равным 1, вы больше не сможете ввести аутентификационные данные пользователя — даже после смены сеанса сразу будут использоваться данные автоматического входа в систему (а не запрашиваться логин пользователя и пароль)

Теги: Вход/выход Windows


DeleteRoamingCache
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Если значение этого параметра будет равно 1, то при выходе пользователя из системы его кешированный профиль будет удаляться из из локального кеша.

Определяет, будет ли сохранен на локальном компьютере при выходе пользователя из системы его перемещаемый профиль.

Значение Значения
— 0 — Копия перемещаемого профиля пользователя сохранена на жестком диске компьютера, когда пользователь выйдет.
— 1 — Любые копии перемещаемого профиля пользователя на компьютере удаляются при выходе пользователя.

************Определение взято у Microsoft
Determines whether a copy of a user's roaming profile is saved on the computer when the user logs off.

Roaming profiles reside on a network server. But by default, when a user with a roaming profile logs off, the system also saves a copy of the roaming profile on the hard drive of the computer to which the user is logged on, in case the server that stores the roaming profile is unavailable when the user logs on again.

Value Meaning
— 0 — A copy of a user's roaming profile is saved on the hard drive of the computer when the user logs off.
— 1 — Any copies of the user's roaming profile on the computer are deleted when the user logs off. The roaming profile still remains on the server that stores it. This setting conserves disk space on the computer.

This entry can be superceded by a Group Policy included in Windows 2000. When the Delete cached copies of roaming profiles Group Policy is enabled, the system ignores this entry. The Delete cached copies of roaming profiles setting is stored in the value of DeleteRoamingCache .

For detailed information about particular Group Policy settings, see the Windows 2000 Resource Kit Group Policy Reference.

For general information about Group Policy, see Windows 2000 Server Help or Windows 2000 Professional Help.

Теги: Конфигурация Windows


DefaultUserName
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе имя пользователя, от имени которого будет выполняться автоматический вход в операционную систему.

Теги: Вход/выход Windows


DefaultPassword
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе пароль, который будет использоваться при автоматическом входе в операционную систему. Данный пароль хранится в простом, незашифрованном виде, поэтому использование автоматического входа в систему может угрожать безопасности компьютера.

Теги: Вход/выход Windows


DefaultDomainName
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе название домена, который будет использоваться при автоматическом входе в операционную систему.

Теги: Вход/выход Windows


DebugServerCommand
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Чтобы разрешить отладку процесса csrss.exe, нужно параметру DebugServerCommand присвоить значение yes.

Windows 2000 не использует этот параметр.

***********Определение взято у Microsoft
Windows 2000 does not use this entry. The entry remains in the registry to support programs designed for Windows NT 4.0 or earlier.

Do not delete this entry from the registry or change its value. These changes can cause serious, unexpected results.

Теги: Конфигурация Windows


DCacheUpdate
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_binary

Хранит имена домена в двоичной форме для внутреннего использования кодом Winlogon.

*********Определение взято у Microsoft
Stores domain names in binary form for internal Winlogon programming code to use.

Winlogon stores the value of this entry for its own use. Do not delete this entry or change its value. If you do, Windows 2000 might not operate properly.

Теги: Сеть Windows


DcacheMinInterval
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет интервал времени в секундах, после превышения которого (если компьютер заблокирован), при разблокировке компьютера система обновит доменный список. Значение по умолчанию равно 120.

Теги: Сеть Windows


CachePrimaryDomain
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет имя главного домена, используемого для идентификации пользователей

Теги: Сеть Windows


cachedlogonscount
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Данный параметр имеет строковый тип. Значение данного параметра изменяется при помощи элемента Интерактивный вход в систему: количество предыдущих подключений к кэшу (в случае отсутствия доступа к контроллеру домена).

Данный параметр определяет максимальное количество пользователей, атрибуты входа которых могут храниться локально в кэше операционной системы.

Если атрибуты пользователя хранятся в кэше операционной системы, от его имени можно будет войти в систему даже в том случае, если контроллер домена Active Directory недоступен. В этом случае будет отображаться сообщение о недоступности контроллера домена и предложение войти при помощи кэшированных учетных данных.

По умолчанию значение данного параметра равно 10.

Теги: Вход/выход Windows


Background
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Можно изменить цвет фона, который будет отображаться перед отображением диалога приветствия. Для этого достаточно воспользоваться параметром Background.

В этом параметре нужно ввести цвет фона (в формате RGB). Например, значение 0 0 0 для черного, или 255 255 255 для белого цвета.

Теги: Вход/выход Windows


AutoLogonCount
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_string

Количество попыток входа в систему.

Теги: Вход/выход Windows


MOOBE
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinSAT

Тип параметра: reg_dword

Одним из способов оценки производительности компьютера является использование программы командной строки WinSAT.exe.

Данная программа поддерживает одну недокументированную опцию, с помощью которой можно выполнить комплексную оценку производительности элементов компьютера. Для выполнения такой проверки нужно ввести команду winsat.exe moobe.

При этом данная команда будет выполнена лишь в том случае, если параметру MOOBE присвоено значение 0.

Теги: Мониторинг Windows


MediaMaxRunTime
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinSAT

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальное количество времени (в миллисекундах), в течение которого может проводиться оценка производительности работы с мультимедиа (при помощи команды вида WinSAT.exe media -input c:\windows\performance\winsat\winsatencode.wmv -encode c:\windows\performance\winsat\winsat.prx).

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WOW\boot

Тип параметра: подраздел

Подраздел начальной загрузки содержит информацию о драйверах и шрифтах, которые загружаются при запуске подсистему MS-DOS.

***********Определение взято у Microsoft
The boot subkey contains information about drivers and fonts that are loaded each time the computer is started.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WOW

Тип параметра: подраздел

В данный подраздел были перемещены данные, хранившиеся раньше в файле system.ini

Теги: Мониторинг Windows


RegDone
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы сделать регистрацию Windows XP необязательной.

Теги: Конфигурация Windows


RegisteredOwner
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Человек, которому принадлежит Windows.

Теги: Конфигурация Windows


RegisteredOrganization
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Организация, к которой принадлежит эта версия Windows.

Теги: Конфигурация Windows


ProductId
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Ключ регистрации Windows.

Если ваш ключ регистрации находится в черном списке (пиратская версия), из-за чего вы не можете пройти проверку подлинности WGA, попробуйте просто сменить несколько цифр в значении данного параметра.

Теги: Конфигурация Windows


Plus! VersionNumber
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
содержит номер версии программного обеспечения Windows Plus!, расширяющего возможности операционной системы (если Windows Plus! установлено).

Теги: Конфигурация Windows


Plus! ProductId
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
содержит идентификатор продукта для программного обеспечения Windows Plus!, расширяющего возможности операционной системы (если Windows Plus! установлено).

Теги: Конфигурация Windows


CSDVersion
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string

Версия сервис пака, используемого в Windows.

Теги: Оболочка Outlook


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Slideshow\Themes

Тип параметра: подраздел

Список всех зарегистрированных в операционной системе тем содержится в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Gallery\Slideshow\Themes.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows Script Host\Locations

Тип параметра: подраздел

содержит два параметра строкового типа — CScript и WScript. Первый из них определяет путь к файлу сервера сценариев командной строки, а второй — к графическому. Также данная ветвь может содержать подраздел Script Extensions, содержащий в себе сведения о файлах сценария VBScript и Jscript (путь к значку, ядро для компиляции).

Теги: Конфигурация


IgnoreUserSettings
HKLM\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings

Тип параметра: reg_dword

Также некоторые настройки описываются только в корневом разделе HKEY_LOCAL_MACHINE. Например, в соответствующей ветви реестра данного раздела может присутствовать параметр строкового типа IgnoreUserSettings. Если значение этого параметра равно 1, то настройки пользователей использоваться не будут (это не относится к параметрам DisplayLogo и Timeout).

Теги: Конфигурация Windows


Pkm:catalog:LastUrlIndex
HKLM\Software\Microsoft\Windows Search\CatalogNames\Windows\SystemIndex

Тип параметра: reg_string

Он определяет название файла, на котором завершился процесс индексирования.

Теги: Поиск Windows


IgnoreShortcuts
HKLM\Software\Microsoft\Windows Search\CatalogNames\Windows\SystemIndex

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, будут ли в индекс заноситься ярлыки файлов.

Теги: Поиск Windows


URL
HKLM\Software\Microsoft\Windows Search\CrawlScopeManager\Windows\SystemIndex\WorkingSetRules\[номер каталога]

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к каталогу, индексация которого настраивается при помощи данного подраздела.

Теги: Конфигурация Windows


IncludeSubdirs
HKLM\Software\Microsoft\Windows Search\CrawlScopeManager\Windows\SystemIndex\WorkingSetRules\[номер каталога]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда содержимое дочерних подкаталогов каталога, определенного данным подразделом, индексируется.

Теги: Конфигурация Windows


Include
HKLM\Software\Microsoft\Windows Search\CrawlScopeManager\Windows\SystemIndex\WorkingSetRules\[номер каталога]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда содержимое каталога, определенного данным подразделом реестра, индексируется.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\Software\Microsoft\Windows Search\CrawlScopeManager\Windows\SystemIndex\WorkingSetRules\[номер каталога]

Тип параметра: подраздел

Определяет каталог, содержимое которого может индексироваться службой Поиск Windows

Теги: Поиск Windows


NotifyQueueFileLimit
HKLM\Software\Microsoft\Windows Search\Gather

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет указать максимальное количество файлов, которые можно поместить в индекс.

По умолчанию значение данного параметра равно 0xc34f.

Теги: Поиск Windows


LowDiskMinimumMBytes
HKLM\Software\Microsoft\Windows Search\Gather

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет указать размер свободного места на диске (в мегабайтах), содержащем базу данных индекса, по истечении которого индексация файлов будет прекращена.

Теги: Конфигурация Windows


UseLowPriorityConfiguration
HKLM\Software\Microsoft\Windows Search

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет определить приоритет работы службы индексирования.

Теги: Поиск Windows


DefaultColumnFile
HKLM\Software\Microsoft\Windows Search

Тип параметра: reg_string

Он позволяет изменить путь к файлу msscolumn.txt, содержащему список свойств файлов, которые будут индексироваться.

Теги: Безопасность Windows


PrivDiscUiShown
HKLM\Software\Microsoft Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword

При первой блокировке файлов cookies браузер выдает сообщение об этом, отображение которого в дальнейшем можно запретить.

Будет ли в дальнейшем отображаться это сообщение, зависит от значения параметра REG_DWORD типа PrivDiscUiShown

Теги: Конфигурация Windows


MultiInstance
HKLM\Software\Mirabilis\ICQ\DefaultPrefs

Тип параметра: reg_string

Присвойте данному параметру значение Yes (а также параметру OwnersNoLimit), чтобы программа ICQ позволяла запускать на компьютере сразу несколько своих копий.

Теги: Сеть Приложения


OwnersNoLimit
HKLM\Software\Mirabilis\ICQ\DefaultPrefs

Тип параметра: reg_string

Присвойте данному параметру значение Yes (а также параметру MultiInstance), чтобы программа ICQ позволяла запускать на компьютере сразу несколько своих копий.

Теги: Сеть Приложения


NvCplEnableClearViewPage
HKLM\SOFTWARE\NVIDIACorporation\Global\NVTweak

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы расширить возможности панели управления видеокартой от NVIDIA.

Теги: Оборудование


NvCplEnableAdditionalInfoPage
HKLM\SOFTWARE\NVIDIACorporation\Global\NVTweak

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы расширить возможности панели управления видеокартой от NVIDIA.

Теги: Оборудование


NvCplEnableAGPSettingsPage
HKLM\SOFTWARE\NVIDIACorporation\Global\NVTweak

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы расширить возможности панели управления видеокартой от NVIDIA.

Теги: Оборудование


Coolbits
HKLM\SOFTWARE\NVIDIACorporation\Global\NVTweak

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 0xffffffff, чтобы расширить возможности панели управления видеокартой от NVIDIA.

Если при входе в ОС Windows на этапе загрузки рабочего стола или при открытии диалога свойств экрана, панели управления ATI или NVIDIA монитор на мгновение отключается и экран темнеет, тогда попробуйте удалить данный параметр, либо присвоить ему значение 5.

Теги: Оборудование


NoUntrustedContent
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Assistance\Client\1.0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение ненадежных источников
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Встроенная справка

Определяет, будет ли отображаться информация из ненадежных источников. По умолчанию справка отображает страницы из ненадежных источников, но не отображает активных ссылок на них. Ссылки, такие как ShellExecute и интерактивная помощь, отображаются в виде текста и не позволяют осуществить переход щелчком по ним.

Если эта политика включена, информация из ненадежных источников не отображается вообще, и при попытке перехода к ней пользователь получает страницу с сообщением об ошибке навигации.

Если этот параметр выключен или не задан, то действует настройка по умолчанию (информация из ненадежных источников отображается, ссылки на нее заменяются текстом).

Если значение данного параметра равно 1, тогда информация, полученная из ненадежных источников, отображаться не будет. По умолчанию такая информация отображается, однако если среди этой информации механизм справки обнаружит активные ссылки, они будут заменены обычным текстом.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


NoActiveHelp
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Assistance\Client\1.0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение активной справки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Встроенная справка

Определяет, будут ли отображаться активные ссылки на информацию из надежных источников. По умолчанию справка отображает информацию из надежных источников и ссылки на нее с активными элементами, такими как ShellExecute и интерактивная помощь.

Если эта политика включена, то такие ссылки не отображаются. Текст ссылок отображается, но сами ссылки для этих элементов не создаются.

Если этот параметр выключен или не задан, действуют настройки по умолчанию (справка отображает инфомацию из надежных источников и ссылки на нее).

Если значение данного параметра равно 1, тогда активные ссылки на различные доверенные источники (например, ссылки, открывающие дополнительные окна) отображаться не будут. По умолчанию такие ссылки отображаются.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


NoRDS
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Conferencing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить удаленное управление рабочим столом
Путь групповой политики: Компоненты Windows;NetMeeting

Запрещает использование удаленного управления рабочим столом с помощью NetMeeting. Пользователи не смогут задействовать эту возможность и использовать ее для удаленного управления своими компьютерами.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


Functions
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Cryptography\Configuration\SSL\00010002

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Порядок комплектов шифров SSL
Путь групповой политики: Сеть;Параметры настройки SSL

Определяет комплекты шифров, используемые протоколом SSL (Secure Socket Layer).

Если параметр включен, комплекты шифров SSL будут применяться в указанном порядке.

Если параметр отключен или не задан, используется порядок комплекта шифров, установленный производителем по умолчанию.

Доступные комплекты шифров:

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P521 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P521 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P521 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P521 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 SSL_CK_RC4_128_WITH_MD5 SSL_CK_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA TLS_DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 SSL_CK_DES_64_CBC_WITH_MD5 SSL_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5

Чтобы изменить список

1. Откройте пустой документ в Блокноте.

2. Скопируйте и вставьте в него список доступных комплектов.

3. Расположите комплекты в необходимом порядке; удалите ненужные комплекты.

4. Разделяйте имена комплектов запятой (после последнего имени запятую вводить не нужно). Убедитесь, что внутри текста НЕТ пробелов.

5. Уберите разбиение на строки, чтобы имена комплектов шифров представляли собой одну длинную строку.

6. Скопируйте строку с именами комплектов шифров в буфер обмена, а затем вставьте ее в поле ввода. Максимальная длина — 1023 знака.

Изменить порядок использования комплектов шифров SSL можно при помощи параметра строкового типа Functions.

Данный параметр может содержать список комплектов шифров SSL, разделенных запятой. Возможные комплекты шифров.

Доступные комплекты шифров: TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA, TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P521, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P521, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P521, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P521, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5, SSL_CK_RC4_128_WITH_MD5, SSL_CK_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5, TLS_RSA_WITH_NULL_MD5, TLS_RSA_WITH_NULL_SHA, TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA, TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA, TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA, TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA, TLS_DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA, TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5, SSL_CK_DES_64_CBC_WITH_MD5, SSL_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


PrivKeyCachePurgeIntervalSeconds
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Cryptography

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


PrivKeyCacheMaxItems
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Cryptography

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


PrivateKeyLifetimeSeconds
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Cryptography

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ForceKeyProtection
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Cryptography

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

Разрешает или запрещает использование этой оснастки.

Если этот параметр включен, оснастка разрешена. Если параметр выключен, оснастка запрещена.

Если этот параметр не задан, то, будет ли эта оснастка разрешена или запрещена, опреде6ляется параметром "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток".

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" включен, пользователи не могут использовать никакие другие оснастки, кроме явно разрешенных.

Чтобы явно разрешить использование этой оснастки, включите этот параметр. Если параметр не задан (или отключен), данная оснастка будет запрещена.

-- Если параметр "Ограничить использование оснасток списком явно разрешенных оснасток" отключен или не задан, пользователи могут использовать любые оснастки, кроме явно запрещенных.

Чтобы явно запретить использование этой оснастки, отключите данный параметр. Если параметр не задан (или включен), данная оснастка будет разрешена.

Когда оснастка запрещена, она не отображается в окне "Добавить или удалить оснастку" в MMC. Кроме того, если пользователь открывает файл консоли, который включает запрещенную оснастку, то консоль открывается, но запрещенная оснастка не отображается.

В операционной системе Windows Vista также можно настроить параметры получения доступа к закрытым пользовательским ключам.

Для этого нужно запустить оснастку РЕДАКТОР ОБЪЕКТОВ ГРУППОВОЙ ПОЛИТИКИ (консоль gpedit.msc) и перейти к подразделу КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА\КОНФИГУРАЦИЯ WINDOWS\ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ\ЛОКАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ\ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. В данном подразделе нужно воспользоваться элементом СИСТЕМНАЯ КРИПТОГРАФИЯ: ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КЛЮЧЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ХРАНЯЩИХСЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ.

Этот параметр может принимать следующие значения.

- 0. Устанавливается при помощи элемента выпадающего списка НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВВОД ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПРИ СОХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ КЛЮЧЕЙ.

- 1. Устанавливается при помощи элемента выпадающего списка ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ЗАПРОС ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЮЧА.

- 2. Устанавливается при помощи элемента выпадающего списка ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВВОДИТЬ ПАРОЛЬ ПРИ КАЖДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЮЧА.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


MicrosoftRedirectionURL
HKLM\Software\Policies\Microsoft\EventViewer

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: URL-адрес программы Events.asp
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Просмотр событий

Этот URL-адрес будет передан в область описания диалогового окна свойств событий. Для использования другого веб-сервера обработки запросов информации событий измените это значение.

данный параметр строкового типа определяет название сайта, которое будет указано в виде ссылки в поле дополнительной информации журнала Приложение.

DEFAULT http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
HKLM\Software\Policies\Microsoft\EventViewer

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Параметры командной строки программы Events.asp
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Просмотр событий

Задает параметры командной строки, передаваемые программе Events.asp.

при этом можно еще и задать параметры командной строки, которые будут передаваться выбранной нами программе. Это можно сделать как раз при помощи данного параметра строкового типа. По умолчанию его значение равно -url hcp://services/centers/support?topic=%s.

DEFAULT "-url hcp://services/centers/support?topic=%s"

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


MicrosoftRedirectionProgram
HKLM\Software\Policies\Microsoft\EventViewer

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Программа Events.asp
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Просмотр событий

Эта программа, запускаемая щелчком ссылки events.asp.

но предыдущий параметр (MicrosoftRedirectionURL) будет всего лишь отображаться вместо ссылки на сайт Microsoft, сама же ссылка будет делать то же действие, что и ранее — вызывать Центр справки и поддержки. Если вы хотите назначить ей другое действие, тогда вам поможет данный параметр строкового типа. По умолчанию его значение равно %SystemRoot%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpCtr.exe.

DEFAULT %SystemRoot%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpCtr.exe

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


MicrosoftEventVwrDisableLinks
HKLM\Software\Policies\Microsoft\EventViewer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить ссылки просмотра событий "Events.asp"
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, какие из гиперссылок "Events.asp" доступны для событий в приложении "Просмотр событий".

Средство просмотра событий преобразует все адреса HTTP(S) в активные ссылки, при щелчке запускающие обозреватель Интернета. В случае, если событие было создано компонентом Майкрософт, в конце текста описания помещается ссылка "Дополнительные сведения". Этот текст содержит ссылку (URL-адрес), при щелчке этой ссылки в корпорацию Майкрософт отправляются данные о событии и пользователям выводится описание причин возникновения события.

Если этот параметр включен, URL-адреса описания событий не будут активными и сообщение "Дополнительные сведения" не будет отображено в конце описания.

Если этот параметр отключен или не настроен, пользователь может щелкнуть ссылку и отправить сведения о событии в корпорацию Майкрософт. См. также описание параметров "URL-адрес Events.asp" и "Параметры командной строки Events.asp" в папке "Административные шаблоны/Компоненты Windows/Просмотр событий".

Указывает, будут ли доступны гиперссылки "Events.asp" для событий в приложении "Просмотр событий".\n\nПриложение "Просмотр событий" обычно преобразует все адреса HTTP(S) в активные ссылки, запускающие обозреватель Интернета. Кроме того, в конце описания события помещается ссылка "Дополнительные сведения", если это событие создается программным компонентом Майкрософт. Эта ссылка позволяет передать информацию о событии в Майкрософт и получить в ответ дополнительные сведения о том, почему могло произойти это событие.\n\nЕсли эта политика включена, ссылки URL в описании не будут активизированы и ссылка "Дополнительные сведения" не отображается в конце описания событий.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, пользователи могут щелкнуть гиперссылку, после чего запрашивается согласие пользователя на отправку сведений о событии. Смотри также политики "URL-адрес EVENTS.ASP", "Программа EVENTS.ASP" и "Параметры командной строки программы EVENTS.ASP"" в папке "Административные шаблоны/Компоненты Windows/Просмотр событий".

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\EventViewer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Содержит в себе настройки ограничений журнала событий.

Теги: Конфигурация 2003 XP GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Настройка профиля проверки платформы TPM
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Шифрование диска BitLocker

Этот параметр позволяет указать, как оборудование безопасности доверенного платформенного модуля (TPM) будет обеспечивать безопасность ключа шифрования BitLocker. Этот параметр неприменим, если на компьютере нет совместимого доверенного платформенного модуля или если BitLocker уже включен с защитой доверенным платформенным модулем.

Если этот параметр включен до включения BitLocker, можно настроить компоненты загрузки, которые доверенный платформенный модуль будет проверять перед снятием блокировки на доступ к тому операционной системы, зашифрованному программой BitLocker. Если какой-либо из этих компонентов изменился в то время, когда была включена защита BitLocker, доверенный платформенный модуль не даст ключ шифрования для разблокирования тома и компьютер во время загрузки войдет в режим восстановления.

Если этот параметр отключен или не задан, доверенный платформенный модуль использует профиль проверки платформы по умолчанию или указанный в сценарии установки локальным администратором. Профиль проверки платформы, используемый по умолчанию, защищает ключ шифрования от изменений базовой точки начала доверительных измерений (CRTM), BIOS и расширений платформы (регистр PCR 0), кода Option ROM (PCR 2), основной загрузочной записи (MBR) (PCR 4), загрузочного сектора NTFS (PCR 8), загрузочного блока NTFS (PCR 9), диспетчера загрузки (PCR 10) и управления доступом BitLocker (PCR 11).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Изменение профиля по умолчанию может повлиять на безопасность и управляемость компьютера. Чувствительность программы BitLocker к изменениям платформы (несанкционированным или санкционированным) повышается или понижается в зависимости от включения или выключения (соответственно) регистров конфигурации платформы (PCR).

Также вы можете изменить профиль проверки целостности компьютера, используемый чипом TPM по умолчанию для определения применяемых способов защиты ключа шифрования BitLocker. Для этого нужно изменить значения параметров REG_DWORD типа, расположенных в подразделе PlatformValidation ветви реестра.

По умолчанию используется проверка изменений базовой точки начала доверительных измерений (CRTM), BIOS и расширений платформы (регистр PCR 0), кода Option ROM (PCR 2), основной загрузочной записи (MBR) (PCR 4), загрузочного сектора NTFS (PCR 8), загрузочного блока NTFS (PCR 9), диспетчера загрузки (PCR 10) и управления доступом BitLocker (PCR 11). Если какой-то из этих компонентов окажется измененным, TPM запретить расшифровку данных механизмом BitLocker и начнет процесс восстановления.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


UseRecoveryPassword
HKLM\Software\Policies\Microsoft\FVE

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установка панели управления: настройка параметров восстановления
Путь групповой политики: Компоненты Windows;

Шифрование диска BitLocker

Этот параметр позволяет указать, будет ли мастер установки шифрования диска BitLocker запрашивать у пользователя сохранение настроек восстановления BitLocker.

Открыть доступ к данным, зашифрованным BitLocker, могут две возможности восстановления. Пользователь может ввести произвольный цифровой пароль восстановления, состоящий из 48 цифр. Кроме того, пользователь может подключить USB-устройство флэш-памяти, содержащее произвольный 256-битный ключ восстановления.

Если включить этот параметр политики, можно настроить параметры, которые будут отображаться пользователям в мастере настройки для восстановления BitLocker. Например, запрещение пароля восстановления из 48 цифр лишит пользователей возможности печати или сохранения информации для восстановления в папку.

Если этот параметр отключен или не задан, то мастер установки BitLocker предоставит пользователям способы хранения данных восстановления. При сохранении на USB-устройство флэш-памяти пароль восстановления, состоящий из 48 цифр, будет храниться как текстовый файл, а 256-битный ключ восстановления - как скрытый файл. При сохранении в папку пароль восстановления из 48 цифр будет храниться как текстовый файл. При печати будет выведен пароль восстановления из 48 цифр.

Примечание. Если во время установки BitLocker требуется инициализация доверенного платформенного модуля, информация о владельце доверенного платформенного модуля будет сохранена или распечатана вместе с информацией для восстановления BitLocker.

Примечание. 48-цифровой пароль восстановления не будет доступным в режиме соответствия FIPS.

Внимание! Во избежание потерь данных необходимо иметь возможность восстановления BitLocker. Если запретить оба указанных выше параметра восстановления, то необходимо включить параметр "Включить архивацию BitLocker в службы домена Active Directory". В противном случае это вызовет ошибку.

Если значение данного параметра равно 1, тогда перед шифрованием необходимо указать пароль шифрования и сохранить его. Это позволяет повысить отказоустойчивость механизма шифрования.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


UseRecoveryDrive
HKLM\Software\Policies\Microsoft\FVE

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установка панели управления: настройка параметров восстановления
Путь групповой политики: Компоненты Windows;

Шифрование диска BitLocker

Этот параметр позволяет указать, будет ли мастер установки шифрования диска BitLocker запрашивать у пользователя сохранение настроек восстановления BitLocker.

Открыть доступ к данным, зашифрованным BitLocker, могут две возможности восстановления. Пользователь может ввести произвольный цифровой пароль восстановления, состоящий из 48 цифр. Кроме того, пользователь может подключить USB-устройство флэш-памяти, содержащее произвольный 256-битный ключ восстановления.

Если включить этот параметр политики, можно настроить параметры, которые будут отображаться пользователям в мастере настройки для восстановления BitLocker. Например, запрещение пароля восстановления из 48 цифр лишит пользователей возможности печати или сохранения информации для восстановления в папку.

Если этот параметр отключен или не задан, то мастер установки BitLocker предоставит пользователям способы хранения данных восстановления. При сохранении на USB-устройство флэш-памяти пароль восстановления, состоящий из 48 цифр, будет храниться как текстовый файл, а 256-битный ключ восстановления - как скрытый файл. При сохранении в папку пароль восстановления из 48 цифр будет храниться как текстовый файл. При печати будет выведен пароль восстановления из 48 цифр.

Примечание. Если во время установки BitLocker требуется инициализация доверенного платформенного модуля, информация о владельце доверенного платформенного модуля будет сохранена или распечатана вместе с информацией для восстановления BitLocker.

Примечание. 48-цифровой пароль восстановления не будет доступным в режиме соответствия FIPS.

Внимание! Во избежание потерь данных необходимо иметь возможность восстановления BitLocker. Если запретить оба указанных выше параметра восстановления, то необходимо включить параметр "Включить архивацию BitLocker в службы домена Active Directory". В противном случае это вызовет ошибку.

Если значение данного параметра равно 1, тогда перед шифрованием необходимо сохранить ключ шифрования на съемном носителе. Это позволяет повысить отказоустойчивость механизма шифрования.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


UsePIN
HKLM\Software\Policies\Microsoft\FVE

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установка панели управления: включить дополнительные параметры запуска
Путь групповой политики: Компоненты Windows;

Шифрование диска BitLocker

Этот параметр позволяет указать, будет ли мастер установки шифрования диска BitLocker запрашивать у пользователя настройку дополнительной проверки подлинности, которая затем будет запрашиваться при каждом включении компьютера.

На компьютере с совместимым доверенным платформенным модулем (TPM) могут работать два вида проверки подлинности при запуске для обеспечения дополнительной защиты зашифрованных данных. При запуске компьютера может требоваться вставка USB-устройства флэш-памяти, содержащего ключ запуска. Также может требоваться от пользователя ввод ПИН-кода запуска, содержащего от 4 до 20 цифр.

USB-устройство флэш-памяти с ключом запуска необходимо на компьютерах без совместимого доверенного платформенного модуля (TPM). Без доверенного платформенного модуля зашифрованные BitLocker данные защищены только материалом ключа на этом USB-устройстве флэш-памяти.

Если включить этот параметр политики, мастер будет отображать страницу, разрешающую пользователям настроить дополнительные параметры запуска для BitLocker. Далее можно будет настроить параметры для компьютеров с доверенным платформенным модулем или без него.

Если этот параметр отключен или не задан, то мастер установки BitLocker будет отображать только основные шаги, позволяющие пользователю включить BitLocker на компьютерах с доверенным платформенным модулем. В этом основном мастере не могут быть настроены дополнительные ключи запуска или ПИН-код запуска.

Если значение данного параметра равно 0, тогда TPM, при запуске компьютера, не будет требовать ввод PIN кода (от 2 до 20 символов). Если значение данного параметра равно 1, тогда значение параметра UsePartialEncryptionKey должно быть равно 0.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


UsePartialEncryptionKey
HKLM\Software\Policies\Microsoft\FVE

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установка панели управления: включить дополнительные параметры запуска
Путь групповой политики: Компоненты Windows;

Шифрование диска BitLocker

Этот параметр позволяет указать, будет ли мастер установки шифрования диска BitLocker запрашивать у пользователя настройку дополнительной проверки подлинности, которая затем будет запрашиваться при каждом включении компьютера.

На компьютере с совместимым доверенным платформенным модулем (TPM) могут работать два вида проверки подлинности при запуске для обеспечения дополнительной защиты зашифрованных данных. При запуске компьютера может требоваться вставка USB-устройства флэш-памяти, содержащего ключ запуска. Также может требоваться от пользователя ввод ПИН-кода запуска, содержащего от 4 до 20 цифр.

USB-устройство флэш-памяти с ключом запуска необходимо на компьютерах без совместимого доверенного платформенного модуля (TPM). Без доверенного платформенного модуля зашифрованные BitLocker данные защищены только материалом ключа на этом USB-устройстве флэш-памяти.

Если включить этот параметр политики, мастер будет отображать страницу, разрешающую пользователям настроить дополнительные параметры запуска для BitLocker. Далее можно будет настроить параметры для компьютеров с доверенным платформенным модулем или без него.

Если этот параметр отключен или не задан, то мастер установки BitLocker будет отображать только основные шаги, позволяющие пользователю включить BitLocker на компьютерах с доверенным платформенным модулем. В этом основном мастере не могут быть настроены дополнительные ключи запуска или ПИН-код запуска.

Если значение данного параметра равно 0, тогда TPM, при запуске компьютера, не будет требовать предъявления USB-флешки, содержащей ключ запуска. Если значение данного параметра равно 1, тогда значение параметра UsePIN должно быть равно 0.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


RequireActiveDirectoryBackup
HKLM\Software\Policies\Microsoft\FVE

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить резервное копирование BitLocker в доменные службы Active Directory
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Шифрование диска BitLocker

Этот параметр позволяет управлять резервной копией данных восстановления программы шифрования диска BitLocker, созданной доменными службами Active Directory (AD DS).

Если параметр включен, при включении на компьютере программы BitLocker в AD DS будет автоматически и без предупреждений создана резервная копия сведений для восстановления.

В сведения для восстановления BitLocker включены пароль восстановления и некоторые данные уникального идентификатора. В них может быть также включен пакет, содержащий ключ шифрования для тома, защищенного программой BitLocker. Этот пакет ключа защищен одним или несколькими паролями восстановления и может помочь выполнить нестандартное восстановление при повреждении диска.

Если выбран параметр "Требовать резервного копирования BitLocker в AD DS", программу BitLocker нельзя будет включить, пока компьютер не будет подключен к домену, а резервное копирование AD DS не будет успешно завершено. Данный параметр выбран по умолчанию, что помогает обеспечить возможность восстановления BitLocker. В противном случае будет предпринята попытка резервного копирования в AD DS, однако сетевые или иные сбои при копировании не повлияют на установку BitLocker. Во время установки BitLocker попытки резервного копирования автоматически не повторяются и пароль восстановления может не сохраниться в AD DS.

Если этот параметр политики отключен или не задан, то в AD DS не будет создана резервная копия сведений о восстановлении BitLocker.

Внимание! Для предотвращения потери данных необходимо иметь способ восстановления BitLocker.

Примечание. Для успешного резервного копирования в AD DS необходимо предварительно задать в домене подходящие расширения схемы и параметры управления доступом. Дополнительные сведения по установке доменных служб Active Directory для BitLocker см. в интерактивной документации.

Примечание. При установке BitLocker может потребоваться инициализация доверенного платформенного модуля. Следует включить параметр политики "Включить резервное копирование TPM в доменные службы Active Directory" в "System\Trusted Platform Module Services\", чтобы выполнялось и резервное копирование сведений доверенного платформенного модуля.

Если значение данного параметра равно 1, тогда перед выполнением шифрования система должна выполнить архивирование данных BitLocker на контроллере домена. Если архивирование данных не будет выполнено, шифрование данных будет отменено.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


MorBehavior
HKLM\Software\Policies\Microsoft\FVE

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить перезапись памяти при перезагрузке
Путь групповой политики: Компоненты Windows;

Шифрование диска BitLocker

Этот параметр политики управляет скоростью перезагрузки компьютера при риске раскрытия секретов BitLocker. Секреты BitLocker включают материал ключа, используемый для шифрования данных. Этот параметр политики вступит в силу только в случае, если включена защита BitLocker.

Если включить этот параметр, Microsoft Windows не будет давать компьютеру указания перезаписывать память при перезагрузке. Запрет перезаписи памяти может увеличить скорость перезагрузки, но это увеличит и риск раскрытия секретов BitLocker.

Если отключить или не настроить этот параметр политики, Microsoft Windows будет способствовать удалению секретов BitLocker из памяти при перезагрузке компьютера.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при перезагрузке компьютера не будет выполняться перезапись содержимого памяти. Это позволяет повысить скорость перезагрузки компьютера, хотя безопасность работы BitLocker будет понижена.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


EncryptionMethod
HKLM\Software\Policies\Microsoft\FVE

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка метода шифрования
Путь групповой политики: Компоненты Windows;

Шифрование диска BitLocker

Этот параметр позволяет указать алгоритм и размер ключа, используемые шифрованием диска BitLocker (BDE). Этот параметр применяется на полностью расшифрованном диске. Если диск уже зашифрован или выполняется шифрование, то изменение метода шифрования не подействует.

Если этот параметр включен, то BDE для шифрования незашифрованного тома использует один из методов: AES со 128-битным ключом с диффузором, AES с 256-битным ключом с диффузором, AES со 128-битным ключом и AES с 256-битным ключом. Дополнительные сведения об имеющихся методах шифрования см. в интерактивной документации.

Если этот параметр отключен или не задан, то BDE будет использовать метод шифрования, указанный поставщиком Win32_EncryptableVolume WMI, или метод шифрования по умолчанию - AES со 128-битным ключом с диффузором.

Значение данного параметра определяет алгоритм шифрования, который будет использоваться при следующем выполнении шифрования. Если значение параметра равно 1 (по умолчанию), тогда будет использоваться шифрование при помощи 128-битного ключа алгоритма AES с диффузором. Если значение параметра равно 2, тогда будет использоваться шифрование при помощи 256-битного ключа алгоритма AES с диффузором. Если же значение параметра равно 3 — будет использоваться шифрование при помощи 128-битного ключа алгоритма AES без диффузора. Ну а если значение параметра равно 4 — 256-битного ключа алгоритма AES без диффузора.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


EnableNonTPM
HKLM\Software\Policies\Microsoft\FVE

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установка панели управления: включить дополнительные параметры запуска
Путь групповой политики: Компоненты Windows;

Шифрование диска BitLocker

Этот параметр позволяет указать, будет ли мастер установки шифрования диска BitLocker запрашивать у пользователя настройку дополнительной проверки подлинности, которая затем будет запрашиваться при каждом включении компьютера.

На компьютере с совместимым доверенным платформенным модулем (TPM) могут работать два вида проверки подлинности при запуске для обеспечения дополнительной защиты зашифрованных данных. При запуске компьютера может требоваться вставка USB-устройства флэш-памяти, содержащего ключ запуска. Также может требоваться от пользователя ввод ПИН-кода запуска, содержащего от 4 до 20 цифр.

USB-устройство флэш-памяти с ключом запуска необходимо на компьютерах без совместимого доверенного платформенного модуля (TPM). Без доверенного платформенного модуля зашифрованные BitLocker данные защищены только материалом ключа на этом USB-устройстве флэш-памяти.

Если включить этот параметр политики, мастер будет отображать страницу, разрешающую пользователям настроить дополнительные параметры запуска для BitLocker. Далее можно будет настроить параметры для компьютеров с доверенным платформенным модулем или без него.

Если этот параметр отключен или не задан, то мастер установки BitLocker будет отображать только основные шаги, позволяющие пользователю включить BitLocker на компьютерах с доверенным платформенным модулем. В этом основном мастере не могут быть настроены дополнительные ключи запуска или ПИН-код запуска.

Если значение данного параметра равно 1, тогда использование механизма BitLocker на компьютерах без чипа TPM будет разрешено.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


DefaultRecoveryFolderPath
HKLM\Software\Policies\Microsoft\FVE

Тип параметра: reg_expand_sz
Имя групповой политики: Установка панели управления: настройка папки восстановления
Путь групповой политики: Компоненты Windows;

Шифрование диска BitLocker

Этот параметр позволяет указать путь по умолчанию, который будет отображаться, когда мастер установки шифрования диска BitLocker (BDE) запрашивает у пользователя место расположения папки для хранения ключа восстановления.

Если параметр включен, можно указать путь, который будет использоваться по умолчанию, когда пользователь выберет вариант сохранения пароля восстановления в папке. Можно либо указать полный путь, либо включить в него переменные окружения целевого компьютера. Если указан недопустимый путь, мастер установки BitLocker отобразит представление папки верхнего уровня данного компьютера.

Если параметр отключен или не задан, при выборе пользователем варианта сохранения пароля восстановления в папке мастер установки BitLocker отобразит представление папки верхнего уровня данного компьютера.

Примечание. В любом случае у пользователя будет возможность выбрать для сохранения пароля восстановления другую папку.

Он содержит в себе путь к папке для сохранения паролей восстановления по умолчанию.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


ActiveDirectoryInfoToStore
HKLM\Software\Policies\Microsoft\FVE

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить резервное копирование BitLocker в доменные службы Active Directory
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Шифрование диска BitLocker

Этот параметр позволяет управлять резервной копией данных восстановления программы шифрования диска BitLocker, созданной доменными службами Active Directory (AD DS).

Если параметр включен, при включении на компьютере программы BitLocker в AD DS будет автоматически и без предупреждений создана резервная копия сведений для восстановления.

В сведения для восстановления BitLocker включены пароль восстановления и некоторые данные уникального идентификатора. В них может быть также включен пакет, содержащий ключ шифрования для тома, защищенного программой BitLocker. Этот пакет ключа защищен одним или несколькими паролями восстановления и может помочь выполнить нестандартное восстановление при повреждении диска.

Если выбран параметр "Требовать резервного копирования BitLocker в AD DS", программу BitLocker нельзя будет включить, пока компьютер не будет подключен к домену, а резервное копирование AD DS не будет успешно завершено. Данный параметр выбран по умолчанию, что помогает обеспечить возможность восстановления BitLocker. В противном случае будет предпринята попытка резервного копирования в AD DS, однако сетевые или иные сбои при копировании не повлияют на установку BitLocker. Во время установки BitLocker попытки резервного копирования автоматически не повторяются и пароль восстановления может не сохраниться в AD DS.

Если этот параметр политики отключен или не задан, то в AD DS не будет создана резервная копия сведений о восстановлении BitLocker.

Внимание! Для предотвращения потери данных необходимо иметь способ восстановления BitLocker.

Примечание. Для успешного резервного копирования в AD DS необходимо предварительно задать в домене подходящие расширения схемы и параметры управления доступом. Дополнительные сведения по установке доменных служб Active Directory для BitLocker см. в интерактивной документации.

Примечание. При установке BitLocker может потребоваться инициализация доверенного платформенного модуля. Следует включить параметр политики "Включить резервное копирование TPM в доменные службы Active Directory" в "System\Trusted Platform Module Services\", чтобы выполнялось и резервное копирование сведений доверенного платформенного модуля.

Если значение данного параметра равно 1, тогда на контроллере домена будет архивироваться вся дополнительная информация, необходимая для восстановления. Если значение данного параметра равно 2, тогда на контроллере домена будет архивироваться только пароль восстановления.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


ActiveDirectoryBackup
HKLM\Software\Policies\Microsoft\FVE

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить резервное копирование BitLocker в доменные службы Active Directory
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Шифрование диска BitLocker

Этот параметр позволяет управлять резервной копией данных восстановления программы шифрования диска BitLocker, созданной доменными службами Active Directory (AD DS).

Если параметр включен, при включении на компьютере программы BitLocker в AD DS будет автоматически и без предупреждений создана резервная копия сведений для восстановления.

В сведения для восстановления BitLocker включены пароль восстановления и некоторые данные уникального идентификатора. В них может быть также включен пакет, содержащий ключ шифрования для тома, защищенного программой BitLocker. Этот пакет ключа защищен одним или несколькими паролями восстановления и может помочь выполнить нестандартное восстановление при повреждении диска.

Если выбран параметр "Требовать резервного копирования BitLocker в AD DS", программу BitLocker нельзя будет включить, пока компьютер не будет подключен к домену, а резервное копирование AD DS не будет успешно завершено. Данный параметр выбран по умолчанию, что помогает обеспечить возможность восстановления BitLocker. В противном случае будет предпринята попытка резервного копирования в AD DS, однако сетевые или иные сбои при копировании не повлияют на установку BitLocker. Во время установки BitLocker попытки резервного копирования автоматически не повторяются и пароль восстановления может не сохраниться в AD DS.

Если этот параметр политики отключен или не задан, то в AD DS не будет создана резервная копия сведений о восстановлении BitLocker.

Внимание! Для предотвращения потери данных необходимо иметь способ восстановления BitLocker.

Примечание. Для успешного резервного копирования в AD DS необходимо предварительно задать в домене подходящие расширения схемы и параметры управления доступом. Дополнительные сведения по установке доменных служб Active Directory для BitLocker см. в интерактивной документации.

Примечание. При установке BitLocker может потребоваться инициализация доверенного платформенного модуля. Следует включить параметр политики "Включить резервное копирование TPM в доменные службы Active Directory" в "System\Trusted Platform Module Services\", чтобы выполнялось и резервное копирование сведений доверенного платформенного модуля.

Если значение данного параметра равно 1, тогда будет разрешено выполнять архивирование важных данных механизма BitLocker (пароль восстановления, различные идентификационные данные и ключ шифрования) на контроллер домена. Архивирование данных BitLocker на контроллере домена позволяет повысить отказоустойчивость механизма шифрования.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


NoWebJITSetup
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить установку по запросу (кроме Internet Explorer)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Данный параметр политики позволяет управлять тем, могут ли пользователи устанавливать и загружать самоустанавливающиеся программные файлы (не являющиеся компонентами Internet Explorer), зарегистрированные в Internet Explorer (такие как Macromedia и Java) и намеренно требуемые для просмотра веб-страниц.

Если данный параметр политики включен, компоненты, не принадлежащие Internet Explorer, при необходимости будут устанавливаться автоматически.

Если данный параметр политики отключен, пользователи будут получать запрос загрузки компонентов, не принадлежащих Internet Explorer.

Если данный параметр политики не нестроен, компоненты, не принадлежащие Internet Explorer, при необходимости будут устанавливаться автоматически.

Если значение параметра NoJITSetup равно 1, тогда автоматическая установка недостающих при просмотре сайта компонентов браузера Internet Explorer будет запрещена.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoUpdateCheck
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: <Отключить периодическую проверку обновлений компонентов Internet Explorer> и <Автоматически проверять обновления Internet Explorer>
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer|Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Запрещает Internet Explorer проверку новой версии обозревателя.

Если эта политика включена, запрещено проверять новизну текущей версии Internet Explorer и уведомлять пользователя о новой.

Если эта политика отключена или не задана, Internet Explorer выполняет такую проверку каждые 30 дней (по умолчанию) и уведомляет пользователя о новой версии.

Назначение этой политики - предоставить администратору контроль установленной версии Internet Explorer без уведомления пользователей о новых версиях обозревателя.

______________________________________________________________

Данный параметр политики позволяет управлять проверкой Internet Explorer обновлений в Интернете. Если Internet Explorer настроен подобным образом, поиск выполняется примерно раз в месяц, и при нахождении новой версии пользователь получит запрос ее установки.

Если данный параметр политики включен, Internet Explorer ведет поиск новой версии в Интернете примерно раз в месяц и при нахождении выдает запрос ее загрузки.

Если данный параметр политики отключен, Internet Explorer не ведет поиск обновлений в Интернете и не выдает запросы их установки.

Если данный параметр политики не настроен, Internet Explorer не ведет поиск обновлений в Интернете и не выдает запросы их установки.

Если значение параметра NoUpdateCheck равно 1, тогда браузер не будет выполнять автоматическую проверку новых версий через каждый 30 дней.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSplash
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить отображение заставки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Отменяет отображение заставки Internet Explorer при запуске обозревателя.

Если эта политика включена, заставка c именем программы и сведениями о лицензировании и авторских правах не будет отображаться.

Если эта политика отключена или не задана, заставка будет отображаться при запуске обозревателя.

Отменяет отображение заставки Internet Explorer при запуске обозревателя.

Если эта политика включена, то заставка, на которой располагается имя программы, сведения о лицензировании и авторских правах, не будет отображаться.

Если эта политика отключена или не задана, при запуске обозревателя будет отображаться заставка.

Теги: Оболочка ~HKCU 2003 XP GPO


NoJITSetup
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: <Отключить автоматическую установку компонентов Internet Explorer> и <Разрешить установку по запросу (Internet Explorer)>
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer|Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Запрет автоматической установки компонентов Internet Explorer.

Если включить эту политику, будет запрещена загрузка компонента Internet Explorer при просмотре пользователем веб-узлов, требующих этот компонент.

Если отключить или не настроить эту политику, пользователи этого компьютера получат запрос загрузки и установки компонента при посещении веб-узлов, его использующих.

Эта политика предназначена для облегчения контроля администратора за компонентами, устанавливаемыми пользователем.

______________________________________________________________

Данный параметр политики позволяет управлять тем, могут ли пользователи автоматически загружать и устанавливать веб-компоненты (например, шрифты), устанавливаемые с помощью Internet Explorer Active Setup. Например, открывая веб-страницу, требующую поддержки отображения японского текста, Internet Explorer может выдать пользователю запрос загрузки компонента поддержки японского языка, если он еще не установлен.

Если данный параметр политики включен, веб-компоненты (такие как шрифты) будут устанавливаться автоматически при необходимости.

Если данный параметр политики отключен, пользователи будут получать запрос загрузки необходимых веб-компонентов (например, шрифтов).

Если данный параметр политики не настроен, пользователи будут получать запрос загрузки необходимых веб-компонентов (например, шрифтов).

Если значение параметра NoJITSetup равно 1, тогда автоматическая установка недостающих при просмотре сайта компонентов браузера Internet Explorer будет запрещена.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить управление фильтром фишинга
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Данный параметр политики позволяет пользователям включить фильтр фишинга, предупреждающий о попытках незаконного сбора персональной информации с помощью фишинга при посещении веб-узла.

Если данный параметр политики включен, пользователь не будет получать запросы на включение фильтра фишинга. Необходимо задать, какой вид фильтра фишинга использовать: ручной, автоматический или никакой.

В ручном режиме выполняется только локальный анализ, и пользователь получает запросы разрешения на отправку каких-либо данных Майкрософт.

Если данная функция включена, все адреса веб-узлов, которые не содержатся в белом списке фильтра, будут автоматически отсылаться корпорации Майкрософт без запроса.

Если данный параметр политики отключен или не настроен, пользователь будет получать запрос выбора режима.

Если значение данного параметра равно 1, тогда фишинг фильтр будет работать в ручном режиме. Если же значение данного параметра равно 2, тогда фишинг фильтр будет работать в автоматическом режиме. А если значение данного параметра равно 0, тогда фишинг фильтр будет отключен.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


Enabled
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Security\P3Global

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не предоставлять персональную информацию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Данный параметр политики определяет, будут ли приниматься с веб-узлов запросы информации пользовательского профиля.

Если данный параметр политики включен, информация о профиле передаваться не будет и не будут появляться запросы ее предоставления.

Если данный параметр политики отключен, пользователи смогут выбирать, предоставлять ли информацию на запрос пользовательского профиля. Можно также выбрать вариант "Предоставлять информацию без дальнейших запросов".

Если данный параметр политики не настроен, пользователь сможет выбирать, предоставлять ли веб-узлам информацию пользовательского профиля.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableSecuritySettingsCheck
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Security

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить проверку настроек безопасности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Данный параметр политики отключает функцию проверки безопасности параметров, которая определяет, когда параметры ставят безопасность Internet Explorer под угрозу.

Если данный параметр политики включен, параметры безопасности не проверяются.

Если данный параметр политики отключен или не задан, параметры безопасности будут проверяться.

Если значение данного параметра равно 1, тогда браузер Internet Explorer не будет автоматически выполнять проверку используемых параметров безопасности.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


DisableFixSecuritySettings
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Security

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить компонент "Фиксировать параметры"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Данный параметр политики запрещает пользователям использовать компонент "Фиксировать параметры", связанный с проверкой безопасности параметров.

Если данный параметр политики включен, пользователи не могут использовать функцию "Фиксировать параметры".

Если данный параметр политики отключен, пользователи могут использовать функцию "Фиксировать параметры".

Если данный параметр политики не настроен, пользователи могут использовать функцию "Фиксировать параметры".

Примечание. Если данный параметр политики включен, функция "Фиксировать параметры" контекстного меню панели информации должна быть отключена.

Если значение данного параметра равно 1, тогда функция Фиксировать параметры контекстного меню панели информации будет отключена.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


QuickTabsThreshold
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить быстрые вкладки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики позволяет отключить быстрые вкладки в Internet Explorer.

Если включить этот параметр политики, точки входа в быстрые вкладки будут удалены из пользовательского интерфейса Internet Explorer.

Если отключить или не настроить этот параметр политики, он не повлияет на быстрые вкладки.

Позволяет включить или отключить быстрые вкладки

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


PopupsUseNewWindow
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить всплывающие окна с вкладками
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики позволяет задать настройки пользователя, связанные с всплывающими окнами и просмотром с вкладками Internet Explorer.

Если этот параметр политики включен, пользователь не сможет задавать поведение всплывающих окон при просмотре с вкладками. Следует указать нужное поведение.

Варианты значений: 0: Решает Internet Explorer 1: Всплывающие окна принудительно открываются в новых окнах. 2: Всплывающие окна принудительно открываются в новых вкладках.

Если этот параметр отключен или не задан, для поведения всплывающих окон при просмотре вкладок будет использоваться пользовательский параметр.

С помощью данного поля можно определить механизм отображения всплывающих окон.

- Либо они будут отображаться в отдельных закладках (значение параметра 2).

- Либо они будут отображаться в отдельном окне (значение параметра 1).

- Либо способ открытия определяется браузером (значение параметра 0).

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


OpenInForeground
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить настройку поведения по умолчанию для создания новых вкладок
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики позволяет задать стандартное поведение вновь созданных вкладок Internet Explorer.

Если этот параметр политики включен, пользователь не сможет задавать поведение вкладок. Следует указать, открывается ли вкладка на переднем плане или как фон. Пользователь не сможет открывать вкладки в фоновом режиме или на переднем плане, нажимая сочетание клавиш CTRL+SHIFT+SELECT.

Если этот параметр политики отключен или не задан, пользователь сможет управлять поведением открытия вкладки.

После установки значения 1 браузер будете переключаться на только что созданную закладку.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить вкладки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики позволяет отключить просмотр с вкладками и связанными с ними элементами пользовательского интерфейса Internet Explorer.

Если этот параметр политики задан, просмотр с вкладками и связанными с ними элементами будет отключен для Internet Explorer, и пользователь не сможет его изменить.

Если этот параметр политики отключен, просмотр с вкладками и связанными с ними элементами доступен в пользовательском интерфейсе Internet Explorer, и пользователь не сможет его изменить.

Если этот параметр политики не задан, пользователь сможет включать или отключать просмотр с вкладками.

позволяет включить или отключить механизм вкладок

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


NoNavBar
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включение полноэкранного режима
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Панель навигации содержит средства просмотра веб-страниц, поиска в сети с помощью выбранных инструментов поиска, просмотра журнала, печати и доступа к почте и группам новостей. Строка меню содержит меню с раскрывающимися списками соответствующих функций. Среди них печать, настройка Internet Explorer, копирование и вставка текста, управление избранным и справка. С помощью панели команд осуществляется управление и доступ к избранному, веб-каналам, закладкам и т. д. Полноэкранный режим отключает эти три панели, и обозреватель переходит в полноэкранный режим. Ярлыки этих панелей перестают работать.

Если данный параметр политики включен, панель навигации, панель команд и строка меню исчезнут и пользователь потеряет к ним доступ.

Если данный параметр политики отключен или не настроен, пользователь сможет видеть панели навигации и команд и строку меню и работать с ними.

Если значение данного параметра равно 1, тогда адресная строка в браузере Internet Explorer отображаться не будет.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP GPO


NoCommandBar
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включение полноэкранного режима
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Панель навигации содержит средства просмотра веб-страниц, поиска в сети с помощью выбранных инструментов поиска, просмотра журнала, печати и доступа к почте и группам новостей. Строка меню содержит меню с раскрывающимися списками соответствующих функций. Среди них печать, настройка Internet Explorer, копирование и вставка текста, управление избранным и справка. С помощью панели команд осуществляется управление и доступ к избранному, веб-каналам, закладкам и т. д. Полноэкранный режим отключает эти три панели, и обозреватель переходит в полноэкранный режим. Ярлыки этих панелей перестают работать.

Если данный параметр политики включен, панель навигации, панель команд и строка меню исчезнут и пользователь потеряет к ним доступ.

Если данный параметр политики отключен или не настроен, пользователь сможет видеть панели навигации и команд и строку меню и работать с ними.

Если значение данного параметра равно 1, тогда панель вкладок в браузере Internet Explorer отображаться не будет.

Теги: Оболочка Vista 2003 XP GPO


DisableToolbarUpgrader
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить средство обновления панели инструментов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панели инструментов

Средство обновления панели инструментов проверяет установленные панели инструментов и вспомогательные объекты обозревателя на совместимость при запуске Internet Explorer. При обнаружении несовместимой панели инструментов пользователь получит запрос на ее обновление или отключение. Отдельные панели инструментов и вспомогательные объекты обозревателя, включенные или отключенные политикой, не будут подвергнуты этой проверке.

Если данный параметр политики включен, средство обновления панелей инструментов не будет проверять панели инструментов на совместимость. Пользователь не будет запрашиваться, а несовместимые панели будут запущены, если они не были отключены политикой или пользователем ранее.

Если данный параметр политики отключен или не задан, средство обновления панелей инструментов будет проверять панели инструментов на совместимость. Пользователь должен будет выбрать, включить или отключить несовместимую панель. Панели инструментов, включенные или отключенные политикой, не будут подвергнуты этим проверкам.

Если значение данного параметра равно 1, тогда средство обновления панелей инструментов браузера Internet Explorer будет отключено (проверяет при запуске браузера все установленные панели инструментов на совместимость, и если обнаруживает проблемы, предлагает загрузить обновленную версию панели инструментов).

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


ZoomDisabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ZOOM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить функцию масштабирования страниц
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр политики запрещает пользователям масштабировать страницу, чтобы лучше видеть ее содержимое.

Если включить этот параметр политики, приложения на основе MSHTML не будут реагировать на попытки воспроизвести содержимое в определенном масштабе.

Если отключить этот параметр политики, приложения на основе MSHTML будут реагировать на попытки воспроизвести содержимое в определенном масштабе.

Примечание. Этот параметр политики по умолчанию отключен.

Если значение параметра ZoomDisabled равно 1, тогда механизм масштабирования страниц будет отключен.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


ResetTextSizeOnZoom
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ZOOM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Изменяется флажком Сброс размера шрифтов к среднему значению при сохранении масштабирования. Если его значение равно 0, тогда выбранный пользователем размер шрифта не будет при завершении работы браузера устанавливаться в размер шрифта по умолчанию.

По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


ResetTextSizeOnStartup
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ZOOM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Позволяет пользователям не выбирать размер шрифта по умолчанию
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Показать параметры

Данный параметр политики позволяет пользователю выбрать размер шрифта в Internet Explorer по умолчанию.

Если данный параметр политики включен, пользователь не сможет выбирать размер шрифта в Internet Explorer по умолчанию. Нужно задать размер шрифта по умолчанию: • Самый крупный • Крупный • Средний • Мелкий • Самый мелкий

Если данный параметр политики отключен или не настроен, пользователи смогут выбирать размер шрифта в Internet Explorer по умолчанию.

<описания нет>

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DontReportInfectionInformation
HKLM\Software\Policies\Microsoft\MRT

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Отключить функцию отправки отчета можно при помощи параметра REG_DWORD типа DontReportInfectionInformation, расположенного в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MRT.

Для этого данному параметру достаточно присвоить значение 1.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


MachineUILock
HKLM\Software\Policies\Microsoft\MUI\Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Подавление языка интерфейса на уровне пользователя языком системного интерфейса
Путь групповой политики: Панель управления;Язык и региональные стандарты

Этот параметр используется на тех компьютерах, где установлено более одного языка интерфейса пользователя. Если этот параметр включен, языком меню и диалогов интерфейса Windows будет язык, указанный администратором как язык систмного интерфейса (если в системе установлено более одного языка). Установка языка интерфейса на уровне пользователя не будет оказывать влияния на систему.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено изменять язык интерфейса — будет использоваться системный язык интерфейса

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


UseDynamicDns
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Динамическая регистрация DNS-записей локатора контроллеров домена
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Определяет, доступна ли динамическая регистрация DNS-записей ресурсов локатора контроллера домена (DC). Эти DNS-записи регистрируются службой сетевого входа NetLogon динамически и используются алгоритмом локатора для обнаружения контроллеров домена.

Если этот параметр включен, контроллеры домена, к которым он применяется, динамически регистрируют DNS-записи ресурсов локатора контроллера домена с помощью динамических сетевых подключений, на которых разрешено обновление DNS.

Если параметр отключен, контроллеры домена не будут регистрировать DNS-записи ресурсов локатора контроллера домена.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким контроллерам домена, и контроллеры домена используют свою локальные настройки.

Если значение данного параметра равно 1, тогда использование динамически зарегистрированных DNS-записей ресурсов локатора контроллера домена будет разрешено.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


TryNextClosestSite
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Попробовать следующий ближайший узел.
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Cлужба локатора контроллеров домена (служба локатора DC) используется клиентами для поиска контроллеров домена для их домена Active Directory. По умолчанию локатор контроллеров домена настроен на поиск контроллера домена в том же узле. Если ничего не будет найдено, локатором контроллеров домена может быть возвращен контроллер домена в другом узле, который может находиться в нескольких переходах от текущего. Расстояние между двумя узлами определяется ценой связи между ними. Узел находится ближе, если стоимость связи с ним ниже, чем стоимость связи с другим. Функция "Попробовать следующий ближайший узел" разрешает локатору контроллеров домена попытаться обнаружить контроллер домена в ближайшем (исходя из стоимости связи) узле, если в текущем узле контроллер домена не найден. В ситуациях с несколькими узлами переход к данной функции во время обнаружения контроллера домена делает движение трафика в сети более эффективным.

При включении этого параметра политики функция "Попробовать следующий ближайший узел" будет включена для машины через все доступные, но ненастроенные сетевые адаптеры.

При отключении этого параметра политики функция "Попробовать следующий ближайший узел" не будет использоваться по умолчанию для машины через все доступные, но ненастроенные сетевые адаптеры. Однако если запрос локатора контроллеров доменов сделан с явным использованием флага DS_TRY_NEXTCLOSEST_SITE, то функция "Попробовать следующий ближайший узел" будет поддерживаться.

Если этот параметр политики не задан, функция "Попробовать следующий ближайший узел" не будет использоваться по умолчанию для машины через все доступные, но ненастроенные сетевые адаптеры. Если флаг DS_TRY_NEXTCLOSEST_SITE используется явно, функция "Попробовать следующий ближайший узел" также используется.

Если значение данного параметра равно 1, тогда локатор контроллеров домена будет искать контроллер домена не только в текущем сайте, но и в ближайших сайтах (если в текущем сайте локатор не нашел контроллер домена).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


SiteName
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Имя узла
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Задает узел Active Directory, к которому принадлежат компьютеры.

Узел Active Directory — это одна или несколько соединенных быстрой связью подсетей TCP/IP, позволяющих администраторам настраивать доступ и репликацию Active Directory.

Чтобы задать имя узла для этого параметра, выберите "Включить" и введите имя узла. Если узел, к которому принадлежит компьютер, не задан, компьютер автоматически ищет свой узел в Active Directory.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким компьютерам, и компьютеры используют свои локальные настройки.

Он определяет имя узла Active Directory, к которому принадлежит данный компьютер.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


SiteCoverage
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Узлы, обслуживаемые DNS SRV-записями локатора контроллеров домена
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Задает узлы, для которых контроллеры домена должны регистрировать специфические для узлов DNS SRV-записи ресурсов локатора контроллеров домена. Эти записи регистрируются в дополнение к специфическим для узлов SRV-записям, зарегистрированным на узле, где располагается DC, и записям, регистрируемым DC, настроенным на регистрацию DNS SRV-записей локатора DC для ближайших к нему узлов без DC.

DNS-записи локатора DC динамически регистрируются службой NetLogon и используются для поиска контроллеров домена. Узел Active Directory — это одна или несколько соединенных быстрой связью подсетей TCP/IP, позволяющих администраторам настраивать доступ и репликацию Active Directory.

Чтобы задать узлы, обслуживаемые DNS SRV-записями локатора GC, выберите "Включить" и введите имена узлов, разделенные пробелами.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким контроллерам домена, и контроллеры домена используют свою локальные настройки.

Он определяет узлы, для которых контроллеры домена будут регистрировать специфические DNS SRV-записи ресурсов локатора контроллеров домена (разделенные между собой пробелами).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ScavengeInterval
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Интервал очистки
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Определяет интервал выполнения службой сетевого входа Netlogon следующих операций очистки:

- Проверяет, не требуется ли обновление пароля на безопасном канале, и при необходимости обновляет его.

- На контроллерах домена (DC) обнаруживает ранее не обнаруженные DC.

- На основных контроллерах домена (PDC) выполняет попытку добавления NetBIOS-имени <DomainName>[1B], если оно еще не было добавлено.

Ни одна из этих операций не является критической. В большинстве случаев оптимальное значение - 15 минут. Например, если DC отделен от доверенного домена дорогостоящей линией связи (такой как ISDN), этот параметр можно увеличить во избежание частых автоматически выполняемых операций обнаружения DC в доверенном домене.

Для включения этого параметра выберите "Включить" и укажите интервал времени в секундах.

Значение данного параметра определяет интервал сбора мусора на контроллере домена (в секундах). В операцию сбора мусора входит обновление пароля безопасного канала (если требуется), поиск новых контроллеров домена и т.д. По умолчанию значение данного параметра равно 900 секунд.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


NonBackgroundSuccessfulRefreshPeriod
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Периодическое обновление кэша положительных ответов DC для нефонового вызова
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Определяет частоту обновления записей кэша контроллеров домена. Этот параметр применяется к вызывающим программам, периодически пытающимся обнаружить контроллеры домена, перед возвращением им информации о контроллерах домена. Данный параметр влияет только на вызывающих DsGetDcName, не установивших флаг DS_BACKGROUND_ONLY.

По умолчанию значение параметра — 30 минут (1800*60). Максимальное значение данного параметра — (4294967200), однако максимальное число, не считающееся бесконечным, — 49 дней (49*24*60*60=4233600). Любое большее значение считается бесконечным. Минимальное значение параметра — обновлять всегда (0).

Значение данного параметра определяет интервал обновления кэша успешных обращений к контроллеру домена для не фоновых вызовов (в секундах). По умолчанию значение данного параметра равно 30 минут.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


NegativeCachePeriod
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка кэша отрицательных ответов обнаружения контроллеров домена
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Задает интервал времени (в секундах), в течение которого локатор контроллеров домена помнит, что контроллер домена не удалось найти в домене. Повторная попытка обнаружить контроллер домена в течение этого интервала немедленно завершается ошибкой без попытки поиска.

По умолчанию значение параметра 45 секунд. Максимальное значение параметра — 7 дней (7*24*60*60). Минимальное значение — 0.

Внимание! Если значение этого параметра слишком большое, клиент не будет вести поиск первоначально не доступных контроллеров домена. Если значение слишком мало, клиенты будут пытаться искать контроллеры домена, даже если их нет.

Значение данного параметра определяет интервал времени (в секундах), в течение которого локатор домена все еще будет считать, что контроллер домена недоступен (если предыдущее обращение к контроллеру было неудачным). То есть, если после неудачного обращения к контроллеру домена и до истечения указанного данной политикой интервала локатору поступит еще одно требование обращения к контроллеру домена, он автоматически ответит, что контроллер домена недоступен (без попытки обратиться к нему). По умолчанию значение данного параметра равно 45 секунд.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


NdncSiteCoverage
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Узлы, обслуживаемые DNS SRV-записями локатора раздела каталога приложений
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Указывает узлы, для которых контроллеры домена с разделом каталога приложений должны регистрировать специфические для узлов и для раздела каталога приложений DNS SRV-записи ресурсов локатора DC. Эти записи регистрируются в дополнение к специфическим для узлов SRV-записям, зарегистрированным на узле, где располагается DC, и записям, регистрируемым DC, настроенным на регистрацию DNS SRV-записей локатора DC для ближайших к нему узлов без DC.

DNS-записи локатора раздела каталога приложений и специфические для узла SRV-записи динамически регистрируются службой NetLogon и используются для поиска специфического для раздела каталога приложений DC. Узел Active Directory — это одна или несколько соединенных быстрой связью подсетей TCP/IP, позволяющих администраторам настраивать доступ и репликацию Active Directory.

Чтобы задать узлы, обслуживаемые DNS SRV-записями локатора DC раздела каталога приложений, выберите "Включить" и введите имена узлов, разделенные пробелами.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким контроллерам домена, и контроллеры домена используют свои локальные настройки.

Он определяет узлы, для которых контроллеры домена с разделом каталога приложений будут регистрировать специфические DNS SRV-записи ресурсов локатора контроллеров домена (разделенные между собой пробелами).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


MaximumLogFileSize
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальный размер файла журнала
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Задает в байтах максимальный размер файла журнала netlogon.log в каталоге %windir%\debug при включенном ведении журнала.

По умолчанию максимальный размер файла журнала 20 Мбайт. Если данный параметр включен, задается указанный максимальный размер файла журнала. По достижении этого размера файл журнала сохраняется с именем netlogon.bak, а файл netlogon.log очищается. Необходимо указывать значение, соответствующее доступному свободному месту.

Если данная политика отключена или не задана, действует описанное выше поведение по умолчанию.

Значение данного параметра определяет максимальный размер файла netlogon.log, расположенного в каталоге %windir%\debug. По умолчанию максимальный размер данного файла равен 20 Мбайт. По достижении указанного в этом параметре значения файлу отладки будет присвоено расширение .bak, после чего будет создан новый файл отладки.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


LdapSrvWeight
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установка веса в DNS SRV-записях локатора контроллеров домена
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Задает поле веса в SRV-записях ресурсов, регистрируемых контроллерами домена, к которым применяется данный параметр. Эти DNS-записи динамически регистрируются службой NetLogon и используются для поиска контроллеров домена.

Поле веса в SRV-записи может использоваться в дополнение к значению приоритета для обеспечения механизма балансировки нагрузки, если в поле цели в SRV-записях указано несколько серверов одинакового приоритета. Вероятность, с которой DNS-клиент случайным образом выбирает целевой узел для обращения, пропорциональна значению в поле веса SRV-записи.

Чтобы задать вес DNS SRV-записи локатора контроллеров домена, выберите "Включить" и введите значение. Диапазон допустимых значений — от 0 до 65535.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким контроллерам домена, и контроллеры домена используют свои локальные настройки.

Значение данного параметра определяет содержимое поля веса в записях SRV, динамически зарегистрированных службой NetLogon. Значение поля приоритета не может быть больше 65535.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


LdapSrvPriority
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установка приоритета в DNS SRV-записях локатора контроллеров домена
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Задает поле приоритета в SRV-записях ресурсов, регистрируемых контроллерами домена, к которым применяется данный параметр. Эти DNS-записи динамически регистрируются службой NetLogon и используются для поиска контроллеров домена.

Поле приоритета SRV-записи задает предпочтение для целевых узлов (указанных в поле цели SRV-записей). DNS-клиенты, запрашивающие SRV-записи ресурсов, пытаются обратиться к первому достижимому узлу с наименьшим номером в поле приоритета.

Чтобы задать приоритет в DNS SRV-записи ресурсов локатора контроллеров домена, выберите "Включить" и введите значение. Диапазон допустимых значений — от 0 до 65535.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким контроллерам домена, и контроллеры домена используют свои локальные настройки.

Значение данного параметра определяет содержимое поля Priority в записях SRV, динамически зарегистрированных службой NetLogon. Значение поля приоритета не может быть больше 65535.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


GcSiteCoverage
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Узлы, обслуживаемые DNS SRV-записями локатора глобального каталога
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Задает узлы, для которых глобальные каталоги (GC, global catalogs) должны регистрировать специфические для узлов DNS SRV-записи ресурсов локатора глобального каталога. Эти записи регистрируются в дополнение к специфическим для узлов SRV-записям, зарегистрированным на узле, где располагается глобальный каталог, и записям, регистрируемым глобальным каталогом, настроенным на регистрацию DNS SRV-записей локатора глобального каталога для ближайших к нему узлов без глобального каталога.

DNS-записи локатора GC и специфические для узлов SRV-записи динамически регистрируются службой NetLogon и используются для поиска глобального каталога. Узел Active Directory — это одна или несколько соединенных быстрой связью подсетей TCP/IP, позволяющих администраторам настраивать доступ и репликацию Active Directory. Глобальный каталог — это контроллер домена, который содержит частичную реплику всех доменов Active Directory.

Чтобы задать узлы, обслуживаемые DNS SRV-записями локатора GC, выберите "Включить" и введите имена узлов, разделенные пробелами.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким глобальным каталогам, и глобальные каталоги используют свои локальные настройки.

Он определяет узлы, для которых глобальные каталоги будут регистрировать специфические для узлов DNS SRV-записи ресурсов локатора глобального каталога (разделенные между собой пробелами).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ForceRediscoveryInterval
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установить интервал повторного поиска контроллера домена
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Cлужба локатора контроллеров домена (служба локатора DC) используется клиентами для поиска контроллеров домена для их домена Active Directory. При обнаружении локатором контроллеров домена, они записываются в кэш для повышения эффективности алгоритма обнаружения. Пока кэшированный контроллер домена удовлетворяет требованиям и функционирует, локатор контроллеров домена будет его использовать. При появлении нового контроллера он станет доступным клиентам только после повторного обнаружения контроллеров локатором контроллеров домена. Чтобы реагировать на изменения состояния сети, локатор контроллеров домена будет по умолчанию выполнять повторное обнаружение через определенные промежутки времени и поддерживать сбалансированное распределение клиентов среди всех доступных контроллеров во всех доменах или лесах. По умолчанию интервал между повторными проверками локатором контроллеров домена составляет 12 часов. Повторный поиск контроллеров домена можно запустить, если в запросе локатору контроллеров домена используется флаг DS_FORCE_REDISCOVERY. При повторном поиске счетчик времени в записях о контроллерах доменов в кэше обнуляется.

Если этот параметр включен, локатор контроллеров домена на компьютере будет проводить повторный поиск через определенные интервалы времени. Во избежание повышенной загруженности сети минимальный интервал составляет 3600 секунд (1 час). Максимально возможный интервал составляет 4294967200 секунд, а любое значение, превышающее 4294967 секунд (~49 дней), будет рассматриваться как бесконечность.

Если этот параметр политики отключен, повторный поиск контроллеров домена будет проводиться по умолчанию через каждые 12 часов.

Если этот параметр политики не задан, повторный поиск контроллеров домена будет проводиться по умолчанию через каждые 12 часов до тех пор, пока не поменяется значение параметра локального компьютера в системном реестре.

Значение данного параметра определяет интервал поиска локатором контроллеров домена новых контроллеров домена (в секундах). Значение данного параметра не может быть меньше интервала в 1 час. По умолчанию значение данного интервала равно 12 часов.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


ExpectedDialupDelay
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ожидаемая задержка при удаленном входе
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Задает дополнительное время ожидания ответа контроллера домена при удаленном входе в сеть.

Чтобы задать ожидаемую задержку при удаленном входе, выберите "Включить" и введите нужное значение в секундах (например, значение "60" — это 1 минута).

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким компьютерам, и компьютеры используют свои локальные настройки.

Значение данного параметра определяет дополнительное время ожидания ответа от контроллера домена при выполнении удаленного входа в систему (в секундах).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DnsTtl
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Набор TTL DNS-записей локатора контроллеров домена
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Задает значение поля "срок жизни" (TTL, Time-To-Live) для регистрируемых NetLogon SRV-записей ресурсов. Эти DNS-записи динамически регистрируются службой NetLogon и используются для поиска контроллеров домена.

Чтобы задать TTL для DNS-записи локатора контроллеров домена, выберите "Включить" и введите значение в секундах (например, значение "900" соответствует 15 минутам).

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким контроллерам домена, и контроллеры домена используют свои локальные настройки.

Значение данного параметра определяет содержимое поля Ttl в записях SRV, зарегистрированных службой NetLogon.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DnsRefreshInterval
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Интервал обновления DNS-записей локатора контроллеров домена
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Задает интервал обновления DNS-записей локатора контроллеров домена, к которым применяется этот параметр. Эти DNS-записи регистрируются службой сетевого входа NetLogon динамически и используются алгоритмом локатора для обнаружения контроллеров домена. Параметр может применяться только к контроллерам домена, использующим динамическое обновление.

Контроллеры домена, настроенные на динамическую регистрацию DNS-записей локатора контроллеров домена, периодически перерегистрируют свои записи на DNS-серверах, даже если данные их записей не изменились. Если полномочные DNS-серверы настроены на выполнение автоматической очистки устаревших записей, перерегистрация нужна, чтобы указать таким серверам действующие записи, сохраняемые в базе данных.

Внимание! Если записи ресурсов DNS зарегистрированы в зонах, где включена сборка мусора, значение данной настройки никогда не должно превышать интервал обновления, заданный для этих зон. Значение интервала обновления DNS-записей локатора контроллеров домена, большее интервала обновления DNS-зон, может привести к нежелательному удалению DNS-записей.

Чтобы указать интервал обновления записей контроллера домена, выберите "Включить" и введите значение, большее 1800. Имейте в виду, что значение задает интервал обновления регистрации в секундах (например, 1800 секунд составляют 30 минут).

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким контроллерам домена, и контроллеры домена используют свои локальные настройки.

Значение данного параметра определяет интервал обновления локатором контроллеров домена DNS-записей ресурсов, зарегистрированных службой NetLogon автоматически (в секундах).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DnsAvoidRegisterRecords
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: DNS-записи локатора контроллеров домена, не регистрируемые контроллерами доменов
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Определяет, какие DNS-записи локатора контроллеров домена не регистрируются службой сетевого входа Netlogon.

Чтобы включить этот параметр, выберите "Включить" и укажите список разделенных пробелами мнемоник (инструкций) для DNS-записей локатора контроллеров домена, не регистрируемых контроллерами домена, к которым применяется параметр.

Мнемоники можно выбрать в следующем списке:

Мнемоника Тип DNS-запись

LdapIpAddress A <DnsDomainName> Ldap SRV _ldap._tcp.<DnsDomainName> LdapAtSite SRV _ldap._tcp.<SiteName>._sites.<DnsDomainName> Pdc SRV _ldap._tcp.pdc._msdcs.<DnsDomainName> Gc SRV _ldap._tcp.gc._msdcs.<DnsForestName> GcAtSite SRV _ldap._tcp.<SiteName>._sites.gc._msdcs.<DnsForestName> DcByGuid SRV _ldap._tcp.<DomainGuid>.domains._msdcs.<DnsForestName> GcIpAddress A _gc._msdcs.<DnsForestName> DsaCname CNAME <DsaGuid>._msdcs.<DnsForestName> Kdc SRV _kerberos._tcp.dc._msdcs.<DnsDomainName> KdcAtSite SRV _kerberos._tcp.dc._msdcs.<SiteName>._sites.<DnsDomainName> Dc SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.<DnsDomainName> DcAtSite SRV _ldap._tcp.<SiteName>._sites.dc._msdcs.<DnsDomainName> Rfc1510Kdc SRV _kerberos._tcp.<DnsDomainName> Rfc1510KdcAtSite SRV _kerberos._tcp.<SiteName>._sites.<DnsDomainName> GenericGc SRV _gc._tcp.<DnsForestName> GenericGcAtSite SRV _gc._tcp.<SiteName>._sites.<DnsForestName> Rfc1510UdpKdc SRV _kerberos._udp.<DnsDomainName> Rfc1510Kpwd SRV _kpasswd._tcp.<DnsDomainName> Rfc1510UdpKpwd SRV _kpasswd._udp.<DnsDomainName>

Если данный параметр отключен, контроллеры домена, настроенные на динамическую регистрацию DNS-записей локатора контроллеров домена, регистрируют все DNS-записи локатора контроллеров домена.

Если параметр не применяется к контроллерам домена, контроллеры домена используют свою локальную конфигурацию.

Он определяет DNS-записи локатора контроллеров домена (разделенных между собой пробелами), которые не будут регистрироваться службой NetLogon. По умолчанию регистрируются все DNS-записи.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


dbFlag
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Уровень вывода данных отладки в файл журнала
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Задает для службы сетевого входа в систему уровень вывода данных отладки.

Служба сетевого входа в систему выводит данные отладки в файл журнала netlogon.log в каталоге %windir%\debug. По умолчанию данные отладки в журнал не записываются.

Если включить этот параметр и указать ненулевое значение, данные отладки будут записываться в файл журнала. Чем выше значение, тем более подробными будут записи в журнале; значение 536936447 обычно используется как оптимальное.

При нулевом значении данного параметра действует описанное выше поведение по умолчанию.

Если параметр отключен или не задан, действует описанное выше поведение по умолчанию.

Значение данного параметра определяет сведения, которые будут помещаться в файл отладки netlogon.log, расположенный в каталоге %windir%\debug. Чем выше значение данного параметра, тем больше сведений будет заноситься в файл отладки. По умолчанию файл отладки не используется.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 GPO


BackgroundSuccessfulRefreshPeriod
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Периодическое обновление кэша положительных ответов DC для фонового вызова
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Определяет, как часто следует выполнять обновление записей кэша контроллеров домена. Этот параметр применяется к вызывающим программам, периодически пытающимся обнаружить контроллеры домена, перед возвращением им информации о контроллерах домена. По умолчанию значение параметра — бесконечность (4294967200). Максимальное значение данного параметра — (4294967200), однако максимальное число, не считающееся бесконечным, — 49 дней (49*24*60*60=4233600). Любое большее значение считается бесконечным. Минимальное значение параметра — обновлять всегда (0).

Значение данного параметра определяет интервал обновления записей кэша успешных обращений к контроллеру домена для фоновых вызовов (в секундах). По умолчанию значение данного параметра равно 0xffffffa0 (фактически, обновление кэша не происходит).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


BackgroundRetryQuitTime
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Окончательный интервал попыток обнаружения контроллера домена для фоновых клиентов
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Если приложения, ведущие периодический поиск контроллера домена, не могут его найти, значение, заданное этим параметром, определяет момент запрета дальнейших попыток. Например, интервалы повторения могут быть установлены в соответствии с максимальным интервалом попыток обнаружения, но по достижении значения, указанного в данном параметре, дальнейшие попытки выполняться не будут. Если значение этого параметра меньше значения максимального интервала попыток обнаружения, используется последнее.

По умолчанию значение параметра — не прекращать попытки обнаружения (0). Максимальное значение — 49 дней (0x49*24*60*60=4233600). Минимальное значение — 0.

Внимание! Если значение данного параметра очень мало, клиент может слишком быстро прекратить попытки обнаружения контроллера домена.

Значение данного параметра определяет интервал времени (в секундах), в течение которого клиент может пытаться обратиться к контроллеру домена, если ответа от контроллера не поступает. Если по истечении этого интервала контроллер домена так и не ответил, клиент прекращает попытки связаться с ним. По умолчанию значение данного параметра равно 0, то есть, попытки связаться с контроллером домена прекращаться никогда не будут.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


BackgroundRetryMaximumPeriod
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальный интервал повторных попыток обнаружения контроллера домена для фоновых клиентов
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Если приложения, ведущие периодический поиск контроллера домена, не могут его найти, значение, заданное этим параметром, определяет максимальный интервал, допустимый между повторными попытками.

Например, интервалы повторения могут быть установлены в 10, 20 и 40 минут, но достигнув значения, установленного в данном параметре, интервал не будет изменяться для всех последующих попыток, пока не будет достигнуто значение, установленное в параметре "Окончательный интервал попыток обнаружения контроллера домена".

По умолчанию значение параметра — 60 минут (60*60). Максимальное значение — 49 дней (0x49*24*60*60=4233600). Минимальное значение — 0.

Если для данного параметра указано значение, меньшее значения параметра "Начальный интервал попыток обнаружения контроллеров домена", используется последнее.

Внимание! Если значение для этого параметра очень велико, клиент может предпринимать попытки обнаружения контроллера домена с очень большим интервалом.

Если значение очень мало и контроллер домена недоступен, частые попытки могут вызвать лишний сетевой трафик.

Значение данного параметра определяет максимальный интервал времени (в секундах), который должен пройти между повторными обращениями к контроллеру домена программой, если на предыдущие обращения контроллер домена не ответил. По умолчанию значение данного параметра равно 3600 секунд.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


BackgroundRetryInitialPeriod
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Начальный интервал попыток обнаружения контроллеров домена для фоновых клиентов
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Если приложения, периодически ведущие поиск контроллера домена, не могут его найти, значение, заданное этим параметром, определяет интервал времени (в секундах) до выполнения первой повторной попытки.

По умолчанию значение параметра — 10 минут (10*60). Максимальное значение — 49 дней (0x49*24*60*60=4233600). Минимальное значение — 0.

Данный параметр влияет только на вызывающих DsGetDcName, установивших флаг DS_BACKGROUND_ONLY.

Если значение этого параметра меньше значения, указанного в разделе реестра NegativeCachePeriod, используется последнее.

Внимание! Если значение этого параметра слишком большое, клиент не будет вести поиск первоначально не доступных контроллеров домена. Если значение слишком мало, периодические попытки поиска отсутствующих контроллеров домена могут вызвать лишний сетевой трафик.

Значение данного параметра определяет интервал времени (в секундах), который должен пройти перед первой попыткой программы, пытающейся обратиться к контроллеру домена, выполнить повторное обращение к контроллеру домена (если на первое обращение контроллер домена не ответил). По умолчанию значение данного параметра равно 600 секунд.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


AvoidPdcOnWan
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обращение к PDC при сбое входа в систему
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Определяет, должен ли контроллер домена проверять на основном контроллере домена пароль, введенный клиентом, если самому контроллеру домена не удалось проверить этот пароль.

Обращение к PDC полезно, если пароль пользователя был недавно изменен и изменение еще не распространено на этот DC. Пользователи могут захотеть отключить эту возможность, если основной контроллер домена PDC расположен на медленном WAN-подключении.

Чтобы включить эту возможность, выберите "Включить".

Чтобы отключить эту возможность, выберите "Отключить".

Если значение данного параметра равно 0, тогда контроллер домена не будет пытаться обратиться к основному контроллеру домена, если введенный клиентом пароль проверить не удается.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


AutoSiteCoverage
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Автоматическое обслуживание узла DNS SRV-записями локатора контроллеров домена
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Определяет, будут ли контроллеры домена (DC) динамически регистрировать специфические для узлов SRV-записи ресурсов локатора DC для ближайших узлов, не имеющих DC для того же домена (или не имеющих глобального каталога для того же леса). Эти DNS-записи динамически регистрируются службой NetLogon и используются для поиска контроллеров домена.

Если этот параметр включен, контроллеры домена, к которым он применяется, динамически регистрируют специфические для узлов DNS SRV-записи ресурсов локатора контроллеров домена для ближайших узлов, не имеющих контроллеров домена для того же домена (или не имеющих глобального каталога для того же леса).

Если параметр отключен, контроллеры домена не будут регистрировать специфические для узлов DNS SRV-записи ресурсов локатора контроллеров домена ни для каких других узлов, кроме собственного.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким контроллерам домена, и контроллеры домена используют свои локальные настройки.

Если значение данного параметра равно 1, тогда служба NetLogon будет динамически регистрировать специфические для узлов DNS SRV-записи ресурсов локатора контроллера домена, для ближайших узлов, не имеющих контроллера домена для того же домена.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


AllowSingleLabelDnsDomain
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Обнаружение контроллеров домена, несущих домен с однокомпонентным DNS-именем
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

Указывает, будут ли компьютеры, к которым применяется этот параметр, пытаться выполнять разрешение DNS-имен для однокомпонентных доменных имен.

По умолчанию, когда компьютер (точнее говоря, локатор контроллеров домена, выполняющийся на этом компьютере) пытается найти контроллер домена, на котором располагается служба каталогов Active Directory для домена, заданного однокомпонентным именем, этот компьютер использует только разрешение имен NetBIOS, а не разрешение имен DNS, если только этот компьютер не присоединен к лесу Active Directory, в котором по крайней мере один домен имеет однокомпонентное DNS-имя.

Если этот параметр включен, компьютеры, к которым применяется эта политика, будут пытаться найти контроллер домена, на котором располагается служба каталогов Active Directory домена, задаваемого однокомпонентным именем, используя разрешение имен DNS.

Если этот параметр отключен, компьютеры, к которым он применяется, будут пытаться найти контроллер домена, на котором располагается служба каталогов Active Directory для домена, заданного однокомпонентным именем, используя только разрешение имен NetBIOS, а не разрешение имен DNS, при условии, что компьютер не ищет домен с однокомпонентным DNS-именем, существующим в лесу Active Directory, к которому присоединен этот компьютер.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким компьютерам, и компьютеры используют свои локальные настройки.

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система всегда будет пытаться выполнить разрешение DNS-имен для однокомпонентных доменных имен (имен, которые не содержат в своем составе ни одной точки). По умолчанию вместо разрешения имен DNS используется разрешение имен NetBIOS.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


AllowExclusiveSysvolShareAccess
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Совместимость общего ресурса Sysvol
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Этот параметр определяет, будет ли общий ресурс Sysvol, созданный службой сетевого входа в систему на контроллере домена, поддерживать семантику общего доступа к файлам со старыми приложениями.

Если этот параметр включен, общий ресурс Sysvol будет поддерживать семантику общего доступа к файлам, удовлетворяющую запросы монопольного доступа для чтения файлов на общем ресурсе, даже если у обращающегося есть только права чтения.

Если этот параметр отключен или не задан, общий ресурс Sysvol предоставляет совместный доступ на чтение к файлам общего ресурса при запросе монопольного доступа с правами обращающегося только на чтение.

По умолчанию общий ресурс Sysvol предоставляет совместный доступ на чтение файлов общего ресурса при запросе монопольного доступа.

Примечание. Общий ресурс Sysvol создается службой сетевого входа в систему для использования клиентами групповой политики домена. По умолчанию поведение общего ресурса Sysvol не позволит приложению с разрешением только чтения файлов блокировать файлы, запрашивая монопольный доступ на чтение, что может помешать обновлению параметров групповой политики клиентов домена. Если этот параметр включен, приложение, блокирующее файлы общего ресурса Sysvol с разрешениями только чтения, сможет запрещать клиентам групповой политики чтение файлов; в общем случае это снижает доступность общего ресурса Sysvol в домене.

Если параметр включен, администратор домена должен обеспечить, чтобы утвержденные администратором приложения были единственными, использующими возможность монопольного чтения в домене.

Если значение данного параметра равно 1, тогда общий ресурс Sysvol, созданный на контроллере домена службой сетевого входа, будет поддерживать семантику общего доступа к файлам со старыми приложениями. Это позволяет разрешить операционной системе предоставление монопольного доступа к открываемому файлу, даже если у клиента имеется только доступ на чтение. По умолчанию в этом случае предоставляется совместный доступ.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 GPO


AllowExclusiveScriptsShareAccess
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Совместимость общего сетевого доступа
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему

Этот параметр определяет, будет ли общий ресурс сетевого доступа, созданный службой сетевого входа в систему на контроллере домена, поддерживать семантику общего доступа к файлам со старыми приложениями.

Если этот параметр включен, общий ресурс сетевого доступа будет поддерживать семантику общего доступа к файлам, удовлетворяющую запросы монопольного доступа для чтения файлов на общем ресурсе, даже если у обращающегося есть только права чтения.

Если этот параметр отключен или не задан, общий ресурс сетевого доступа предоставляет совместный доступ на чтение файлов общего ресурса при запросе монопольного доступа с правами обращающегося только на чтение.

По умолчанию общий ресурс сетевого доступа предоставляет совместный доступ на чтение файлов общего ресурса, если запрашивается монопольный доступ.

Примечание. Общий ресурс сетевого доступа создается службой сетевого входа в систему для использования клиентскими компьютерами домена. По умолчанию поведение общего ресурса сетевого доступа не позволит приложению с разрешением только чтения файлов блокировать файлы, запрашивая монопольный доступ на чтение, что может помешать обновлению параметров групповой политики клиентов домена. Если этот параметр включен, приложение, блокирующее файлы общего ресурса сетевого доступа с разрешениями только чтения, сможет запрещать клиентам групповой политики чтение файлов; в общем случае это снижает доступность общего ресурса сетевого доступа в домене.

Если параметр включен, администратор домена должен обеспечить, чтобы утвержденные администратором приложения были единственными, использующими возможность монопольного чтения в домене.

Если значение данного параметра равно 1, тогда общий ресурс сетевого доступа, созданный на контроллере домена службой сетевого входа, будет поддерживать семантику общего доступа к файлам со старыми приложениями. Это позволяет разрешить операционной системе предоставление монопольного доступа к открываемому файлу, даже если у клиента имеется только доступ на чтение. По умолчанию в этом случае предоставляется совместный доступ.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


AddressTypeReturned
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип возвращаемого адреса контроллера домена
Путь групповой политики: Система;Сетевой вход в систему;DNS-записи локатора контроллеров домена

API-интерфейсы локатора контроллера домена (DC) возвращают вместе с другими данными и IP-адрес контроллера домена. До появления поддержки IPv6 типом возвращаемого IP-адреса контроллера домена был IPv4. Но с появлением поддержки IPv6 API-интерфейсы получили возможность возвращать IPv6-адреса контроллеров домена. Возвращаемый IPv6-адрес контроллера домена может не поддерживаться должным образом некоторыми приложениями. Во избежание неполадок в этих случаях и применяется данная политика.

По умолчанию API-интерфейсы могут возвращать IPv4 или IPv6-адреса контроллеров домена. Но если в некоторых приложениях возникают неполадки из-за IPv6-адресов, данный параметр может быть использован для отключения поведения по умолчанию и принудительного возврата только IPv4-адресов контроллеров домена. После решения проблемы параметр можно использовать для возврата к поведению по умолчанию.

При включенном параметре политики API-интерфейсы локатора контроллеров домена могут возвращать IPv4 или IPv6-адреса контроллеров домена. Это поведение по умолчанию локатора контроллеров доменов.

При отключенном параметре политики API-интерфейсы локатора контроллеров домена будут возвращать только IPv4-адреса контроллеров домена (если такие есть). Если контроллер домена поддерживает и Pv4, и IPv6-адреса, API-интерфейсы локатора контроллеров домена будут возвращать IPv4-адреса. Но если контроллер домена поддерживает только IPv6-адреса, произойдет сбой работы API-интерфейсов локатора контроллеров домена.

Если этот параметр не настроен, API-интерфейсы локатора контроллеров домена могут возвращать IPv4 или IPv6-адреса. Это поведение по умолчанию локатора контроллеров доменов.

Если значение данного параметра равно 0, тогда операционная система будет возвращать только IPv4 адреса контроллеров домена. По умолчанию она может возвращать как IPv4, так и IPv6 адреса.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


DWReporteeName
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настроить отчеты об ошибках
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows

Настраивает представление отчетов об ошибках и состав передаваемых в них данных, если отчеты об ошибках включены.

Эта политика не включает и не отключает отчеты об ошибках; для этого следует использовать политику "Отключить отчеты об ошибках Windows" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет".

Если данный параметр включен, он переопределяет любые параметры, заданные через панель управления для отчетов об ошибках, и значения по умолчанию будут использоваться для любых политик отчетов об ошибках, которые не были определены явно (даже если эти параметры были настроены через панель управления).

Если параметр не определен, пользователь может настроить его через панель управления, значение по умолчанию определено как "Разрешить отчеты об ошибках" на Windows XP и как "Помещать отчеты в очередь" на Windows Server 2003.

Если этот параметр отключен, параметры настройки будут установлены по умолчанию (все флажки будут сняты, а текстовые поля оставлены пустыми).

- "Не отображать ссылки на веб-узлы Майкрософт с дополнительными сведениями об ошибках": Выберите, если в диалоговых окнах отчетов об ошибках не требуется отображать ссылки на веб-узлы Майкрософт.

- "Не выполнять сбор дополнительных файлов": Выберите, если не нужно собирать дополнительные данные и включать их в отчеты об ошибках.

- "Не выполнять сбор дополнительных данных о компьютере": Выберите, если не нужно собирать дополнительные данные о компьютере и включать их в отчеты об ошибках.

- "Принудительный режим очереди для ошибок приложений": Выберите, если не нужно, чтобы пользователи сообщали об ошибках. Если установлен этот флажок, ошибки записываются в папку очереди и при следующем входе в систему администратор сможет сообщить об ошибках.

- "Путь к папке хранения отчетов": Введите UNC-путь для того, чтобы разрешить "Корпоративные отчеты об ошибках" для вашей организации. Все ошибки записываются в указанную папку вместо того, чтобы отправляться напрямую в Майкрософт; при следующем входе в систему администратор сможет сообщить об ошибках.

- "Заменять вхождения слова "Microsoft" на": Этот параметр используется для настройки диалогов отчетов об ошибках. Слово "Microsoft" будет заменяться указанным текстом.

См. также установки "Параметры отображения уведомлений об ошибках" в этой же папке и политику "Отключить отчеты об ошибках Windows" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет".

Важно! Если параметр "Отключить отчеты об ошибках Windows" не задан, параметры, заданные через панель управления, переопределяют эти параметры.

а как вам возможность замены слова Microsoft в отчетах об ошибках на любое другое слово? Просто напишите его в этом строковом параметре.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DWNoSecondLevelCollection
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить отчеты об ошибках
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows

Настраивает представление отчетов об ошибках и состав передаваемых в них данных, если отчеты об ошибках включены.

Эта политика не включает и не отключает отчеты об ошибках; для этого следует использовать политику "Отключить отчеты об ошибках Windows" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет".

Если данный параметр включен, он переопределяет любые параметры, заданные через панель управления для отчетов об ошибках, и значения по умолчанию будут использоваться для любых политик отчетов об ошибках, которые не были определены явно (даже если эти параметры были настроены через панель управления).

Если параметр не определен, пользователь может настроить его через панель управления, значение по умолчанию определено как "Разрешить отчеты об ошибках" на Windows XP и как "Помещать отчеты в очередь" на Windows Server 2003.

Если этот параметр отключен, параметры настройки будут установлены по умолчанию (все флажки будут сняты, а текстовые поля оставлены пустыми).

- "Не отображать ссылки на веб-узлы Майкрософт с дополнительными сведениями об ошибках": Выберите, если в диалоговых окнах отчетов об ошибках не требуется отображать ссылки на веб-узлы Майкрософт.

- "Не выполнять сбор дополнительных файлов": Выберите, если не нужно собирать дополнительные данные и включать их в отчеты об ошибках.

- "Не выполнять сбор дополнительных данных о компьютере": Выберите, если не нужно собирать дополнительные данные о компьютере и включать их в отчеты об ошибках.

- "Принудительный режим очереди для ошибок приложений": Выберите, если не нужно, чтобы пользователи сообщали об ошибках. Если установлен этот флажок, ошибки записываются в папку очереди и при следующем входе в систему администратор сможет сообщить об ошибках.

- "Путь к папке хранения отчетов": Введите UNC-путь для того, чтобы разрешить "Корпоративные отчеты об ошибках" для вашей организации. Все ошибки записываются в указанную папку вместо того, чтобы отправляться напрямую в Майкрософт; при следующем входе в систему администратор сможет сообщить об ошибках.

- "Заменять вхождения слова "Microsoft" на": Этот параметр используется для настройки диалогов отчетов об ошибках. Слово "Microsoft" будет заменяться указанным текстом.

См. также установки "Параметры отображения уведомлений об ошибках" в этой же папке и политику "Отключить отчеты об ошибках Windows" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет".

Важно! Если параметр "Отключить отчеты об ошибках Windows" не задан, параметры, заданные через панель управления, переопределяют эти параметры.

также можно запретить сбор дополнительных данных о компьютере. Для этого присвойте этому параметру значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DWNoFileCollection
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить отчеты об ошибках
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows

Настраивает представление отчетов об ошибках и состав передаваемых в них данных, если отчеты об ошибках включены.

Эта политика не включает и не отключает отчеты об ошибках; для этого следует использовать политику "Отключить отчеты об ошибках Windows" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет".

Если данный параметр включен, он переопределяет любые параметры, заданные через панель управления для отчетов об ошибках, и значения по умолчанию будут использоваться для любых политик отчетов об ошибках, которые не были определены явно (даже если эти параметры были настроены через панель управления).

Если параметр не определен, пользователь может настроить его через панель управления, значение по умолчанию определено как "Разрешить отчеты об ошибках" на Windows XP и как "Помещать отчеты в очередь" на Windows Server 2003.

Если этот параметр отключен, параметры настройки будут установлены по умолчанию (все флажки будут сняты, а текстовые поля оставлены пустыми).

- "Не отображать ссылки на веб-узлы Майкрософт с дополнительными сведениями об ошибках": Выберите, если в диалоговых окнах отчетов об ошибках не требуется отображать ссылки на веб-узлы Майкрософт.

- "Не выполнять сбор дополнительных файлов": Выберите, если не нужно собирать дополнительные данные и включать их в отчеты об ошибках.

- "Не выполнять сбор дополнительных данных о компьютере": Выберите, если не нужно собирать дополнительные данные о компьютере и включать их в отчеты об ошибках.

- "Принудительный режим очереди для ошибок приложений": Выберите, если не нужно, чтобы пользователи сообщали об ошибках. Если установлен этот флажок, ошибки записываются в папку очереди и при следующем входе в систему администратор сможет сообщить об ошибках.

- "Путь к папке хранения отчетов": Введите UNC-путь для того, чтобы разрешить "Корпоративные отчеты об ошибках" для вашей организации. Все ошибки записываются в указанную папку вместо того, чтобы отправляться напрямую в Майкрософт; при следующем входе в систему администратор сможет сообщить об ошибках.

- "Заменять вхождения слова "Microsoft" на": Этот параметр используется для настройки диалогов отчетов об ошибках. Слово "Microsoft" будет заменяться указанным текстом.

См. также установки "Параметры отображения уведомлений об ошибках" в этой же папке и политику "Отключить отчеты об ошибках Windows" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет".

Важно! Если параметр "Отключить отчеты об ошибках Windows" не задан, параметры, заданные через панель управления, переопределяют эти параметры.

если вы хотите, чтобы система запрещала сбор дополнительных данных для отчетов об ошибках, присвойте этому dword-параметру значение, равное 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DWNoExternalURL
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить отчеты об ошибках
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows

Настраивает представление отчетов об ошибках и состав передаваемых в них данных, если отчеты об ошибках включены.

Эта политика не включает и не отключает отчеты об ошибках; для этого следует использовать политику "Отключить отчеты об ошибках Windows" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет".

Если данный параметр включен, он переопределяет любые параметры, заданные через панель управления для отчетов об ошибках, и значения по умолчанию будут использоваться для любых политик отчетов об ошибках, которые не были определены явно (даже если эти параметры были настроены через панель управления).

Если параметр не определен, пользователь может настроить его через панель управления, значение по умолчанию определено как "Разрешить отчеты об ошибках" на Windows XP и как "Помещать отчеты в очередь" на Windows Server 2003.

Если этот параметр отключен, параметры настройки будут установлены по умолчанию (все флажки будут сняты, а текстовые поля оставлены пустыми).

- "Не отображать ссылки на веб-узлы Майкрософт с дополнительными сведениями об ошибках": Выберите, если в диалоговых окнах отчетов об ошибках не требуется отображать ссылки на веб-узлы Майкрософт.

- "Не выполнять сбор дополнительных файлов": Выберите, если не нужно собирать дополнительные данные и включать их в отчеты об ошибках.

- "Не выполнять сбор дополнительных данных о компьютере": Выберите, если не нужно собирать дополнительные данные о компьютере и включать их в отчеты об ошибках.

- "Принудительный режим очереди для ошибок приложений": Выберите, если не нужно, чтобы пользователи сообщали об ошибках. Если установлен этот флажок, ошибки записываются в папку очереди и при следующем входе в систему администратор сможет сообщить об ошибках.

- "Путь к папке хранения отчетов": Введите UNC-путь для того, чтобы разрешить "Корпоративные отчеты об ошибках" для вашей организации. Все ошибки записываются в указанную папку вместо того, чтобы отправляться напрямую в Майкрософт; при следующем входе в систему администратор сможет сообщить об ошибках.

- "Заменять вхождения слова "Microsoft" на": Этот параметр используется для настройки диалогов отчетов об ошибках. Слово "Microsoft" будет заменяться указанным текстом.

См. также установки "Параметры отображения уведомлений об ошибках" в этой же папке и политику "Отключить отчеты об ошибках Windows" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет".

Важно! Если параметр "Отключить отчеты об ошибках Windows" не задан, параметры, заданные через панель управления, переопределяют эти параметры.

чтобы в отчетах об ошибках не отображались ссылки на веб-узлы Microsoft с дополнительной информацией, нужно присвоить этому dword-параметру значение, равное 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DWFileTreeRoot
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настроить отчеты об ошибках
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows

Настраивает представление отчетов об ошибках и состав передаваемых в них данных, если отчеты об ошибках включены.

Эта политика не включает и не отключает отчеты об ошибках; для этого следует использовать политику "Отключить отчеты об ошибках Windows" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет".

Если данный параметр включен, он переопределяет любые параметры, заданные через панель управления для отчетов об ошибках, и значения по умолчанию будут использоваться для любых политик отчетов об ошибках, которые не были определены явно (даже если эти параметры были настроены через панель управления).

Если параметр не определен, пользователь может настроить его через панель управления, значение по умолчанию определено как "Разрешить отчеты об ошибках" на Windows XP и как "Помещать отчеты в очередь" на Windows Server 2003.

Если этот параметр отключен, параметры настройки будут установлены по умолчанию (все флажки будут сняты, а текстовые поля оставлены пустыми).

- "Не отображать ссылки на веб-узлы Майкрософт с дополнительными сведениями об ошибках": Выберите, если в диалоговых окнах отчетов об ошибках не требуется отображать ссылки на веб-узлы Майкрософт.

- "Не выполнять сбор дополнительных файлов": Выберите, если не нужно собирать дополнительные данные и включать их в отчеты об ошибках.

- "Не выполнять сбор дополнительных данных о компьютере": Выберите, если не нужно собирать дополнительные данные о компьютере и включать их в отчеты об ошибках.

- "Принудительный режим очереди для ошибок приложений": Выберите, если не нужно, чтобы пользователи сообщали об ошибках. Если установлен этот флажок, ошибки записываются в папку очереди и при следующем входе в систему администратор сможет сообщить об ошибках.

- "Путь к папке хранения отчетов": Введите UNC-путь для того, чтобы разрешить "Корпоративные отчеты об ошибках" для вашей организации. Все ошибки записываются в указанную папку вместо того, чтобы отправляться напрямую в Майкрософт; при следующем входе в систему администратор сможет сообщить об ошибках.

- "Заменять вхождения слова "Microsoft" на": Этот параметр используется для настройки диалогов отчетов об ошибках. Слово "Microsoft" будет заменяться указанным текстом.

См. также установки "Параметры отображения уведомлений об ошибках" в этой же папке и политику "Отключить отчеты об ошибках Windows" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет".

Важно! Если параметр "Отключить отчеты об ошибках Windows" не задан, параметры, заданные через панель управления, переопределяют эти параметры.

Путь к папке хранения отчетов

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DWAllowHeadless
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Эта политика используется для управления тем, будет ли пользователь иметь возможность отправлять отчет об ошибках.\n\nЕсли уведомление об ошибках включено, пользователь будет уведомлен о произошедшей ошибке и получает доступ к детальному ее описанию. Если политика "Настроить отчеты об ошибках" включена, пользователь также получает возможность выбрать, следует ли посылать отчет об этой ошибке.\n\nЕсли уведомление об ошибке не включено, пользователь не может выбрать, следует ли отправлять отчет об этой ошибке. Если включена политика "Настроить отчеты об ошибках", отчет отправляется автоматически, но пользователь не получает уведомления о произошедшей ошибке.\n\nОтключение этой политики полезно на компьютерах-серверах, на которых не работают интерактивные пользователи.\n\nЕсли эта политика не задана, пользователь может настраивать этот параметр через панель управления, где по умолчанию установлено значение "включить уведомление" для систем Windows XP Personal и Windows XP Professional, и "отключить уведомление" - для серверных систем.\n\nСм. также политику "Настроить отчеты об ошибках".

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\ExclusionList

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Список приложений, ошибки которых никогда не включать в отчет
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет включение в отчет ошибок обычных приложений, когда включен отчет об ошибках.

Раскрывающийся список "По умолчанию" позволяет выбрать, включать ли по умолчанию в отчет все ошибки приложений или включать их в отчет не следует.

Для создания списка приложений, ошибки которых будут включены в отчет, нажмите кнопку "Показать" рядом с элементом "Сообщать об ошибках приложений из следующего списка" и отредактируйте список имен файлов приложений (например notepad.exe). Ошибки приложений, перечисленных в списке, будут включены в отчет, даже если в списке "По умолчанию" выбран режим "Не включать в отчет ошибки приложений". Можно использовать флажки "Сообщать обо всех ошибках приложений Майкрософт" и "Сообщать обо всех ошибках в компонентах Windows" для явного добавления в список включенных приложений этих категорий. Имейте в виду, что категория "Приложения Майкрософт" включает категорию "Компоненты Windows".

Для создания списка приложений, ошибки которых будут исключены из отчета, нажмите кнопку "Показать" рядом с элементом "Исключить из отчета ошибки приложений из следующего списка". Ошибки приложений, перечисленных в списке, никогда не будут включены в отчет, даже если по умолчанию выбран режим "Включать в отчет все ошибки приложений".

Список исключений имеет более высокий приоритет, поэтому приложение, упомянутое в обоих списках, исключается из отчета об ошибках. Список исключений можно использовать и для исключения конкретных приложений Майкрософт или компонентов Windows, если в составе этих категорий они были неявно добавлены к списку включений с помощью соответствующих флажков.

Если данный параметр отключен или не задан, пользователь может настроить его с помощью панели управления, где по умолчанию устанавливается значение "во всех приложениях".

Исключить из отчета об ошибках приложения из следующего списка

Эта политика управляет рапортованием об ошибках для обычных приложений, когда рапортование об ошибках включено.\n\nРаскрывающийся список "По умолчанию" позволяет выбрать, нужно ли рапортовать об ошибках во всех приложениях или по умолчанию рапортовать об ошибках в приложениях не следует.\n\nЧтобы создать список приложений, для которых рапортование об ошибках будет выполняться, нажмите кнопку "Показать" рядом с элементом "Рапортовать об ошибках приложений из следующего списка" и отредактируйте список имен приложений (например: notepad.exe). Для приложений из этого списка будет генерироваться рапорт об ошибках, даже если по умолчанию рапорт об ошибках отключен. Можно использовать флажки "Рапортовать обо всех ошибках приложений Майкрософт" и "Рапортовать обо всех ошибках в компонентах Windows" для того, чтобы включить эти категории в список. Учтите, что категория "Приложения Майкрософт" включает категорию "Компоненты Windows".\n\nЧтобы создать список приложений, которые будут исключены из рапортования об ошибках, нажмите кнопку "Показать" рядом с элементом "Исключить из рапорта об ошибках приложения из следующего списка". Ошибки, сгенерированные приложениями Для приложений из этого списка рапорт об ошибках никогда не создается, даже если по умолчанию рапорт об ошибках включен.\n\nСписок исключений имеет более высокий приоритет, поэтому если приложение перечислено в обоих списках, оно исключается из рапорта об ошибках. Можно также использовать список исключений для того, чтобы исключить конкретные приложения Майкрософт или компоненты Windows, если эти категории были добавлены к списку включений с помощью соответствующих флажков.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, пользователь может настраивать эти параметры самостоятельно с помощью панели управления, где по умолчанию установлено значение "Рапортовать об ошибках во всех приложениях".

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\InclusionList

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Список приложений, ошибки которых всегда включать в отчет
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет приложения, ошибки которых всегда включаются в отчет.

Если параметр включен, можно создать список приложений, ошибки которых всегда включаются в отчет: нажмите кнопку "Показать", а затем отредактируйте список имен файлов приложений. Имена файлов должны включать расширение имени файла ".exe" (например, "notepad.exe"). Ошибки приложений, перечисленных в списке, будут включены в отчет, даже если в списке "По умолчанию" параметра "Отчеты приложений по умолчанию" выбран режим "Не включать в отчет ошибки приложений".

Если в параметре "Отчеты приложений по умолчанию" флажки "Сообщать обо всех ошибках приложений Майкрософт" и "Сообщать обо всех ошибках компонентов Windows" установлены, отчеты об ошибках составляются так, как если бы все приложения из этих категорий были включены в этот список. (Примечание. Категория "Приложения Майкрософт" включает категорию "Компоненты Windows".)

Если данный параметр отключен или не задан, никакой список явно включенных файлов не используется, хотя два упомянутых выше флажка будут учитываться.

См. также политики "Отчеты приложений по умолчанию" и "Список исключаемых приложений".

Данный параметр игнорируется, если параметр "Настроить отчеты об ошибках" отключен или не задан.

Сообщать об ошибках приложений из следующего списка

Эта политика задает приложения, для которых всегда нужно отправлять отчет об ошибках.\n\nЕсли эта политика включена, можно создать список приложений, для которых всегда создается отчет об ошибках: нажмите кнопку "Отобразить", а затем отредактируйте список имен файлов приложений. Имена файлов должны включать расширение имени файла ".exe" (например, "notepad.exe"). Ошибки, генерируемые приложениями из этого списка, будут включены в отчет, даже если в политике "Параметры по умолчанию отчета об ошибках приложений" значение "По умолчанию" установлено так, чтобы отчеты об ошибках в приложениях не отправлялись.\n\nЕсли установлены флажки "Рапортовать обо всех ошибках приложений Майкрософт" и "Рапортовать обо всех ошибках компонентов Windows" в политике "Параметры по умолчанию отчета об ошибках приложений", отчеты об ошибках составляются так, как если бы все приложения из этих категорий были включены в этот список. (Примечание: категория "Приложения Майкрософт" включает категорию "Приложения Windows".)\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, никакой список обязательно включаемых файлов не используется, хотя два упомянутых выше флажка будут учитываться.\n\nСм. также политики "Параметры по умолчанию отчета об ошибках приложений" и "Список исключаемых приложений".\n\nЭта политика игнорируется, если политика "Настроить отчеты об ошибках" отключена или не задана.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ShowUI
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Эта политика используется для управления тем, будет ли пользователь иметь возможность отправлять отчет об ошибках.\n\nЕсли уведомление об ошибках включено, пользователь будет уведомлен о произошедшей ошибке и получает доступ к детальному ее описанию. Если политика "Настроить отчеты об ошибках" включена, пользователь также получает возможность выбрать, следует ли посылать отчет об этой ошибке.\n\nЕсли уведомление об ошибке не включено, пользователь не может выбрать, следует ли отправлять отчет об этой ошибке. Если включена политика "Настроить отчеты об ошибках", отчет отправляется автоматически, но пользователь не получает уведомления о произошедшей ошибке.\n\nОтключение этой политики полезно на компьютерах-серверах, на которых не работают интерактивные пользователи.\n\nЕсли эта политика не задана, пользователь может настраивать этот параметр через панель управления, где по умолчанию установлено значение "включить уведомление" для систем Windows XP Personal и Windows XP Professional, и "отключить уведомление" - для серверных систем.\n\nСм. также политику "Настроить отчеты об ошибках".

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


IncludeWindowsApps
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Параметры по умолчанию для отчетов приложений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет, включаются ли в отчеты сведения об ошибках в приложениях, когда включен отчет об ошибках.

Если параметр включен, элемент раскрывающегося списка "По умолчанию" позволяет выбрать, нужно ли создавать по умолчанию отчет об ошибках в приложениях.

Если установлен флажок "Сообщать обо всех ошибках в приложениях Майкрософт", все ошибки в приложениях Майкрософт включаются в отчет, независимо от параметра в раскрывающемся списке.

Если установлен флажок "Сообщать обо всех ошибках в компонентах Windows", все ошибки в компонентах Windows включаются в отчет, независимо от параметра в раскрывающемся списке.

Если данный параметр отключен или не задан, пользователь может настроить его с помощью панели управления, где по умолчанию устанавливается значение "во всех приложениях".

Данный параметр игнорируется, если параметр "Настроить отчеты об ошибках" отключен или не задан.

См. также политики "Настроить отчеты об ошибках" и "Отправлять отчет о системных ошибках".

Сообщать обо всех ошибках в компонентах Windows.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


IncludeShutdownErrs
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отправлять отчет о незапланированном завершении работы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр отвечает за возможность оповещения о незапланированном завершении работы при включенном отчете об ошибках.

Если этот параметр включен, отчет об ошибках будет содержать информацию о незапланированных завершениях работы.

Если этот параметр отключен, информация о незапланированных завершениях работы не будет включена в отчет об ошибках.

Если этот параметр не задан, пользователь может настроить его с помощью панели управления, где по умолчанию установлено значение "Сообщать о незапланированном завершении работы".

См. также параметр "Настроить отчеты об ошибках".

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 GPO


IncludeMicrosoftApps
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Параметры по умолчанию для отчетов приложений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет, включаются ли в отчеты сведения об ошибках в приложениях, когда включен отчет об ошибках.

Если параметр включен, элемент раскрывающегося списка "По умолчанию" позволяет выбрать, нужно ли создавать по умолчанию отчет об ошибках в приложениях.

Если установлен флажок "Сообщать обо всех ошибках в приложениях Майкрософт", все ошибки в приложениях Майкрософт включаются в отчет, независимо от параметра в раскрывающемся списке.

Если установлен флажок "Сообщать обо всех ошибках в компонентах Windows", все ошибки в компонентах Windows включаются в отчет, независимо от параметра в раскрывающемся списке.

Если данный параметр отключен или не задан, пользователь может настроить его с помощью панели управления, где по умолчанию устанавливается значение "во всех приложениях".

Данный параметр игнорируется, если параметр "Настроить отчеты об ошибках" отключен или не задан.

См. также политики "Настроить отчеты об ошибках" и "Отправлять отчет о системных ошибках".

Сообщать обо всех ошибках приложений Майкрософт

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


IncludeKernelFaults
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Сообщать об ошибках операционной системы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет, включаются ли в отчеты сведения об ошибках операционной системы, когда включены отчеты об ошибках.

Если этот параметр включен, в отчеты об ошибках включаются отчеты об ошибках операционной системы.

Если параметр отключен, ошибки операционной системы в отчеты об ошибках не включаются.

Если этот параметр не задан, пользователь может настроить его с помощью панели управления, где по умолчанию устанавливается значение "Сообщать о системных ошибках"

См. также параметр "Настроить отчеты об ошибках".

Эта политика управляют тем, следует ли добавлять сообщения об ошибках в работе операционной системы в отчет, если включена отправка отчетов об ошибках.\n\nЕсли эта политика включена, в отчеты об ошибках включаются сообщения об ошибках в работе операционной системы.\n\nЕсли эта политика отключена, сообщения об ошибках в работе операционной системы не включаются в отчеты.\n\nЕсли эта политика не задана, пользователь может настроить значение этого параметра с помощью панели управления, где по умолчанию установлено значение "Сообщать о системных ошибках".\n\nСм. также политику "Настроить отчеты об ошибках".

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ForceQueueMode
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить отчеты об ошибках
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows

Настраивает представление отчетов об ошибках и состав передаваемых в них данных, если отчеты об ошибках включены.

Эта политика не включает и не отключает отчеты об ошибках; для этого следует использовать политику "Отключить отчеты об ошибках Windows" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет".

Если данный параметр включен, он переопределяет любые параметры, заданные через панель управления для отчетов об ошибках, и значения по умолчанию будут использоваться для любых политик отчетов об ошибках, которые не были определены явно (даже если эти параметры были настроены через панель управления).

Если параметр не определен, пользователь может настроить его через панель управления, значение по умолчанию определено как "Разрешить отчеты об ошибках" на Windows XP и как "Помещать отчеты в очередь" на Windows Server 2003.

Если этот параметр отключен, параметры настройки будут установлены по умолчанию (все флажки будут сняты, а текстовые поля оставлены пустыми).

- "Не отображать ссылки на веб-узлы Майкрософт с дополнительными сведениями об ошибках": Выберите, если в диалоговых окнах отчетов об ошибках не требуется отображать ссылки на веб-узлы Майкрософт.

- "Не выполнять сбор дополнительных файлов": Выберите, если не нужно собирать дополнительные данные и включать их в отчеты об ошибках.

- "Не выполнять сбор дополнительных данных о компьютере": Выберите, если не нужно собирать дополнительные данные о компьютере и включать их в отчеты об ошибках.

- "Принудительный режим очереди для ошибок приложений": Выберите, если не нужно, чтобы пользователи сообщали об ошибках. Если установлен этот флажок, ошибки записываются в папку очереди и при следующем входе в систему администратор сможет сообщить об ошибках.

- "Путь к папке хранения отчетов": Введите UNC-путь для того, чтобы разрешить "Корпоративные отчеты об ошибках" для вашей организации. Все ошибки записываются в указанную папку вместо того, чтобы отправляться напрямую в Майкрософт; при следующем входе в систему администратор сможет сообщить об ошибках.

- "Заменять вхождения слова "Microsoft" на": Этот параметр используется для настройки диалогов отчетов об ошибках. Слово "Microsoft" будет заменяться указанным текстом.

См. также установки "Параметры отображения уведомлений об ошибках" в этой же папке и политику "Отключить отчеты об ошибках Windows" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Управление связью через Интернет/Параметры связи через Интернет".

Важно! Если параметр "Отключить отчеты об ошибках Windows" не задан, параметры, заданные через панель управления, переопределяют эти параметры.

Принудительный режим очереди для ошибок приложений

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DoReport
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отображать уведомления об ошибках
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows

Этот параметр определяет, будет ли пользователь иметь возможность сообщать об ошибках.

Если параметр "Отображать уведомления об ошибках" включен, пользователь будет уведомлен о возникшей ошибке и получит доступ к ее детальному описанию. Если включен и параметр настройки отчета об ошибках, пользователь получит также возможность выбрать, следует ли посылать отчет об этой ошибке.

Если уведомление об ошибках не включено, пользователь не сможет выбрать, следует ли отправлять отчет об ошибке. Если параметр настройки отчета об ошибках включен, отчет отправляется автоматически, но пользователь не получает уведомления о произошедшей ошибке.

Отключение этого параметра полезно на серверах, на которых пользователи не работают интерактивно.

Если данный параметр не задан, пользователь может настроить его через панель управления, где по умолчанию установлено значение "включить уведомление" для систем Windows XP Personal и Windows XP Professional, и "отключить уведомление" — для серверных систем.

См. также политику "Настроить отчеты об ошибках".

Управляет тем, надо ли отправлять отчеты об ошибках в Майкрософт.\n\nОтчеты об ошибках используются для того, чтобы передавать информацию о системных ошибках, ошибках приложений или случаях их зависания, для того, чтобы улучшить качество программных продуктов.\n\nЕсли эта политика включена, пользователи не получают возможности сообщать об ошибках.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, отчеты об ошибках могут передаваться в Майкрософт через Интернет или с помощью специальной папки общего доступа в сети вашей организации.\n\nЭта политика перекрывает любые параметры отчетов об ошибках, заданные с помощью панели управления.\n\nСм. также политики "Настроить отчеты об ошибках" и "Отображать уведомления об ошибках" в папке "Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Система/Отчет об ошибках".

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllOrNone
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Параметры по умолчанию для отчетов приложений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Отчеты об ошибках Windows;Параметры расширенного отчета об ошибках

Этот параметр определяет, включаются ли в отчеты сведения об ошибках в приложениях, когда включен отчет об ошибках.

Если параметр включен, элемент раскрывающегося списка "По умолчанию" позволяет выбрать, нужно ли создавать по умолчанию отчет об ошибках в приложениях.

Если установлен флажок "Сообщать обо всех ошибках в приложениях Майкрософт", все ошибки в приложениях Майкрософт включаются в отчет, независимо от параметра в раскрывающемся списке.

Если установлен флажок "Сообщать обо всех ошибках в компонентах Windows", все ошибки в компонентах Windows включаются в отчет, независимо от параметра в раскрывающемся списке.

Если данный параметр отключен или не задан, пользователь может настроить его с помощью панели управления, где по умолчанию устанавливается значение "во всех приложениях".

Данный параметр игнорируется, если параметр "Настроить отчеты об ошибках" отключен или не задан.

См. также политики "Настроить отчеты об ошибках" и "Отправлять отчет о системных ошибках".

Эта политика управляет тем, включаются ли в отчеты сведения об ошибках в приложениях, когда включен отчет об ошибках.\n\nЕсли эта политика включена, элемент раскрывающегося списка "По умолчанию" позволяет выбрать, нужно ли создавать отчет об ошибках в приложениях по умолчанию.\n\nЕсли установлен флажок "Сообщать обо всех ошибках приложений Майкрософт", все ошибки в приложениях Microsoft включаются в отчет, независимо от параметра в раскрывающемся списке.\n\nЕсли установлен флажок "Сообщать обо всех ошибках компонентов Windows", все ошибки в компонентах Windows включаются в отчет, независимо от параметра в раскрывающемся списке.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, пользователь может настроить эти параметры с помощью панели управления, где по умолчанию устанавливается значение "во всех приложениях".\n\nЭта политика пропускается, если политика "Настроить отчеты об ошибках" отключена или не задана.\n\nСм. также политику "Настроить отчеты об ошибках" и "Отправлять отчет о системных ошибках".

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


MicrosoftKBSearch
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\HelpSvc

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить поиск в базе знаний Майкрософт в окне "Центр справки и поддержки"
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, могут ли пользователи выполнять поиск в базе знаний Майкрософт в окне "Центр справки и поддержки".

База знаний Майкрософт - это оперативный источник информации технической поддержки и диагностических средств для продуктов Майкрософт, и поиск в ней выполняется как часть запросов поиска центра справки и поддержки при использовании параметров поиска по умолчанию.

Если этот параметр включен, раздел базы знаний Майкрософт будет исключен из страницы настройки параметров поиска и поиск будет выполняться только в содержимом встроенной справки на локальном компьютере.

Если этот параметр отключен или не настроен, поиск будет выполняться в базе знаний Майкрософт, если имеется подключение к Интернету, и если поиск в базе знаний не был отключен на странице настройки параметров поиска.

Чтобы запретить возможность поиска информации в базе знаний Microsoft, а также скрыть параметры справки, которые выполняют установку этой возможности, нужно присвоить параметру dword-типа MicrosoftKBSearch, расположенному в той ветви, что и предыдущий параметр, значение, равное 0.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


Headlines
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\HelpSvc

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение центра справки и поддержки "Знаете ли вы?"
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Определяет, будет ли отображаться раздел "Знаете ли вы?" центра справки и поддержки.

Это содержимое динамически обновляется, если при открытии центра справки и поддержки установлено подключение к Интернету, и предоставляет актуальные сведения о Windows и компьютере.

Если этот параметр включен, центр справки и поддержки не будет ни загружать, ни отображать сведения раздела "Знаете ли вы?".

Если этот параметр отключен или не настроен, центр справки и поддержки будет загружать и отображать сведения раздела "Знаете ли вы?".

Для пользователей, не имеющих доступа в Интернет, стоит включить этот параметр, поскольку сведения раздела "Знаете ли вы?" останутся статичными и не будут обновляться без доступа в Интернет.

Еще одной возможностью, которую предоставляет пользователю Windows, является скрытие раздела Знаете ли вы? в окне Центр справки и поддержки. Для этого необходимо параметру dword-типа Headlines, расположенному в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PCHealth\HelpSvc, присвоить значение, равное 0.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\HelpSvc

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Содержит настройки ограничений для центра справки и поддержки.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


SeedServer
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Peernet\Pnrp\IPv6-Global

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Задать сервер инициализации
Путь групповой политики: Сеть;Cлужбы одноранговых сетей Майкрософт;Протокол однорангового разрешения имен;Глобальные облака

Этот параметр назначает сервер инициализации (seed server) для глобального облака (Интернета) указанному узлу сети предприятия. Протокол PNRP позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. В некоторых случаях протокол требует наличия сервера инициализации для загрузки.

Любой узел, включенный в одноранговую сеть, может использоваться как сервер инициализации. Для самого сервера инициализации настройка не требуется.

Этот параметр позволяет пользователям переносных компьютеров работать с их одноранговыми приложениями дома и на работе. Имеется четыре способа использования данного параметра для управления корпоративным сервером инициализации.

1. Чтобы использовать только глобальный, общеизвестный сервер инициализации в Интернете, нужно включить этот параметр, оставить список сервера инициализации пустым и флажок не установленным.

2. Чтобы использовать только корпоративный сервер инициализации, нужно включить параметр, ввести полное доменное имя или IPv6-адрес корпоративного сервера инициализации и установить флажок. Применение только корпоративного сервера инициализации не позволит пользователям переносных компьютеров работать с одноранговыми приложениями из дома.

3. Чтобы использовать корпоративный сервер инициализации и глобальный сервер инициализации, нужно включить этот параметр, вввести полное доменное имя или IPv6-адрес корпоративного сервера инициализации и не устанавливать флажок. Параметр позволяет пользователям переносных компьютеров работать с одноранговыми приложениями на рабочем месте и дома.

4. Чтобы не использовать никаких серверов инициализации, нужно включить данный параметр, не указывать имя сервера инициализации и установить флажок.

Если параметр отключен или не задан, протокол PNRP обращается к разделу реестра для определения того, какой сервер инициализации нужно использовать для загрузки.

Содержит в себе имя сервера инициализации

Эта политика задает сервер инициализации для глобального облака как указанный узел сети предприятия. PNRP-протокол (Peer Name Resolution Protocol) позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. Этот протокол в некоторых случаях требует наличия сервера инициализации для загрузки.

Любой узел, на котором действует одноранговая сеть, может использоваться как сервер инициализации. Никакая настройка самого сервера инициализации не требуется.

Эта политика также позволяет пользователям использовать их одноранговые приложения на домашних компьютерах. Имеется четыре способа использования этой политики для управления сервером инициализации, используемым в вашей организации.

1. Чтобы использовать глобальный общедоступный сервер инициализации в Интернете, нужно включить эту политику, оставить список сервера инициализации пустым и флажок не установленным.

2. Чтобы использовать только сервер инициализации вашей организации, нужно включить эту политику, вставить полное доменное имя или IPv6-адрес сервера инициализации вашей организации и установить флажок. Использование только сервера инициализации вашей организации будет препятствовать использованию одноранговых приложений мобильными пользователями из дома.

3. Чтобы использовать сервер инициализации вашей организации и глобальный сервер инициализации, нужно включить эту политику, вставить полное доменное имя или IPv6-адрес сервера инициализации вашей организации и не устанавливать флажок. Такая политика позволяет пользователям использовать их одноранговые приложения как на рабочем месте, так и на домашних компьютерах.

4. Чтобы не использовать никаких серверов инициализации, нужно включить эту политику, не указывать имя сервера инициализации и установить флажок.

Если эта политика отключена или не задана, PNRP-протокол обращается к разделу реестра для определения того, какой сервер инициализации нужно использовать для загрузки.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DontIncludeMicrosoftSeedServer
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Peernet\Pnrp\IPv6-Global

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать сервер инициализации
Путь групповой политики: Сеть;Cлужбы одноранговых сетей Майкрософт;Протокол однорангового разрешения имен;Глобальные облака

Этот параметр назначает сервер инициализации (seed server) для глобального облака (Интернета) указанному узлу сети предприятия. Протокол PNRP позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. В некоторых случаях протокол требует наличия сервера инициализации для загрузки.

Любой узел, включенный в одноранговую сеть, может использоваться как сервер инициализации. Для самого сервера инициализации настройка не требуется.

Этот параметр позволяет пользователям переносных компьютеров работать с их одноранговыми приложениями дома и на работе. Имеется четыре способа использования данного параметра для управления корпоративным сервером инициализации.

1. Чтобы использовать только глобальный, общеизвестный сервер инициализации в Интернете, нужно включить этот параметр, оставить список сервера инициализации пустым и флажок не установленным.

2. Чтобы использовать только корпоративный сервер инициализации, нужно включить параметр, ввести полное доменное имя или IPv6-адрес корпоративного сервера инициализации и установить флажок. Применение только корпоративного сервера инициализации не позволит пользователям переносных компьютеров работать с одноранговыми приложениями из дома.

3. Чтобы использовать корпоративный сервер инициализации и глобальный сервер инициализации, нужно включить этот параметр, вввести полное доменное имя или IPv6-адрес корпоративного сервера инициализации и не устанавливать флажок. Параметр позволяет пользователям переносных компьютеров работать с одноранговыми приложениями на рабочем месте и дома.

4. Чтобы не использовать никаких серверов инициализации, нужно включить данный параметр, не указывать имя сервера инициализации и установить флажок.

Если параметр отключен или не задан, протокол PNRP обращается к разделу реестра для определения того, какой сервер инициализации нужно использовать для загрузки.

Не использовать глобальный PNRP-сервер инициализации Microsoft

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DisableMulticastBootstrap
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Peernet\Pnrp\IPv6-Global

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Отключение многоадресной загрузки
Путь групповой политики: Сеть;Cлужбы одноранговых сетей Майкрософт;Протокол однорангового разрешения имен;Глобальные облака

Этот параметр не позволяет использовать протокол PNRP для показа компьютера или поиска других компьютеров в локальной подсети Интернета.

Протокол PNRP позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. Один из способов самозагрузки протокола PNRP - использование многоадресной загрузки в своей подсети. Т.е. протокол PNRP объявляет себя в локальной подсети, и другие компьютеры могут найти его при необходимости.

Если этот параметр включен, протокол PNRP не будет использовать многоадресную загрузку. Задание этого параметра реестра препятствует работе сценариев, в которых отсутствует сервер инициализации для загрузки, например в произвольных сетевых сценариях.

Если данный параметр отключен, протокол PNRP будет использовать многоадресную загрузку в пределах своей подсети.

Если параметр не задан, протокол PNRP обращается к разделу реестра для определения того, нужно ли оглашать наличие компьютера и использовать многоадресную загрузку для поиска других компьютеров в локальной подсети.

При загрузке используется многоадресный протокол SSDP. Служба SSDP должна быть включена (что и происходит по умолчанию) для того, чтобы эта политика действовала.

Этот параметр отключает возможность объявления компьютера или поиска других компьютеров в глобальном облаке локальной подсети с помощью PNRP-протокола.

PNRP-протокол (Peer Name Resolution Protocol) позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. Один из способов самозагрузки PRNP-протокола - это использование многоадресной рассылки в локальной подсети. В этом случае PRNP-протокол объявляет себя в локальной подсети, чтобы другие компьютеры могли найти его при необходимости.

Если эта политика включена, PRNP-протокол не будет использовать многоадресную загрузку. Использование этого параметра реестра препятствует работе сценариев, в которых отсутствует сервер инициализации для загрузки (например, в сценариях одноранговых сетей).

Если эта политика отключена, PRNP-протокол будет использовать многоадресную загрузку в пределах своей подсети.

Если эта политика не настроена, PNRP-протокол обращается к разделу реестра для определения того, нужно ли объявлять компьютер и использовать многоадресную рассылку для поиска других компьютеров в локальной подсети.

При загрузке используется многоадресный протокол SSDP (Simple Service Discovery Protocol). Служба SSDP должна быть включена (что и происходит по умолчанию) для того, чтобы эта политика действовала.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Peernet\Pnrp\IPv6-Global

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

настройки для глобального облака связи

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


SeedServer
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Peernet\Pnrp\IPv6-LinkLocal

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Задать сервер инициализации
Путь групповой политики: Сеть;Cлужбы одноранговых сетей Майкрософт;Протокол однорангового разрешения имен;Локальные облака связи

Этот параметр назначает сервер инициализации для локального облака (внутренней сети) указанному узлу сети предприятия.

Протокол PNRP позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. В некоторых случаях протокол требует наличия сервера инициализации для загрузки. Этот параметр позволяет указать в качестве сервера инициализации узел сети предприятия.

Чтобы использовать этот параметр, выберите "Включить" и введите в соответствующее поле список IPv6-адресов, разделенных точками с запятой. Если параметр включен, но никакие адреса не заданы, никакой сервер инициализации не будет использоваться.

Если параметр не задан, протокол PNRP обращается к разделу реестра для определения того, какой сервер инициализации нужно использовать для загрузки.

Содержит в себе имя сервера инициализации

Эта политика задает сервер инициализации для локального облака связи как указанный узел сети предприятия.

PNRP-протокол (Peer Name Resolution Protocol) позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. Этот протокол в некоторых случаях требует наличия сервера инициализации для загрузки. Эта политика позволяет задать сервер инициализации как указанный узел сети предприятия.

Чтобы использовать эту политику, включите ее и введите список IPv6-адресов, разделенных точками с запятой, в соответствующее поле. Если эта политика включена, но никакие адреса не заданы, никакой сервер инициализации не будет использоваться.

Если эта политика не задана, PNRP-протокол обращается к разделу реестра для определения того, какой сервер инициализации нужно использовать для загрузки.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DisableMulticastBootstrap
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Peernet\Pnrp\IPv6-LinkLocal

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение многоадресной загрузки
Путь групповой политики: Сеть;Cлужбы одноранговых сетей Майкрософт;Протокол однорангового разрешения имен;Локальные облака связи

Этот параметр отключает возможность оглашения наличия компьютера или поиска других компьютеров в локальной подсети глобального облака (Интернета) с помощью протокола PNRP.

Протокол PNRP позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. Один из способов самозагрузки протокола PNRP - использование многоадресной загрузки в своей подсети. Т. е. протокол PNRP объявляет себя в локальной подсети, и другие компьютеры могут найти его при необходимости.

Если этот параметр включен, протокол PNRP не будет использовать многоадресную загрузку. Задание этого параметра реестра препятствует работе сценариев, в которых отсутствует сервер инициализации для загрузки (seed server), например, в произвольных сетевых сценариях.

Если данный параметр отключен, протокол PNRP будет использовать многоадресную загрузку в пределах своей подсети.

Если параметр не задан, протокол PNRP обращается к разделу реестра для определения того, нужно ли оглашать наличие компьютера и использовать многоадресную загрузку для поиска других компьютеров в локальной подсети.

При загрузке используется многоадресный протокол SSDP. Служба SSDP должна быть включена (что и происходит по умолчанию) для того, чтобы эта политика действовала.

Этот параметр отключает возможность объявления компьютера или поиска других компьютеров в локальном облаке связи локальной подсети с помощью PNRP-протокола.

PNRP-протокол (Peer Name Resolution Protocol) позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. Один из способов самозагрузки PRNP-протокола - это использование многоадресной рассылки в локальной подсети. В этом случае PRNP-протокол объявляет себя в локальной подсети, чтобы другие компьютеры могли найти его при необходимости.

Если эта политика включена, PRNP-протокол не будет использовать многоадресную загрузку. Использование этого параметра реестра препятствует работе сценариев, в которых отсутствует сервер инициализации для загрузки (например, в сценариях одноранговых сетей).

Если эта политика отключена, PRNP-протокол будет использовать многоадресную загрузку в пределах своей подсети

Если эта политика не настроена, PNRP-протокол обращается к разделу реестра для определения того, нужно ли объявлять компьютер и использовать многоадресную рассылку для поиска других компьютеров в локальной подсети.

При загрузке используется многоадресный протокол SSDP (Simple Service Discovery Protocol). Служба SSDP должна быть включена (что и происходит по умолчанию) для того, чтобы эта политика действовала.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Peernet\Pnrp\IPv6-LinkLocal

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

настройки для локального облака связи

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


SeedServer
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Peernet\Pnrp\IPv6-SiteLocal

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Задать сервер инициализации
Путь групповой политики: Сеть;Cлужбы одноранговых сетей Майкрософт;Протокол однорангового разрешения имен;Локальные облака узла

Этот параметр назначает узел сети предприятия в качестве сервера инициализации для локального облака (внутренней сети).

Протокол PNRP позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. В некоторых случаях протокол требует наличия сервера инициализации для загрузки. Этот параметр позволяет указать в качестве сервера инициализации узел сети предприятия.

Чтобы использовать этот параметр, выберите "Включить" и введите в соответствующее поле список DNS-имен или IPv6-адресов, разделенных точками с запятой. Если параметр включен, но никакие адреса не заданы, никакой сервер инициализации не будет использоваться.

Если параметр не задан, протокол PNRP обращается к разделу реестра для определения того, какой сервер инициализации нужно использовать для загрузки.

Содержит в себе имя сервера инициализации

Эта политика задает сервер инициализации для локального облака сайта как указанный узел сети предприятия.

PNRP-протокол (Peer Name Resolution Protocol) позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. Этот протокол в некоторых случаях требует наличия сервера инициализации для загрузки. Эта политика позволяет задать сервер инициализации как указанный узел сети предприятия.

Чтобы использовать эту политику, включите ее и введите список DNS-имен или IPv6-адресов, разделенных точками с запятой, в соответствующее поле. Если эта политика включена, но никакие адреса не заданы, никакой сервер инициализации не будет использоваться.

Если эта политика не задана, PNRP-протокол обращается к разделу реестра для определения того, какой сервер инициализации нужно использовать для загрузки

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DisableMulticastBootstrap
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Peernet\Pnrp\IPv6-SiteLocal

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение многоадресной загрузки
Путь групповой политики: Сеть;Cлужбы одноранговых сетей Майкрософт;Протокол однорангового разрешения имен;Локальные облака узла

Этот параметр отключает возможность оглашения наличия компьютера или поиска других компьютеров в локальной подсети глобального облака (Интернета) с помощью протокола PNRP.

Протокол PNRP (Peer Name Resolution Protocol) позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. Один из способов самозагрузки протокола PNRP — это использование многоадресной загрузки в своей подсети. Т. е. протокол PNRP объявляет себя в локальной подсети, и другие компьютеры могут найти его при необходимости.

Если этот параметр включен, протокол PNRP не будет использовать многоадресную загрузку. Задание этого параметра реестра препятствует работе сценариев, в которых отсутствует сервер инициализации для загрузки (seed server), например в произвольных сетевых сценариях.

Если данный параметр отключен, протокол PNRP будет использовать многоадресную загрузку в пределах своей подсети.

Если параметр не задан, протокол PNRP обращается к разделу реестра для определения того, нужно ли оглашать наличие компьютера и использовать многоадресную загрузку для поиска других компьютеров в локальной подсети.

При загрузке используется многоадресный протокол SSDP (Simple Service Discovery Protocol). Служба SSDP должна быть включена (что и происходит по умолчанию) для того, чтобы эта политика действовала.

Этот параметр отключает возможность объявления компьютера или поиска других компьютеров в локальном облаке сайта локальной подсети с помощью PNRP-протокола.

PNRP-протокол (Peer Name Resolution Protocol) позволяет выполнять распределенное разрешение имен в IPV6-адрес и номер порта. Один из способов самозагрузки PRNP-протокола - это использование многоадресной рассылки в локальной подсети. В этом случае PRNP-протокол объявляет себя в локальной подсети, чтобы другие компьютеры могли найти его при необходимости.

Если эта политика включена, PRNP-протокол не будет использовать многоадресную загрузку. Использование этого параметра реестра препятствует работе сценариев, в которых отсутствует сервер инициализации для загрузки (например, в сценариях одноранговых сетей).

Если эта политика отключена, PRNP-протокол будет использовать многоадресную загрузку в пределах своей подсети.

Если эта политика не настроена, PNRP-протокол обращается к разделу реестра для определения того, нужно ли объявлять компьютер и использовать многоадресную рассылку для поиска других компьютеров в локальной подсети.

При загрузке используется многоадресный протокол SSDP (Simple Service Discovery Protocol). Служба SSDP должна быть включена (что и происходит по умолчанию) для того, чтобы эта политика действовала.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Peernet\Pnrp\IPv6-SiteLocal

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

настройки для локального облака связи

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


IgnoreDomainPasswordPolicyForNewGroups
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Peernet

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить проверку надежности пароля для группирования одноранговой сети
Путь групповой политики: Сеть;Cлужбы одноранговых сетей Майкрософт

По умолчанию, когда создается одноранговая группа, позволяющая проверку подлинности с помощью пароля (или меняется пароль для такой группы), группирование одноранговой сети проверяет пароль на соответствие требованиям надежности локальной системы. Поэтому пароли, менее надежные, чем пароли, разрешенные для входа, не могут быть использованы для одноранговой группы.

Данный параметр определяет поведение этой проверки. Если установлено значение, равное 1, проверка не будет проводиться и будут разрешены любые пароли. Если же установлено значение, равное нулю, то проверка будет проводиться.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при создании одноранговой группы и указании пароля, указанный пароль не будет проверяться согласно требованиям надежности, определенным операционной системой локального компьютера (то есть, можно будет указывать любой пароль).

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


Disabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Peernet

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение служб одноранговых сетей Майкрософт
Путь групповой политики: Сеть;Cлужбы одноранговых сетей Майкрософт

Этот параметр полностью отключает службы одноранговых сетей Майкрософт и делает невозможной работу зависимых от них приложений.

Протоколы одноранговых сетей обеспечивают работу приложений, использующих режим реального времени, совместную работу, распределение информации и распределенную обработку данных.

При включении данного параметра протоколы одноранговых сетей будут отключены.

Если параметр отключен или не определен, протоколы одноранговых сетей будут поддерживаться.

Если значение данного параметра равно 1, тогда службы одноранговой сети, реализованные в операционной системе Windows, будут запрещены.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\0e796bdb-100d-47d6-a2d5-f7d2daa51f51

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Требовать пароль при выходе из спящего режима (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры режимов сна

Указывает, запрашивается ли пароль при выходе системы из режима сна.

Если включить или не настраивать этот параметр, система запрашивает пароль при выходе из режима сна.

При отключении этого параметра система не запрашивает пароль при выходе из режима сна.

Параметры этого подраздела определяют, будет ли операционная система требовать ввода пароля при выходе из спящего режима.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\0e796bdb-100d-47d6-a2d5-f7d2daa51f51

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Требовать пароль при выходе из спящего режима (Питание от сети)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры режимов сна

Указывает, запрашивается ли пароль при выходе системы из режима сна.

Если включить или не настраивать этот параметр, система запрашивает пароль при выходе из режима сна.

При отключении этого параметра система не запрашивает пароль при выходе из режима сна.

Параметры этого подраздела определяют, будет ли операционная система требовать ввода пароля при выходе из спящего режима.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\0e796bdb-100d-47d6-a2d5-f7d2daa51f51

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют, будет ли операционная система требовать ввода пароля при выходе из спящего режима.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\29F6C1DB-86DA-48C5-9FDB-F2B67B1F44DA

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Укажите время ожидания перехода в режим сна (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры режимов сна

Указывает период ожидания перехода системы в режим сна.

При включении этого параметра необходимо ввести значение в секундах, указывающее время отсутствия активности, по истечении которого Windows перейдет в режим сна.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют интервал бездействия компьютера (в секундах), по истечении которого операционная система перейдет в режим сна.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\29F6C1DB-86DA-48C5-9FDB-F2B67B1F44DA

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Укажите время ожидания перехода в режим сна (Питание от сети)
Путь групповой политики: Укажите время ожидания перехода в режим сна (Питание от сети)

Указывает период ожидания перехода системы в режим сна.

При включении этого параметра необходимо ввести значение в секундах, указывающее время отсутствия активности, по истечении которого Windows перейдет в режим сна.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют интервал бездействия компьютера (в секундах), по истечении которого операционная система перейдет в режим сна.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\29F6C1DB-86DA-48C5-9FDB-F2B67B1F44DA

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют интервал бездействия компьютера (в секундах), по истечении которого операционная система перейдет в режим сна.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\3C0BC021-C8A8-4E07-A973-6B14CBCB2B7E

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить дисплей (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры экрана и видео

Указывает период отсутствия активности, после которого Windows отключает дисплей.

При включении этого параметра необходимо ввести значение в секундах, указывающее время отсутствия активности, по истечении которого Windows отключает дисплей.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют интервал бездействия компьютера (в секундах), по истечении которого монитор будет отключен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\3C0BC021-C8A8-4E07-A973-6B14CBCB2B7E

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить дисплей (Питание от сети)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры экрана и видео

Указывает период отсутствия активности, после которого Windows отключает дисплей.

При включении этого параметра необходимо ввести значение в секундах, указывающее время отсутствия активности, по истечении которого Windows отключает дисплей.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют интервал бездействия компьютера (в секундах), по истечении которого монитор будет отключен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\3C0BC021-C8A8-4E07-A973-6B14CBCB2B7E

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют интервал бездействия компьютера (в секундах), по истечении которого монитор будет отключен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\5CA83367-6E45-459F-A27B-476B1D01C936

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выберите действие при закрытии крышки компьютера (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры кнопок

Указывает действие, предпринимаемое Windows при закрытии пользователем крышки мобильного ПК

Возможные действия:

-Не предпринимать действий

-Перейти в спящий режим

-Перейти в режим гибернации

-Выключить компьютер

При включении этого параметра необходимо выбрать нужное действие.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют действие, которое будет выполняться при закрытии крышки ноутбука.

Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\5CA83367-6E45-459F-A27B-476B1D01C936

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выберите действие при закрытии крышки компьютера (Питание от сети)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры кнопок

Указывает действие, предпринимаемое Windows при закрытии пользователем крышки мобильного ПК

Возможные действия:

-Не предпринимать действий

-Перейти в спящий режим

-Перейти в режим гибернации

-Выключить компьютер

При включении этого параметра необходимо выбрать нужное действие.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют действие, которое будет выполняться при закрытии крышки ноутбука.

Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\5CA83367-6E45-459F-A27B-476B1D01C936

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют действие, которое будет выполняться при закрытии крышки ноутбука.

Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\637EA02F-BBCB-4015-8E2C-A1C7B9C0B546

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Действие при почти полной разрядке батареи
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры уведомления

Укажите действие, которое Windows будет предпринимать в случае, когда заряд батареи приблизится к уровню сигнала почти полной разрядки батареи.

Возможные действия:

-Не предпринимать действий

-Перейти в спящий режим

-Перейти в режим гибернации

-Выключить компьютер

При включении этого параметра необходимо выбрать нужное действие.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметр этого подраздела (в нем может находиться только параметр DCSettingIndex) определяет действие, которое будет выполняться при почти полной разрядке батареи. Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\637EA02F-BBCB-4015-8E2C-A1C7B9C0B546

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметр этого подраздела (в нем может находиться только параметр DCSettingIndex) определяет действие, которое будет выполняться при почти полной разрядке батареи. Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\6738E2C4-E8A5-4A42-B16A-E040E769756E

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить жесткий диск (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры жесткого диска

Указывает период отсутствия активности, после которого Windows отключает жесткий диск.

При включении этого параметра необходимо ввести значение в секундах, указывающее время отсутствия активности, по истечении которого Windows отключает жесткий диск.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют интервал бездействия жесткого диска (в секундах), по истечении которого он будет отключен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\6738E2C4-E8A5-4A42-B16A-E040E769756E

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить жесткий диск (Питание от сети)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры жесткого диска

Указывает период отсутствия активности, после которого Windows отключает жесткий диск.

При включении этого параметра необходимо ввести значение в секундах, указывающее время отсутствия активности, по истечении которого Windows отключает жесткий диск.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют интервал бездействия жесткого диска (в секундах), по истечении которого он будет отключен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\6738E2C4-E8A5-4A42-B16A-E040E769756E

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют интервал бездействия жесткого диска (в секундах), по истечении которого он будет отключен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\7648EFA3-DD9C-4E3E-B566-50F929386280

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выберите действие кнопки включения питания (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры кнопок

Указывает действие, предпринимаемое Windows при нажатии пользователем кнопки отключения питания.

Возможные действия:

-Не предпринимать действий

-Перейти в спящий режим

-Перейти в режим гибернации

-Выключить компьютер

При включении этого параметра необходимо выбрать нужное действие.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют действие, которое будет выполняться при нажатии пользователем кнопки выключения компьютера, расположенной на системном блоке.

Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\7648EFA3-DD9C-4E3E-B566-50F929386280

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выберите действие кнопки включения питания (Питание от сети)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры кнопок

Указывает действие, предпринимаемое Windows при нажатии пользователем кнопки отключения питания.

Возможные действия:

-Не предпринимать действий

-Перейти в спящий режим

-Перейти в режим гибернации

-Выключить компьютер

При включении этого параметра необходимо выбрать нужное действие.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют действие, которое будет выполняться при нажатии пользователем кнопки выключения компьютера, расположенной на системном блоке.

Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\7648EFA3-DD9C-4E3E-B566-50F929386280

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют действие, которое будет выполняться при нажатии пользователем кнопки выключения компьютера, расположенной на системном блоке.

Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\8183ba9a-e910-48da-8769-14ae6dc1170a

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Уровень сигнала низкого заряда батареи
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры уведомления

Указывает уровень заряда батареи, при котором включается сигнал низкого заряда батареи.

При включении этого параметра необходимо ввести числовое значение (в процентах) уровня заряда батареи, при котором включается сигнал низкого заряда батареи.

Для настройки вызываемого действия см. описание параметра "Действие при низком заряде батареи".

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметр этого подраздела (в нем может находиться только параметр DCSettingIndex) определяет уровень заряда батареи, при котором будет выдаваться сигнал низкого заряда батареи.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\8183ba9a-e910-48da-8769-14ae6dc1170a

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметр этого подраздела (в нем может находиться только параметр DCSettingIndex) определяет уровень заряда батареи, при котором будет выдаваться сигнал низкого заряда батареи.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\90959D22-D6A1-49B9-AF93-BCE885AD335B

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выключить адаптивное время ожидания выключения дисплея (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры экрана и видео

Определяет, как Windows управляет параметром, указывающим промежуток отсутствия активности, после которого Windows отключает дисплей компьютера.

При включении этой политики Windows автоматически настраивает этот параметр, основываясь на активности мыши и клавиатуры, для предотвращения выключения дисплея. Если отключить этот параметр, Windows использует одинаковое значение вне зависимости от действий с мышью или клавиатурой. Если не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют, будет ли выключено адаптивное время ожидания выключения монитора.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\90959D22-D6A1-49B9-AF93-BCE885AD335B

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выключить адаптивное время ожидания выключения дисплея (Питание от сети)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры экрана и видео

Определяет, как Windows управляет параметром, указывающим промежуток отсутствия активности, после которого Windows отключает дисплей компьютера.

При включении этой политики Windows автоматически настраивает этот параметр, основываясь на активности мыши и клавиатуры, для предотвращения выключения дисплея. Если отключить этот параметр, Windows использует одинаковое значение вне зависимости от действий с мышью или клавиатурой. Если не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют, будет ли выключено адаптивное время ожидания выключения монитора.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\90959D22-D6A1-49B9-AF93-BCE885AD335B

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют, будет ли выключено адаптивное время ожидания выключения монитора.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\94ac6d29-73ce-41a6-809f-6363ba21b47e

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить гибридный спящий режим (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры режимов сна

Отключает гибридный спящий режим.

При включении этого параметра система не создает файл спящего режима при переходе в режим сна (ждущий режим).

Если не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют, будет ли использоваться режим сна, или вместо него будет применяться ждущий режим.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\94ac6d29-73ce-41a6-809f-6363ba21b47e

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить гибридный спящий режим (Питание от сети)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры режимов сна

Отключает гибридный спящий режим.

При включении этого параметра система не создает файл спящего режима при переходе в режим сна (ждущий режим).

Если не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют, будет ли использоваться режим сна, или вместо него будет применяться ждущий режим.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\94ac6d29-73ce-41a6-809f-6363ba21b47e

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют, будет ли использоваться режим сна, или вместо него будет применяться ждущий режим.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\96996BC0-AD50-47EC-923B-6F41874DD9EB

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выберите действие кнопки перехода в режим сна (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры кнопок

Указывает действие, предпринимаемое Windows при нажатии пользователем кнопки перехода в режим сна.

Возможные действия:

-Не предпринимать действий

-Перейти в спящий режим

-Перейти в режим гибернации

-Выключить компьютер

При включении этого параметра необходимо выбрать нужное действие.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют действие, которое будет выполняться при нажатии пользователем кнопки перехода в режим сна.

Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\96996BC0-AD50-47EC-923B-6F41874DD9EB

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выберите действие кнопки перехода в режим сна (Питание от сети)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры кнопок

Указывает действие, предпринимаемое Windows при нажатии пользователем кнопки перехода в режим сна.

Возможные действия:

-Не предпринимать действий

-Перейти в спящий режим

-Перейти в режим гибернации

-Выключить компьютер

При включении этого параметра необходимо выбрать нужное действие.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют действие, которое будет выполняться при нажатии пользователем кнопки перехода в режим сна.

Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\96996BC0-AD50-47EC-923B-6F41874DD9EB

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют действие, которое будет выполняться при нажатии пользователем кнопки перехода в режим сна.

Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\9A66D8D7-4FF7-4EF9-B5A2-5A326CA2A469

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Уровень сигнала почти полной разрядки батареи
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры уведомления

Указывает уровень заряда батареи, при котором включается сигнал почти полной разрядки батареи.

При включении этого параметра необходимо ввести числовое значение (в процентах) уровня заряда батареи, при котором включается сигнал почти полной разрядки батареи.

Для настройки вызываемого действия см. описание параметра "Действие при почти полной разрядке батареи".

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметр этого подраздела (в нем может находиться только параметр DCSettingIndex) определяет уровень заряда батареи, при котором будет выдаваться сигнал почти полной разрядки батареи.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\9A66D8D7-4FF7-4EF9-B5A2-5A326CA2A469

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметр этого подраздела (в нем может находиться только параметр DCSettingIndex) определяет уровень заряда батареи, при котором будет выдаваться сигнал почти полной разрядки батареи.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\9D7815A6-7EE4-497E-8888-515A05F02364

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Укажите время ожидания для перехода в режим гибернации (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры режимов сна

Указывает период ожидания для перехода системы в режим гибернации.

При включении этого параметра необходимо ввести значение в секундах, указывающее время отсутствия активности, по истечении которого Windows перейдет в режим гибернации.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют интервал бездействия компьютера (в секундах), по истечении которого операционная система перейдет в спящий режим.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\9D7815A6-7EE4-497E-8888-515A05F02364

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Укажите время ожидания для перехода в режим гибернации (Питание от сети)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры режимов сна

Указывает период ожидания для перехода системы в режим гибернации.

При включении этого параметра необходимо ввести значение в секундах, указывающее время отсутствия активности, по истечении которого Windows перейдет в режим гибернации.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют интервал бездействия компьютера (в секундах), по истечении которого операционная система перейдет в спящий режим.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\9D7815A6-7EE4-497E-8888-515A05F02364

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют интервал бездействия компьютера (в секундах), по истечении которого операционная система перейдет в спящий режим.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\A7066653-8D6C-40A8-910E-A1F54B84C7E5

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выберите действие кнопки включения питания меню "Пуск" (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры кнопок

Определяет действие, предпринимаемое Windows при нажатии пользователем кнопки перехода в режим сна пользовательского интерфейса.

Возможные действия:

-Перейти в спящий режим

Перейти в режим гибернации

-Выключить компьютер

При включении этого параметра необходимо выбрать нужное действие.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют действие, которое будет выполняться при нажатии пользователем кнопки выключении, расположенной в меню Пуск.

Например, если значение параметра равно 2, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 0, тогда произойдет переход в режим сна.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\A7066653-8D6C-40A8-910E-A1F54B84C7E5

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выберите действие кнопки включения питания в меню "Пуск" (Питание от сети)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры кнопок

Определяет действие, предпринимаемое Windows при нажатии пользователем кнопки перехода в режим сна пользовательского интерфейса.

Возможные действия:

-Перейти в спящий режим

Перейти в режим гибернации

-Выключить компьютер

При включении этого параметра необходимо выбрать нужное действие.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют действие, которое будет выполняться при нажатии пользователем кнопки выключении, расположенной в меню Пуск.

Например, если значение параметра равно 2, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 0, тогда произойдет переход в режим сна.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\A7066653-8D6C-40A8-910E-A1F54B84C7E5

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют действие, которое будет выполняться при нажатии пользователем кнопки выключении, расположенной в меню Пуск.

Например, если значение параметра равно 2, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 0, тогда произойдет переход в режим сна.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\abfc2519-3608-4c2a-94ea-171b0ed546ab

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить различные режимы сна (S1-S3) при простое компьютера (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры режимов сна

Определяет, может ли Windows использовать различные режимы при переходе компьютера в режим сна.

Если эта политика включена, Windows может использовать различные режимы при переходе компьютера в режим сна. Если этот параметр отключен, единственным разрешенным режимом сна является режим гибернации.

Параметры этого подраздела определяют, будут ли разрешены режимы сна S1-S3 при простое компьютера.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\abfc2519-3608-4c2a-94ea-171b0ed546ab

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить различные режимы сна (S1-S3) при простое компьютера (Питание от сети)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры режимов сна

Определяет, может ли Windows использовать различные режимы при переходе компьютера в режим сна.

Если эта политика включена, Windows может использовать различные режимы при переходе компьютера в режим сна. Если этот параметр отключен, единственным разрешенным режимом сна является режим гибернации.

Параметры этого подраздела определяют, будут ли разрешены режимы сна S1-S3 при простое компьютера.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\abfc2519-3608-4c2a-94ea-171b0ed546ab

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют, будут ли разрешены режимы сна S1-S3 при простое компьютера.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\B7A27025-E569-46c2-A504-2B96CAD225A1

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить приложениям препятствовать переходу системы в режим сна (Питание от батареи)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры режимов сна

Разрешает приложениям и службам препятствовать переходу системы в режимы сна.

При включении этого параметра приложение или служба могут препятствовать переходу системы в режимы сна (гибридный спящий режим, ждущий режим или режим гибернации).

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют, будет ли операционная система разрешать различным программам препятствовать переходу в режим сна.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ACSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\B7A27025-E569-46c2-A504-2B96CAD225A1

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить приложениям препятствовать переходу системы в режим сна (Питание от сети)
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры режимов сна

Разрешает приложениям и службам препятствовать переходу системы в режимы сна.

При включении этого параметра приложение или служба могут препятствовать переходу системы в режимы сна (гибридный спящий режим, ждущий режим или режим гибернации).

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметры этого подраздела определяют, будет ли операционная система разрешать различным программам препятствовать переходу в режим сна.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\B7A27025-E569-46c2-A504-2B96CAD225A1

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметры этого подраздела определяют, будет ли операционная система разрешать различным программам препятствовать переходу в режим сна.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\bcded951-187b-4d05-bccc-f7e51960c258

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить уведомление при низком уровне заряда батареи
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры уведомления

Отключает уведомление пользователя о достижении низкого уровня заряда батареи.

При включении этого параметра Windows не будет выводить уведомление при достижении низкого уровня заряда батареи. Для установки уровня низкого заряда батареи см. описание параметра "Уровень низкого заряда батареи".

Уведомление будет показано только в том случае, если параметр "Действие при низком заряде батареи" имеет значение "Не предпринимать действий".

Если не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметр этого подраздела (в нем может находиться только параметр DCSettingIndex) определяет, будет ли выдаваться уведомление при низком заряде батареи.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\bcded951-187b-4d05-bccc-f7e51960c258

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметр этого подраздела (в нем может находиться только параметр DCSettingIndex) определяет, будет ли выдаваться уведомление при низком заряде батареи.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DCSettingIndex
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\d8742dcb-3e6a-4b3c-b3fe-374623cdcf06

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Действие при низком заряде батареи
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием;Параметры уведомления

Укажите действие, которое Windows будет предпринимать в случае, когда заряд батареи приблизится к уровню сигнала низкого заряда батареи.

Возможные действия:

-Не предпринимать действий

-Перейти в спящий режим

-Перейти в режим гибернации

-Выключить компьютер

При включении этого параметра необходимо выбрать нужное действие.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Параметр этого подраздела (в нем может находиться только параметр DCSettingIndex) определяет действие, которое будет выполняться при низком заряде батареи.

Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\d8742dcb-3e6a-4b3c-b3fe-374623cdcf06

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Параметр этого подраздела (в нем может находиться только параметр DCSettingIndex) определяет действие, которое будет выполняться при низком заряде батареи.

Например, если значение параметра равно 3, то произойдет выключение компьютера. Если значение параметра равно 2, тогда произойдет переход в спящий режим. А если значение параметра равно 1, тогда произойдет переход в режим сна. Также значение параметров этого подраздела может равняться 0. в этом случае никаких действий не произойдет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ActivePowerScheme
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: <Укажите настраиваемую текущую схему управления питанием> и <Выберите текущую схему управления питанием>
Путь групповой политики: Система;Управление электропитанием

Выбирает текущую схему управления питанием по введенному GUID-идентификатору схемы управления питанием.

Загрузить код GUID настраиваемой схемы управления питанием при помощи powercfg, средства командной строки для конфигурации питания.

Введите код GUID в следующем формате: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. (Например: 103eea6e-9fcd-4544-a713-c282d8e50083).

Для указания схемы питания из списка схем питания Windows по умолчанию воспользуйтесь средством настройки текущей схемы управления питанием.

Если отключить или не настраивать этот параметр, пользователи смогут просматривать и изменять его.

Он позволяет указать используемую по умолчанию схему электропитания (нужно указать GUID-номер схемы).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DisableContentFileUpdates
HKLM\Software\Policies\Microsoft\SearchCompanion

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить обновление информационных файлов "Помощника по поиску"
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, должен ли "Помощник по поиску" автоматически загружать обновления сведений во время локального поиска и поиска в Интернете.

Когда пользователь выполняет поиск на локальном компьютере или в Интернете, "Помощник по поиску" периодически подключается к узлу Майкрософт для загрузки обновлений политики конфиденциальности и дополнительных информационных файлов, используемых для форматирования и отображения результатов.

Если этот параметр включен, "Помощник по поиску" не будет загружать обновления содержимого во время выполнения поиска.

Если этот параметр отключен или не настроен, "Помощник по поиску" будет загружать обновления содержимого для всех случаев, кроме классического поиска.

Примечание. При поиске в Интернете, однако, искомый текст и сведения о поставщике услуг поиска будет отправляться в Майкрософт. Выбор классического поиска полностью отключает возможности "Помощника по поиску".

Указывает, должен ли "Помощник по поиску" автоматически загружать обновления информации во время выполнения локального поиска и поиска в Интернете.

Когда пользователь выполняет поиск на локальном компьютере или в Интернете, "Помощник по поиску" периодически подключается к узлу Майкрософт для загрузки обновлений политики конфиденциальности и дополнительных информационных файлов, используемых для форматирования и отображения результатов.

Если эта политика включена, ""Помощник по поиску" не будет загружать обновления информации во время выполнения поиска.

Если эта политика отключена или не задана, "Помощник по поиску" загружает обновления информации, если только пользователь не использует классический поиск.

Примечание: при поиске в Интернете, однако, искомый текст и информация о поставщике услуг поиска будет отправляться в Майкрософт. Выбор классического поиска полностью отключает функциональность "Помощника по поиску".

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


StudyId
HKLM\Software\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Помечать данные программы по улучшению качества программного обеспечения Windows идентификатором исследования
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Программа по улучшению качества программного обеспечения Windows

Данный параметр разрешает пометку данных программы по улучшению качества программного обеспечения Windows во время исследования.

При включении данного параметра данные программы по улучшению качества программного обеспечения Windows будут помечаться.

При отключении данного параметра данные программы по улучшению качества программного обеспечения Windows не будут помечаться идентификатором исследования.

Он определяет число, которым будут помечаться данные программы по улучшению качества программного обеспечения Windows во время исследования.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


CEIPEnable
HKLM\Software\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить программу по улучшению качества программного обеспечения Windows
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Программа по улучшению качества программного обеспечения Windows выполнит сбор информации о конфигурации оборудования и способах применения программного обеспечения и услуг Майкрософт, чтобы определить тенденции и статистические характеристики использования. При этом не будут собираться никакие личные сведения, такие как имя или адрес пользователя. Не нужно заполнять никакие опросы, вам никто не будет звонить, вашей работе никто не помешает. Все будет очень просто и понятно.

Если этот параметр включен, то все пользователи исключаются из участия в программе по улучшению качества программного обеспечения Windows.

Если этот параметр отключен, то для все пользователи участвуют в программе по улучшению качества программного обеспечения Windows.

Если политика не задана, администратор может воспользоваться компонентом "Отчеты о проблемах и решения" на панели управления, чтобы включить участие в программе по улучшению качества программного обеспечения Windows для всех пользователей.

Если значение этого параметра равно 1, тогда работа программы по улучшению программного обеспечения Windows будет запрещена.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


CorporateSQMURL
HKLM\Software\Policies\Microsoft\SQMClient

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить перенаправление отчетов программы по улучшению качества программного обеспечения Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Программа по улучшению качества программного обеспечения Windows

Если этот параметр политики включен, то все отчеты программы по улучшению качества программного обеспечения Windows перенаправляются серверу Microsoft Operations Manager.

Если этот параметр политики отключен, то отчеты не перенаправляются серверу Microsoft Operations Manager.

Если этот параметр политики не задан, то отчеты не перенаправляются серверу Microsoft Operations Manager.

Значение данного параметра позволяет указать имя корпоративного сервера SQM, которому будет передаваться информация программы по улучшению качества программного обеспечения Windows.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


DfsDcNameDelay
HKLM\Software\Policies\Microsoft\System\DFSClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Устанавливает частоту обнаружения контроллера домена (DC) клиентом распределенной файловой системы (DFS)
Путь групповой политики: Сеть

Позволяет настроить частоту попыток обнаружения клиентом распределенной файловой системы (DFS) контроллеров домена в их сети.

По умолчанию клиент DFS пытается обнаружить контроллеры домена каждые 15 минут.

Если этот параметр включен, можно настроить частоту попыток клиента DFS обнаружить контроллеры домена. Значение данного параметра указывается в минутах.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то применяется значение по умолчанию, равное 15 минутам.

Примечание. Минимальное значение, которое можно выбрать, равно 15 минутам. При попытке установить значение параметра меньше 15 минут применяется значение по умолчанию, равное 15 минутам.

Интервал обнаружения файловой системой DFS контроллера домена можно изменить при помощи параметра REG_DWORD типа DfsDcNameDelay (указывается в минутах), расположенного в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\System\DFSClient. По умолчанию интервал обнаружения контроллера домена равен 15 минут (интервал обнаружения не может быть меньше 15 минут).

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


NV PrimaryDnsSuffix
HKLM\Software\Policies\Microsoft\System\DNSClient

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Основной DNS-суффикс
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Задает основной суффикс системы доменных имен (DNS) для группы компьютеров. Основной DNS-суффикс используется при регистрации и разрешении DNS-имен.

Этот параметр позволяет задать основной DNS-суффикс для группы компьютеров и запрещает пользователям, в том числе администраторам, изменять его.

Если данный параметр отключен или не определен, все компьютеры используют свой локальный основной DNS-суффикс (обычно это DNS-имя домена Active Directory), к которому присоединен компьютер. Однако администраторы могут использовать компонент "Система" панели управления для изменения основного DNS-суффикса компьютера.

Для использования данного параметра в предлагаемом поле следует ввести нужный основной DNS-суффикс полностью. Например, "microsoft.com".

Параметр не отключает диалоговое окно "DNS-суффикс и NetBIOS-имя компьютера", которое администраторы используют для изменения основного DNS-суффикса компьютера. Однако при включении данного параметра суффиксы, введенные администраторами, игнорируются, пока параметр включен.

Внимание! Для вступления в силу изменений параметра требуется перезапустить Windows на всех компьютерах, к которым применяется параметр.

Примечание. Для изменения основного DNS-суффикса на компьютере без задания значения параметра щелкните значок "Система" в панели управления, выберите вкладку "Сетевая идентификация", нажмите кнопку "Свойства", затем "Другие" и введите суффикс в поле "Основной DNS-суффикс этого компьютера".

Дополнительные сведения о DNS см. в разделе справки "Система доменных имен (DNS)"

Также можно воспользоваться параметром строкового типа NV PrimaryDnsSuffix, расположенным в ветви HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\System\DNSClient, чтобы определить используемый основной суффикс DNS. По умолчанию в качестве основного DNS-суффикса используется DNS-имя домена Active Directory, к которому компьютер подключен.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DisableRootAutoUpdate
HKLM\Software\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выключить автоматическое обновление корневых сертификатов
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, используется ли автоматическое обновление корневых сертификатов при помощи Центра обновления Windows.

Обычно сертификаты используются для безопасного подключения к веб-узлу или при отправке или приеме безопасной почты. Выдать сертификат может любой издатель, но для получения максимальных гарантий безопасности сертификат должен быть выдан доверенным центром сертификации (ЦС). Корпорация Майкрософт включила в поставку Windows XP и других продуктов список компаний и организаций, которые считаются доверенными центрами.

Если этот параметр включен, при получении сертификата, выданного неизвестным центром, не будет выполняться подключение к узлу Центра обновления Windows для проверки наличия издателя в списке доверенных центров сертификации Майкрософт.

Если этот параметр отключен или не настроен, будет выполняться подключение к узлу Центра обновления Windows.

Если значение параметра REG_DWORD типа DisableRootAutoUpdate равно 1, то автоматическое обновление корневых сертификатов, выданных неизвестными центрами сертификации, при помощи центра обновления Microsoft будет запрещено.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


IgnoreLocalList
HKLM\Software\Policies\Microsoft\TPM\BlockedCommands

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Игнорировать локальный список заблокированных команд TPM
Путь групповой политики: Система;Службы доверенного платформенного модуля

Этот параметр позволяет принудительно применять или игнорировать локальный список заблокированных команд доверенного платформенного модуля.

Если параметр включен, то Windows будет игнорировать локальный список заблокированных команд доверенного платформенного модуля и блокировать только те команды доверенного платформенного модуля, которые указаны групповой политикой или в списке, определенном по умолчанию.

Локальный список заблокированных команд доверенного платформенного модуля настраивается вне групповой политики с помощью средства tpm.msc или сценариями, использующими интерфейс Win32_Tpm. Используемый по умолчанию список заблокированных команд доверенного платформенного модуля предустановлен в Windows. См. соответствующий параметр политики для настройки списка заблокированных команд доверенного платформенного модуля в групповой политике.

Если этот параметр отключен или не задан, то Windows будет блокировать команды доверенного платформенного модуля, найденные в локальном списке в дополнение к командам в групповой политике и в списках заблокированных команд доверенного платформенного модуля, определенных по умолчанию.

Если значение данного параметра равно 1, тогда локальный список команд TPM, выполнять которые запрещено, будет игнорироваться. Однако список дочернего подраздела List данной ветви реестра по-прежнему будет работать. Также будет работать список, определенный по умолчанию.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


IgnoreDefaultList
HKLM\Software\Policies\Microsoft\TPM\BlockedCommands

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Игнорировать список заблокированных команд TPM по умолчанию
Путь групповой политики: Система;Службы доверенного платформенного модуля

Этот параметр позволяет принудительно применить или игнорировать список заблокированных команд доверенного платформенного модуля (TPM), определенный по умолчанию.

Если параметр включен, то Windows будет игнорировать список заблокированных команд доверенного платформенного модуля, определенный по умолчанию, и блокировать только те команды доверенного платформенного модуля, которые указаны групповой политикой или в локальном списке.

Используемый по умолчанию список заблокированных команд доверенного платформенного модуля предустановлен в Windows. Список, установленный по умолчанию, можно просмотреть, запустив tpm.msc, перейдя в раздел "Управление командами" и сделав видимым столбец "Список блокировок по умолчанию". Локальный список заблокированных команд доверенного платформенного модуля настраивается вне групповой политики с помощью средства tpm.msc или сценариями, использующими интерфейс Win32_Tpm. См. соответствующий параметр политики для настройки списка заблокированных команд доверенного платформенного модуля в групповой политике.

Если этот параметр отключен или не задан, то Windows будет блокировать команды доверенного платформенного модуля из списка по умолчанию в дополнение к командам в групповой политике и в локальных списках заблокированных команд доверенного платформенного модуля.

Если значение данного параметра равно 1, тогда список команд TPM, выполнять которые по умолчанию запрещено, будет игнорироваться. Однако список дочернего подраздела List данной ветви реестра, или локальный список команд TPM, по-прежнему будут работать.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\TPM\BlockedCommands

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить список заблокированных команд TPM
Путь групповой политики: Система;Службы доверенного платформенного модуля

Этот параметр позволяет управлять списком команд доверенного платформенного модуля (TPM), заблокированных Windows, в групповой политике.

Если этот параметр включен, то Windows заблокирует отправку указанных команд на TPM компьютера. На команды TPM ссылаются по номеру команды. Например, команда номер 129 - это TPM_OwnerReadInternalPub, а команда номер 170 - это TPM_FieldUpgrade. Чтобы найти номер, соответствующий каждой команде TPM, запустите "tpm.msc" и перейдите в раздел "Управление командами".

Если этот параметр отключен или не задан, то Windows сможет заблокировать только те команды, которые указаны в списках по умолчанию или в локальных списках. Используемый по умолчанию список заблокированных команд TPM предустановлен в Windows. Список по умолчанию можно просмотреть, запустив tpm.msc, перейдя в раздел "Управление командами" и сделав видимым столбец "Список блокировок по умолчанию". Локальный список заблокированных команд TPM настраивается вне групповой политики с путем запуска tpm.msc или путем создания сценариев с помощью интерфейса Win32_Tpm. См. описание связанных параметров политик для управления принудительным применением списков по умолчанию и локальных списков заблокированных команд TPM.

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система будет использовать параметры строкового типа, расположенные в дочернем подразделе List ветви реестра, чтобы запретить определенные команды TPM.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


RequireActiveDirectoryBackup
HKLM\Software\Policies\Microsoft\TPM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить резервное копирование TPM в доменные службы Active Directory
Путь групповой политики: Система;Службы доверенного платформенного модуля

Этот параметр позволяет управлять резервной копией данных владельца доверенного платформенного модуля (TPM), созданной доменными службами Active Directory (AD DS).

Данные владельца доверенного платформенного модуля включают криптографический хэш пароля владельца доверенного платформенного модуля. Некоторые команды доверенного платформенного модуля могут быть выполнены только его владельцем. Данный хэш уполномочивает доверенный платформенный модуль на выполнение этих команд.

Если параметр включен, то в AD DS будет автоматически и без уведомления создана резервная копия данных владельца доверенного платформенного модуля, когда Windows используется для назначения или изменения пароля владельца доверенного платформенного модуля.

Если выбран параметр "Требовать резервного копирования TPM в AD DS", то пароль владельца доверенного платформенного модуля не может быть назначен или изменен, пока компьютер не будет подключен к домену и не будет успешно завершено резервное копирование AD DS. Данный параметр выбран по умолчанию, что помогает обеспечить доступность данных владельца доверенного платформенного модуля. В противном случае будет предпринята попытка резервного копирования AD DS, однако сетевые или иные сбои при копировании не будут влиять на управление доверенным платформенным модулем. Во время установки BitLocker попытки резервного копирования автоматически не повторяются и данные владельца доверенного платформенного модуля могут не сохраниться в AD DS.

Если этот параметр политики отключен или не задан, то в AD DS не будет создана резервная копия данных владельца доверенного платформенного модуля.

Примечание. Для успешного резервного копирования в AD DS необходимо предварительно задать в домене подходящие расширения схемы и параметры управления доступом. Дополнительные сведения по установке доменных служб Active Directory для доверенного платформенного модуля см. в интерактивной документации.

Примечание. Пока не будет назначен владелец, доверенный платформенный модуль не может быть использован для предоставления дополнительных функций безопасности программе шифрования диска BitLocker и другим приложениям. Чтобы стать владельцем доверенного платформенного модуля с паролем владельца, следует запустить tpm.msc и выбрать действие "Инициализировать TPM".

Примечание. Если данные владельца доверенного платформенного модуля утеряны или недоступны, при запуске tpm.msc на локальном компьютере возможно ограниченное управление доверенным платформенным модулем.

Если значение данного параметра равно 1, копирование основной информации владельца TPM на контроллер домена Active Directory будет обязательным. При этом пароль владельца TPM не будет назначен, если архивирование нового пароля на контроллере домена не прошло успешно.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


ActiveDirectoryBackup
HKLM\Software\Policies\Microsoft\TPM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить резервное копирование TPM в доменные службы Active Directory
Путь групповой политики: Система;Службы доверенного платформенного модуля

Этот параметр позволяет управлять резервной копией данных владельца доверенного платформенного модуля (TPM), созданной доменными службами Active Directory (AD DS).

Данные владельца доверенного платформенного модуля включают криптографический хэш пароля владельца доверенного платформенного модуля. Некоторые команды доверенного платформенного модуля могут быть выполнены только его владельцем. Данный хэш уполномочивает доверенный платформенный модуль на выполнение этих команд.

Если параметр включен, то в AD DS будет автоматически и без уведомления создана резервная копия данных владельца доверенного платформенного модуля, когда Windows используется для назначения или изменения пароля владельца доверенного платформенного модуля.

Если выбран параметр "Требовать резервного копирования TPM в AD DS", то пароль владельца доверенного платформенного модуля не может быть назначен или изменен, пока компьютер не будет подключен к домену и не будет успешно завершено резервное копирование AD DS. Данный параметр выбран по умолчанию, что помогает обеспечить доступность данных владельца доверенного платформенного модуля. В противном случае будет предпринята попытка резервного копирования AD DS, однако сетевые или иные сбои при копировании не будут влиять на управление доверенным платформенным модулем. Во время установки BitLocker попытки резервного копирования автоматически не повторяются и данные владельца доверенного платформенного модуля могут не сохраниться в AD DS.

Если этот параметр политики отключен или не задан, то в AD DS не будет создана резервная копия данных владельца доверенного платформенного модуля.

Примечание. Для успешного резервного копирования в AD DS необходимо предварительно задать в домене подходящие расширения схемы и параметры управления доступом. Дополнительные сведения по установке доменных служб Active Directory для доверенного платформенного модуля см. в интерактивной документации.

Примечание. Пока не будет назначен владелец, доверенный платформенный модуль не может быть использован для предоставления дополнительных функций безопасности программе шифрования диска BitLocker и другим приложениям. Чтобы стать владельцем доверенного платформенного модуля с паролем владельца, следует запустить tpm.msc и выбрать действие "Инициализировать TPM".

Примечание. Если данные владельца доверенного платформенного модуля утеряны или недоступны, при запуске tpm.msc на локальном компьютере возможно ограниченное управление доверенным платформенным модулем.

Если значение данного параметра равно 1, тогда будет разрешено копировать основную информацию о данных владельца TPM (криптографический хеш главного пароля TPM) на контроллер домена Active Directory.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


UpdateInterval
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 0x7530.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


SpikeWatchPeriod
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 0x5a.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


PollAdjustFactor
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 0x5.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


PhaseCorrectRate
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 0x1.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


MinPollInterval
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 0xa.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


MaxPosPhaseCorrection
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 0xd2f0.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


MaxPollInterval
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 0xf.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


MaxNegPhaseCorrection
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 0xd2f0.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


MaxAllowedPhaseOffset
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 0x12c.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


LocalClockDispersion
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 0xa.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


LargePhaseOffset
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 0x138800.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


HoldPeriod
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 5.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


FrequencyCorrectRate
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 4.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


EventLogFlags
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 2.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


AnnounceFlags
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32Time\Config

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Глобальные параметры конфигурации
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows

Задает набор параметров для всех поставщиков времени, установленных в системе. Существуют два набора параметров: задающие правила работы с часами, которые определяют, как служба времени Windows обрабатывает показания времени, получаемые от поставщиков, и общие параметры. Общие параметры позволяют задавать следующие настройки: доступность службы времени через процедуру DsGetDcName, детальность протоколирования событий, надежность показаний часов локального CMOS, а также минимальные и максимальные значения для интервала опроса поставщиков времени.

По умолчанию значение параметра равно 0xa.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


Type
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32time\Parameters

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настроить NTP-клиент Windows
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows;Поставщики времени

Указывает, выполняет ли NTP-клиент Windows синхронизацию времени с доменной иерархией или настроенным вручную NTP-сервером. Определяет доступность синхронизации времени с источником за пределами своего узла, интервал между попытками NTP-клиента Windows заново разрешить не разрешенное ранее имя NTP-сервера и детальность протоколирования событий NTP-клиента.

Данный параметр строкового типа определяет тип сервера.

Возможны значения:

NoSync

NTP

NT5DS (по умолчанию)

AllSync

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


NtpServer
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32time\Parameters

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настроить NTP-клиент Windows
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows;Поставщики времени

Указывает, выполняет ли NTP-клиент Windows синхронизацию времени с доменной иерархией или настроенным вручную NTP-сервером. Определяет доступность синхронизации времени с источником за пределами своего узла, интервал между попытками NTP-клиента Windows заново разрешить не разрешенное ранее имя NTP-сервера и детальность протоколирования событий NTP-клиента.

Данный параметр содержит имя сервера точного времени (имя сайта).

DEFAULT "time.windows.com,0x1"

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


SpecialPollInterval
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить NTP-клиент Windows
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows;Поставщики времени

Указывает, выполняет ли NTP-клиент Windows синхронизацию времени с доменной иерархией или настроенным вручную NTP-сервером. Определяет доступность синхронизации времени с источником за пределами своего узла, интервал между попытками NTP-клиента Windows заново разрешить не разрешенное ранее имя NTP-сервера и детальность протоколирования событий NTP-клиента.

По умолчанию значение параметра равно 0xe10.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ResolvePeerBackoffMinutes
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить NTP-клиент Windows
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows;Поставщики времени

Указывает, выполняет ли NTP-клиент Windows синхронизацию времени с доменной иерархией или настроенным вручную NTP-сервером. Определяет доступность синхронизации времени с источником за пределами своего узла, интервал между попытками NTP-клиента Windows заново разрешить не разрешенное ранее имя NTP-сервера и детальность протоколирования событий NTP-клиента.

По умолчанию значение параметра равно 0xf.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ResolvePeerBackoffMaxTimes
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить NTP-клиент Windows
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows;Поставщики времени

Указывает, выполняет ли NTP-клиент Windows синхронизацию времени с доменной иерархией или настроенным вручную NTP-сервером. Определяет доступность синхронизации времени с источником за пределами своего узла, интервал между попытками NTP-клиента Windows заново разрешить не разрешенное ранее имя NTP-сервера и детальность протоколирования событий NTP-клиента.

По умолчанию значение параметра равно 7.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


EventLogFlags
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить NTP-клиент Windows
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows;Поставщики времени

Указывает, выполняет ли NTP-клиент Windows синхронизацию времени с доменной иерархией или настроенным вручную NTP-сервером. Определяет доступность синхронизации времени с источником за пределами своего узла, интервал между попытками NTP-клиента Windows заново разрешить не разрешенное ранее имя NTP-сервера и детальность протоколирования событий NTP-клиента.

По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить NTP-клиент Windows
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows;Поставщики времени

Указывает, включен ли NTP-клиент Windows. Включение NTP-клиента Windows позволяет компьютеру выполнять синхронизацию системных часов с другими NTP-серверами. Если синхронизация происходит с помощью стороннего поставщика времени, эту службу можно отключить.

Если значение данного параметра равно 0, то служба NTP-клиента времени Windows работать не будет.

Также вы можете воспользоваться одноименным параметром ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\W32Time\TimeProviders\NtpServer, чтобы отключить NTP-сервер точного времени, реализованный в Windows.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


CrossSiteSyncFlags
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить NTP-клиент Windows
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows;Поставщики времени

Указывает, выполняет ли NTP-клиент Windows синхронизацию времени с доменной иерархией или настроенным вручную NTP-сервером. Определяет доступность синхронизации времени с источником за пределами своего узла, интервал между попытками NTP-клиента Windows заново разрешить не разрешенное ранее имя NTP-сервера и детальность протоколирования событий NTP-клиента.

По умолчанию значение параметра равно 2.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpServer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить NTP-сервер Windows
Путь групповой политики: Система;Служба времени Windows;Поставщики времени

Указывает, включен ли NTP-сервер Windows. Включение NTP-сервера Windows позволяет компьютеру обслуживать NTP-запросы от других компьютеров.

Указывает, включен ли NTP-сервер Windows. Включение NTP-сервера Windows позволяет компьютеру обслуживать NTP-запросы от других компьютеров.

Теги: Время ~HKCU Vista 2003 XP GPO


DisableWizard
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключение мастера совместимости программ.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Совместимость приложений

Данная политика управляет состоянием мастера совместимости программ.

Когда эта политика включена, начальная страница мастера в центре справки и поддержки, а также в меню "Пуск" не отображается.

Эти начальные пункты будут по-прежнему существовать, но первая страница мастера центра справки и поддержки проинформирует пользователя о том, что данный параметр был отключен.

Если значение данного параметра равно 1, тогда отображение мастера совместимости программ будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 GPO


DisablePropPage
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удаление страницы "Свойства совместимости программ"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Совместимость приложений

Эта политика управляет видимостью страницы свойств "Совместимость программ", являющейся расширением оболочки. Данное расширение оболочки является видимым в контекстном меню свойств ярлыка любой программы или исполняемого файла.

На странице свойств совместимости отображается список параметров, которые можно выбрать и применить к приложению для устранения наиболее типичных проблем со старыми приложениями. Если данный параметр политики включен, то страница свойств из контекстного меню удаляется, но предыдущие параметры настройки совместимости, примененные к приложению через этот интерфейс, остаются в силе.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вкладка Совместимость диалога Свойства исполняемых файлов и ярлыков на них отображаться не будет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 GPO


DisableEngine
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включение обработчика совместимости приложений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Совместимость приложений

Эта политика управляет состоянием обработчика совместимости приложений на компьютере.

Обработчик, являющийся частью загрузчика, просматривает базу данных совместимости при каждом запуске приложения на компьютере. Если приложение обнаружено в базе данных, обработчик либо предоставляет оперативные решения, либо исправляет ошибки совместимости, либо отображает справочное сообщение приложения, если известна причина неполадок.

Отключение обработчика совместимости приложений повышает производительность системы. Однако это снизит уровень совместимости многих популярных старых приложений и не запретит установку известных несовместимых приложений. (Например, это может привести к системной ошибке при установке старого антивирусного приложения.)

Компоненты Windows, такие как защита ресурсов Windows и управление учетными записями, используют обработчик совместимости приложений во избежание неполадок приложений. Если обработчик отключен, приложения не будут защищены, а их установщики, возможно, не будут запускаться должным образом, и, кроме того, могут возникнуть сбои во время установки.

Данный параметр полезен администраторам серверов, которые уверены в совместимости используемых приложений и нуждаются в повышении быстродействия. Это особенно полезно для веб-сервера, на котором приложения могут запускаться сотни раз в секунду, и существенной является скорость загрузчика.

Внимание! Многие системные процессы записывают значение этого параметра в кэш для ускорения работы. После изменения данного параметра следует перезагрузить компьютер, чтобы система могла должным образом отреагировать на изменения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда механизм проверки несовместимых с Windows Vista приложений (при запуске приложений) использоваться не будет.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\AxInstaller\ApprovedActiveXInstallSites

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Веб-узлы, разрешенные для установки элементов управления ActiveX
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Служба установки ActiveX

Служба установки ActiveX представляет собой решение, позволяющее делегировать установку элементов управления ActiveX на каждом компьютере в организации обычному пользователю.

Список веб-узлов, разрешенных для установки элементов управления ActiveX, содержит URL узла и параметры политики для каждого URL. Подстановочные символы не поддерживаются.

Вы можете указать отдельные сайты, с которых будет разрешено или запрещено устанавливать ActiveX-объекты. Для этого нужно параметру REG_DWORD типа ApprovedList, расположенному в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AxInstaller, присвоить значение 1.

После этого нужно воспользоваться параметрами строкового типа ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AxInstaller\ApprovedActiveXInstallSites. Названия этих параметров определяют название сайта. А значения определяют, можно или нет устанавливать ActiveX-объекты с этого сайта.

Теги: Конфигурация Vista GPO


ApprovedList
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\AxInstaller

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Вы можете указать отдельные сайты, с которых будет разрешено или запрещено устанавливать ActiveX-объекты. Для этого нужно параметру REG_DWORD типа ApprovedList, расположенному в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AxInstaller, присвоить значение 1.

После этого нужно воспользоваться параметрами строкового типа ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AxInstaller\ApprovedActiveXInstallSites. Названия этих параметров определяют название сайта. А значения определяют, можно или нет устанавливать ActiveX-объекты с этого сайта.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


OnlySystemBackup
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup\Server

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить только архивацию системы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Сервер;Архивация данных

Этот параметр управляет тем, доступна ли архивация только системных томов или разрешена архивация как системы, так и данных.

Если этот параметр включен, администратор компьютера или оператор архива может архивировать только тома, содержащие компоненты системы, и архивация томов данных недоступна. Если этот параметр отключен или не задан, доступна архивация как системных томов, так и томов данных.

Если значение данного параметра равно 1, тогда администраторам и операторам архива будет запрещено выполнение архивирования данных, расположенных на не системных разделах диска.

Теги: Архивация ~HKCU Vista GPO


NoRunNowBackup
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup\Server

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить архивацию данных однократного запуска
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Сервер;Архивация данных

Этот параметр позволяет управлять доступом к архивации данных однократного запуска.

Если этот параметр включен, администратор компьютера или оператор архива не смогут выполнять незапланированную архивацию данных однократного запуска с помощью системы архивации данных Windows Server.

Если этот параметр отключен или не задан, архивация данных однократного запуска доступна.

Если значение данного параметра равно 1 тогда администраторам и операторам архива будет запрещен однократный запуск мастера архивации Windows Server.

Теги: Архивация ~HKCU Vista GPO


NoBackupToOptical
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup\Server

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить архивацию данных на оптические носители
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Сервер;Архивация данных

Этот параметр управляет тем, доступна ли архивация данных на оптические носители.

Если этот параметр включен, администратор компьютера или оператор архива не смогут архивировать данные на оптические носители с помощью системы архивации данных Windows Server.

Если этот параметр отключен или не задан, то архивация данных на оптические носители доступна.

Если значение данного параметра равно 1 тогда администраторам и операторам архива будет запрещено выполнение архивирования данных на компакт-диски при помощи мастера архивации Windows Server.

Теги: Архивация ~HKCU Vista GPO


NoBackupToNetwork
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup\Server

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить архивацию данных в общую сетевую папку
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Сервер;Архивация данных

Этот параметр управляет тем, доступна ли архивация данных в общую сетевую папку.

Если этот параметр включен, администратор компьютера или оператор архива не смогут архивировать данные в общую сетевую папку с помощью системы архивации данных Windows Server.

Если этот параметр отключен или не задан, то архивация данных в общую сетевую папку доступна.

Если значение данного параметра равно 1 тогда администраторам и операторам архива будет запрещено выполнение архивирования данных на общие папки компьютеров сети при помощи мастера архивации Windows Server.

Теги: Архивация ~HKCU Vista GPO


NoBackupToDisk
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Backup\Server

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить архивацию данных в локальном хранилище
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Сервер;Архивация данных

Этот параметр управляет тем, доступна ли архивация данных в локальное хранилище.

Если этот параметр включен, администратор компьютера или оператор архива не смогут архивировать данные в локальное хранилище или на локальный диск с помощью системы архивации данных Windows Server.

Если этот параметр отключен или не задан, то архивация данных в локальное хранилище или на локальный диск доступна.

Если значение данного параметра равно 1 тогда администраторам и операторам архива будет запрещено выполнение архивирования данных на локальный компьютер с помощью мастера архивации Windows Server.

Теги: Архивация ~HKCU Vista GPO


UseSystemMaximum
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальная пропускная способность сети, используемая BITS для фоновой передачи файлов
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр устанавливает пределы для пропускной способности сети, которую служба BITS использует для фоновой передачи файлов (на активную передачу файлов этот параметр не влияет). Можно установить предельное значение для определенного временного интервала и предельное значение для остального времени. Например, ограничить использование пропускной способности сети до 10 кбит/c с 8:00 до 17:00, а в остальное время использовать всю доступную пропускную способность.

Если этот параметр политики включен, использование BITS пропускной способности будет ограничено заданным уровнем. Предельное значение можно указать в килобитах в секунду (кбит/c). Служба BITS будет использовать примерно 2 кбит/с, если указанное значение менее 2 кбит/с. Чтобы запретить передачу данных службой BITS, укажите предельное значение, равное 0.

Если данный параметр отключен или не настроен, служба BITS использует всю доступную пропускную способность. Примечание. Предельное значение следует определять по скорости сетевого соединения, а не сетевого адаптера (NIC) компьютера. Использование данного параметра предпочтительно для запрета нескольким потокам передачи данных службы BITS использовать всю доступную пропускную способность. Например, в случае, когда сетевая карта имеет высокую пропускную способность (10 мбит/с), а связь осуществляется по каналу с низкой пропускной способностью (56 кбит/с).

Если значение данного параметра равно 1, тогда будет использоваться вся полоса пропускания сети в часы, когда скорость передачи не ограничена.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP GPO


MaxTransferRateOnSchedule
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальная пропускная способность сети, используемая BITS для фоновой передачи файлов
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр устанавливает пределы для пропускной способности сети, которую служба BITS использует для фоновой передачи файлов (на активную передачу файлов этот параметр не влияет). Можно установить предельное значение для определенного временного интервала и предельное значение для остального времени. Например, ограничить использование пропускной способности сети до 10 кбит/c с 8:00 до 17:00, а в остальное время использовать всю доступную пропускную способность.

Если этот параметр политики включен, использование BITS пропускной способности будет ограничено заданным уровнем. Предельное значение можно указать в килобитах в секунду (кбит/c). Служба BITS будет использовать примерно 2 кбит/с, если указанное значение менее 2 кбит/с. Чтобы запретить передачу данных службой BITS, укажите предельное значение, равное 0.

Если данный параметр отключен или не настроен, служба BITS использует всю доступную пропускную способность. Примечание. Предельное значение следует определять по скорости сетевого соединения, а не сетевого адаптера (NIC) компьютера. Использование данного параметра предпочтительно для запрета нескольким потокам передачи данных службы BITS использовать всю доступную пропускную способность. Например, в случае, когда сетевая карта имеет высокую пропускную способность (10 мбит/с), а связь осуществляется по каналу с низкой пропускной способностью (56 кбит/с).

Значение данного параметра определяет скорость передачи данных (в Кбайт в секунду) в часы ограничения скорости передачи.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP GPO


MaxTransferRateOffSchedule
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальная пропускная способность сети, используемая BITS для фоновой передачи файлов
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр устанавливает пределы для пропускной способности сети, которую служба BITS использует для фоновой передачи файлов (на активную передачу файлов этот параметр не влияет). Можно установить предельное значение для определенного временного интервала и предельное значение для остального времени. Например, ограничить использование пропускной способности сети до 10 кбит/c с 8:00 до 17:00, а в остальное время использовать всю доступную пропускную способность.

Если этот параметр политики включен, использование BITS пропускной способности будет ограничено заданным уровнем. Предельное значение можно указать в килобитах в секунду (кбит/c). Служба BITS будет использовать примерно 2 кбит/с, если указанное значение менее 2 кбит/с. Чтобы запретить передачу данных службой BITS, укажите предельное значение, равное 0.

Если данный параметр отключен или не настроен, служба BITS использует всю доступную пропускную способность. Примечание. Предельное значение следует определять по скорости сетевого соединения, а не сетевого адаптера (NIC) компьютера. Использование данного параметра предпочтительно для запрета нескольким потокам передачи данных службы BITS использовать всю доступную пропускную способность. Например, в случае, когда сетевая карта имеет высокую пропускную способность (10 мбит/с), а связь осуществляется по каналу с низкой пропускной способностью (56 кбит/с).

Значение данного параметра определяет скорость передачи данных (в Кбайт в секунду) в часы, когда скорость передачи не ограничена.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP GPO


MaxRangesPerFile
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальное количество диапазонов, которые могут быть добавлены к файлу в задании BITS
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр определяет максимальное количество диапазонов, которые могут быть добавлены к файлу в задании BITS. По умолчанию максимальное количество диапазонов на один файл в задании BITS равно 500. Этот параметр может быть использован для увеличения или уменьшения максимального количества диапазонов на один файл.

Если этот параметр политики включен, максимальное количество диапазонов, которые могут быть добавлены к файлу, будет равно заданному значению.

Если этот параметр отключен или не задан, по умолчанию количество диапазонов на один файл будет равно пятистам.

Примечание. Задания BITS, созданные службами и пользователями, использующими учетную запись администратора, не учитываются при подсчете общего количества заданий.

Значение данного параметра определяет максимальное количество диапазонов, которые могут быть добавлены к файлу в задании BITS. По умолчанию максимальное количество диапазонов равно 500.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


MaxJobsPerUser
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальное количество заданий BITS для каждого пользователя
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр определяет максимальное количество заданий BITS, которые могут быть созданы пользователем компьютера. По умолчанию общее количество заданий, которые могут быть созданы пользователем, не может превышать шестидесяти. Этот параметр может быть использован для увеличения или уменьшения максимального количества заданий BITS, которые могут быть созданы пользователем.

Если этот параметр политики включен, максимальное количество заданий BITS, которые могут быть созданы пользователем, будет равно заданному значению.

Если этот параметр отключен или не задан, будет использоваться ограничение по умолчанию — 300 заданий.

Примечание. Данное ограничение не должно превышать значения параметра "Максимальное количество заданий BITS для компьютера" или 300, если параметр "Максимальное количество заданий BITS для компьютера" не задан. Задания BITS, созданные службами и пользователями, использующими учетную запись администратора, не учитываются при подсчете общего количества заданий.

Значение данного параметра определяет максимальное количество заданий службы BITS, которые могут быть созданы одним пользователем. По умолчанию пользователь может создать только 60 заданий.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


MaxJobsPerMachine
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальное количество заданий BITS для компьютера.
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр определяет максимальное количество заданий BITS, которые могут быть созданы всеми пользователями компьютера. По умолчанию общее количество заданий, которые могут быть созданы на компьютере, не может превышать трехсот. Этот параметр может быть использован для увеличения или уменьшения максимального количества пользовательских заданий BITS.

Если этот параметр политики включен, максимальное количество заданий BITS будет равно заданному значению.

Если этот параметр отключен или не задан, будет использоваться ограничение по умолчанию — 300 заданий.

Примечание. Задания BITS, созданные службами и пользователями, использующими учетную запись администратора, не учитываются при подсчете общего количества заданий.

Значение данного параметра определяет максимальное количество заданий службы BITS, которые могут быть созданы всеми пользователями компьютера. По умолчанию значение данного параметра равно 300.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


MaxFilesPerJob
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальное количество файлов, допустимое для одного задания BITS
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр определяет максимальное количество файлов, которое может содержать задание BITS. По умолчанию максимальное количество файлов задания BITS составляет 200. Этот параметр может быть использован для увеличения или уменьшения максимального количества файлов, которое может содержать задание BITS.

Если этот параметр политики включен, максимальное количество файлов, которое может содержать задание BITS, будет равно заданному значению.

Если этот параметр отключен или не задан, то по умолчанию задание BITS может содержать до 200 файлов.

Примечание. Задания BITS, созданные службами и пользователями, использующими учетную запись администратора, не учитываются при подсчете общего количества заданий.

Значение данного параметра определяет максимальное количество файлов, которые можно загрузить в рамках одного задания. По умолчанию в рамках одного задания нельзя загружать больше 200 файлов.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


MaxDownloadTime
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальное время загрузки задания BITS
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр ограничивает количество времени, доступное BITS для загрузки файлов во время выполнения задания BITS. Ограничение времени применяется ко времени активной загрузки файлов BITS, а не к реальному времени. Когда суммарное время загрузки превысит предельное значение, заданию будет присвоен статус ошибки. По умолчанию используется максимальное время загрузки, равное 15 дням (54000 секунд)

Если этот параметр включен, можно настроить максимальное время загрузки, которое составит указанное число секунд.

Если эта политика отключена или не задана, по умолчанию принимается значение 15 дней (54000 секунд) в качестве максимального времени загрузки.

<описания нет>

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


MaxContentAge
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить срок хранения файлов в кэше членов одноранговой группы BITS
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр определяет максимальный срок хранения файлов в кэше членов одноранговой группы BITS. В целях наиболее эффективного использования дискового пространства по умолчанию BITS удаляются все файлы, хранящиеся в кэше более 14 дней.

Если этот параметр политики включен, можно изменять максимальный срок хранения файлов в кэше (в днях). Можно указать значение от 1 до 120 дней.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то файлы, хранящиеся в кэше более 14 дней, будут удалены из него.

Примечание. Если параметр "Разрешить кэширование членов одноранговой группы BITS" отключен или не задан, то рассматриваемый параметр не оказывает влияния.

Значение данного параметра определяет максимальное количество дней, в течение которых хранить данные в кэше разрешено (потом они будут удаляться). По умолчанию из кэша удалятся файлы, хранящиеся в нем более 14 дней.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


MaxCacheSize
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить размер кэша членов одноранговой группы BITS
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр определяет максимальное пространство на диске (в процентах от общего объема системного диска), которое может быть использовано для кэширования членов одноранговой группы BITS. Файлы будут добавляться BITS в кэш и станут доступными клиентам до тех пор, пока размер содержимого кэша не достигнет указанного предела. По умолчанию объем кэша равен 1% от общего объема памяти системного диска.

Если параметр включен, можно указать процент объема системного диска, используемого для кэширования членов одноранговой группы BITS. Можно указать значение от 1 до 80%.

Если этот параметр отключен или не задан, то используемый по умолчанию объем дискового пространства, выделенный для кэширования членов одноранговой группы BITS, составляет 1% от полного объема памяти системного диска.

Примечание. Если параметр "Разрешить кэширование членов одноранговой группы BITS" отключен или не задан, то рассматриваемый параметр не оказывает влияния на систему.

Значение данного параметра определяет максимальный объем диска, который может использоваться для кэширования файлов, которые впоследствии будет разрешено скачивать другим клиентам одноранговой сети. По умолчанию размер кэша равен 1% от общего объема диска.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


MaxBandwidthValidTo
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальная пропускная способность сети, используемая BITS для фоновой передачи файлов
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр устанавливает пределы для пропускной способности сети, которую служба BITS использует для фоновой передачи файлов (на активную передачу файлов этот параметр не влияет). Можно установить предельное значение для определенного временного интервала и предельное значение для остального времени. Например, ограничить использование пропускной способности сети до 10 кбит/c с 8:00 до 17:00, а в остальное время использовать всю доступную пропускную способность.

Если этот параметр политики включен, использование BITS пропускной способности будет ограничено заданным уровнем. Предельное значение можно указать в килобитах в секунду (кбит/c). Служба BITS будет использовать примерно 2 кбит/с, если указанное значение менее 2 кбит/с. Чтобы запретить передачу данных службой BITS, укажите предельное значение, равное 0.

Если данный параметр отключен или не настроен, служба BITS использует всю доступную пропускную способность. Примечание. Предельное значение следует определять по скорости сетевого соединения, а не сетевого адаптера (NIC) компьютера. Использование данного параметра предпочтительно для запрета нескольким потокам передачи данных службы BITS использовать всю доступную пропускную способность. Например, в случае, когда сетевая карта имеет высокую пропускную способность (10 мбит/с), а связь осуществляется по каналу с низкой пропускной способностью (56 кбит/с).

Значение данного параметра определяет время, до которого пропускная способность канала, используемого службой BITS, будет ограничена.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP GPO


MaxBandwidthValidFrom
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальная пропускная способность сети, используемая BITS для фоновой передачи файлов
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр устанавливает пределы для пропускной способности сети, которую служба BITS использует для фоновой передачи файлов (на активную передачу файлов этот параметр не влияет). Можно установить предельное значение для определенного временного интервала и предельное значение для остального времени. Например, ограничить использование пропускной способности сети до 10 кбит/c с 8:00 до 17:00, а в остальное время использовать всю доступную пропускную способность.

Если этот параметр политики включен, использование BITS пропускной способности будет ограничено заданным уровнем. Предельное значение можно указать в килобитах в секунду (кбит/c). Служба BITS будет использовать примерно 2 кбит/с, если указанное значение менее 2 кбит/с. Чтобы запретить передачу данных службой BITS, укажите предельное значение, равное 0.

Если данный параметр отключен или не настроен, служба BITS использует всю доступную пропускную способность. Примечание. Предельное значение следует определять по скорости сетевого соединения, а не сетевого адаптера (NIC) компьютера. Использование данного параметра предпочтительно для запрета нескольким потокам передачи данных службы BITS использовать всю доступную пропускную способность. Например, в случае, когда сетевая карта имеет высокую пропускную способность (10 мбит/с), а связь осуществляется по каналу с низкой пропускной способностью (56 кбит/с).

Значение данного параметра определяет время, от которого пропускная способность канала, используемого службой BITS, будет ограничена.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP GPO


MaxBandwidthServed
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальная пропускная способность сети, используемая для кэширования членов одноранговой группы BITS
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр устанавливает пределы для пропускной способности сети, которую служба BITS использует для передачи файлов компьютерам (этот параметр не влияет на передачу файлов с основного сервера). Чтобы не допустить негативного влияния на компьютер, вызванного его работой в качестве сервера для других одноранговых компьютеров, по умолчанию BITS используется до 30% пропускной способности наиболее медленного сетевого адаптера в сети. Например, если на компьютере установлен сетевой адаптер с пропускной способностью 100 мбит/с и модем со скоростью 56 кбит/с, и оба устройства активны, BITS будет использоваться до 30% от 56 кбит/с. Можно изменить настройки BITS по умолчанию и установить фиксированную максимальную пропускную способность, используемую BITS для кэширования.

Если включить данный параметр, можно ввести значение в битах в секунду (бит/с) от 1 048 576 до 4 294 967 200, чтобы установить максимальную пропускную способность для кэширования.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то по умолчанию будет использоваться значение, равное 30% пропускной способности самого медленного сетевого интерфейса в сети.

Примечание. Если параметр "Разрешить кэширование членов одноранговой группы BITS" отключен или не задан, то рассматриваемый параметр не оказывает влияния.

Значение данного параметра определяет максимальную полосу пропускания, разрешенную для передачи кэшированных файлов другим компьютерам одноранговой сети. По умолчанию используется ограничение в 30% от пропускной способности самого медленного соединения.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


JobInactivityTimeout
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Время ожидания для неактивных заданий BITS
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр определяет число дней, в течение которых требуемое задание службы BITS может оставаться неактивным, прежде чем оно станет считаться недействительным. По умолчанию время ожидания до признания задания недействительным в BITS равно 90 дням. Как только задание переходит в категорию недействительных, оно удаляется из BITS, а загруженные для этого задания файлы удаляются с диска. Примечание. Любое изменение свойств или успешная загрузка обнулит этот счетчик.

Если компьютеры часто и долгое время работают в автономном режиме и на них сохраняются ожидающие задания, значение этого параметра можно увеличить. Если требуется регулярно удалять недействительные задания в целях экономии дискового пространства, значение этого параметра можно уменьшить.

Если этот параметр включен, можно настроить время ожидания для неактивного задания, которое составит указанное число дней.

Если этот параметр отключен или не задан, по умолчанию принимается значение 90 дней для времени ожидания неактивных заданий.

*******Определение взято из программы RegWorks 1.3.3

Количество дней, в течение которого ожидающее задание BITS (Background Intelligent Transfer Service) может оставаться неактивным, перед тем, как будет считаться, что оно брошено запросившей его стороной.

Если задание считается брошенным, оно удаляется системой и все загруженные файлы, относящиеся к этому заданию, удаляются с диска. Любые изменения свойств для этого задания или любые успешно выполненные действия по загрузке файлов сбрасывают этот таймер.

Если компьютер остается неподключенным к Интернету длительное время, никакие действия для этого задания не могут быть выполнены.

Можно увеличить это значение, если компьютер часто остается неподключенным к Интернету на длительные промежутки времени, при этом имея ожидающие завершения задания BITS. Напротив, можно уменьшить это значение, если вы хотите, чтобы брошенные задания не занимали зря место на диске.

Если эта политика включена, можно настраивать таймаут неактивного задания, указав нужное количество дней. Если эта политика отключена или не задана, по умолчанию принимается значение 90 дней для таймаута неактивных заданий.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP GPO


EnablePeercaching
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить кэширование членов одноранговой группы BITS
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр управляет включением функции кэширования членов одноранговой группы BITS на определенном компьютере. По умолчанию файлы в задании BITS загружаются только с сервера, определенного владельцем задания. Каждый клиентский компьютер будет загружать свою копию файлов с сервера. Если включено кэширование членов одноранговой группы BITS, то задания на загрузку будут кэшироваться этой службой и их содержание станет доступным другим клиентам. Во время выполнения загрузки необходимые файлы сначала запрашиваются BITS у одного из клиентов, находящегося в той же подсети. Если необходимых файлов нет ни у одного из клиентов в подсети, они будут загружены с основного сервера.

Если данный параметр включен, BITS будет кэшировать задания, отвечать на запросы содержимого от клиентов и загружать необходимое содержимое с клиентских компьютеров, если это возможно.

Если параметр отключен или не определен, функция кэширования членов одноранговой группы BITS будет отключена, и BITS будет загружать файлы напрямую с основного сервера.

Если значение данного параметра равно 0, тогда кэширование файлов для членов одноранговой группы будет запрещено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


EnableBITSMaxBandwidth
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальная пропускная способность сети, используемая BITS для фоновой передачи файлов
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр устанавливает пределы для пропускной способности сети, которую служба BITS использует для фоновой передачи файлов (на активную передачу файлов этот параметр не влияет). Можно установить предельное значение для определенного временного интервала и предельное значение для остального времени. Например, ограничить использование пропускной способности сети до 10 кбит/c с 8:00 до 17:00, а в остальное время использовать всю доступную пропускную способность.

Если этот параметр политики включен, использование BITS пропускной способности будет ограничено заданным уровнем. Предельное значение можно указать в килобитах в секунду (кбит/c). Служба BITS будет использовать примерно 2 кбит/с, если указанное значение менее 2 кбит/с. Чтобы запретить передачу данных службой BITS, укажите предельное значение, равное 0.

Если данный параметр отключен или не настроен, служба BITS использует всю доступную пропускную способность. Примечание. Предельное значение следует определять по скорости сетевого соединения, а не сетевого адаптера (NIC) компьютера. Использование данного параметра предпочтительно для запрета нескольким потокам передачи данных службы BITS использовать всю доступную пропускную способность. Например, в случае, когда сетевая карта имеет высокую пропускную способность (10 мбит/с), а связь осуществляется по каналу с низкой пропускной способностью (56 кбит/с).

Если значение данного параметра равно 1, тогда пропускная способность сети, используемая службой BITS для фоновой передачи данных, будет ограничена значениями параметров MaxBandwidthValidFrom, MaxBandwidthValidTo, MaxTransferRateOffSchedule, MaxTransferRateOnSchedule и UseSystemMaximum.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP GPO


DisablePeerCachingServer
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить компьютеру действовать как серверу кэширования членов одноранговой группы BITS
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр определяет, будет ли компьютер сервером кэширования членов одноранговой группы BITS. По умолчанию при включенном кэшировании членов одноранговой группы BITS компьютер работает и в качестве клиента (загрузка файлов с других клиентских компьютеров) и в качестве сервера (предоставление файлов клиентам) кэширования членов одноранговой группы BITS.

Если этот параметр политики включен, то загруженные на компьютер файлы больше не будут кэшироваться и не будут доступны другим одноранговым компьютерам. При этом файлы могут загружаться с других одноранговых компьютеров.

Если параметр отключен или не определен, загруженные и хранящиеся в кэше файлы будут доступны клиентам.

Примечание. Если параметр "Разрешить кэширование членов одноранговой группы BITS" отключен или не задан, то рассматриваемый параметр не оказывает влияния.

Если значение данного параметра равно 1, тогда локальному компьютеру будет запрещено выступать в качестве сервера кэширования членов одноранговой группы BITS при загрузке файлов. То есть, данный компьютер не будет кэшировать загружаемые файлы и предоставлять их для загрузки другим компьютерам сети.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


DisablePeerCachingClient
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\BITS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить компьютеру действовать как клиенту кэширования членов одноранговой группы BITS
Путь групповой политики: Сеть;Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Данный параметр определяет, будет ли компьютер клиентом кэширования членов одноранговой группы BITS. По умолчанию при включенном кэшировании членов одноранговой группы BITS компьютер работает и в качестве клиента (загрузка файлов с других клиентских компьютеров) и в качестве сервера (предоставление файлов клиентам) кэширования членов одноранговой группы BITS.

Если параметр включен, функция кэширования членов одноранговой группы BITS не будет использоваться для загрузки файлов; файлы будут загружаться только с основного сервера. При этом файлы на компьютере останутся доступными для соответствующих клиентов.

Если параметр отключен или не определен, компьютер сначала будет пытаться загрузить файлы заданий BITS с одноранговых компьютеров перед тем, как обратиться к основному серверу.

Примечание. Если параметр "Разрешить кэширование членов одноранговой группы BITS" отключен или не задан, то рассматриваемый параметр не оказывает влияния.

Если значение данного параметра равно 1, тогда локальному компьютеру будет запрещено выступать в качестве клиента кэширования членов одноранговой группы BITS при загрузке файлов. То есть, данный компьютер сможет загружать файлы только с основного сервера одноранговой сети. В противном случае он также будет пытаться загружать файлы и из других компьютеров сети, которым разрешено быть серверами кэширования.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


RootCertificateCleanupOption
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CertProp

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить очистку корневого сертификата
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Смарт-карта

Этот параметр позволяет задать правила очистки для корневого сертификата. Если этот параметр включен, то очистка корневого сертификата будет проводиться в соответствии с выбранным вариантом. Если этот параметр отключен или не задан, то очистка корневого сертификата будет проводиться в момент выхода из системы.

Если значение данного параметра равно 0, тогда очистка корневого сертификата проводиться не будет. Если же значение данного параметра равно 1, тогда очистка будет производиться при извлечении смарт-карты. А если значение данного параметра равно 2, тогда очистка будет производиться при выходе из системы.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


EnableRootCertificatePropagation
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CertProp

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить распространение корневого сертификата со смарт-карты
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Смарт-карта

Этот параметр позволяет управлять распространением корневого сертификата при вставленной смарт-карте.

Если этот параметр включен или не задан, то при вставке смарт-карты произойдет распространение корневого сертификата. Примечание. Чтобы данный параметр политики работал, должен быть включен параметр политики: "Включить распространение сертификатов со смарт-карты".

Если этот параметр отключен, то корневые сертификаты не будут распространяться со смарт-карты.

Если значение данного параметра равно 0, тогда при подключении смарт-карты распространение корневого сертификата, хранящегося на ней, производиться не будет (то есть, сертификат не будет доступен программам, установленным на компьютере).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


CertPropEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CertProp

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить распространение сертификатов со смарт-карты
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Смарт-карта

Этот параметр позволяет управлять распространением сертификатов при вставленной смарт-карте.

Если этот параметр включен или не задан, то при вставке смарт-карты произойдет распространение сертификатов.

Если этот параметр отключен, то при вставке смарт-карты распространение происходить не будет, и сертификаты не станут доступны для таких приложений, как Outlook.

Если значение данного параметра равно 0, тогда при подключении смарт-карты распространение сертификатов, хранящихся на ней, производиться не будет (то есть, сертификаты не будут доступны программам, установленным на компьютере).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowDefaultCredentials

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам могут быть переданы учетные данные пользователя, установленные по умолчанию (учетные данные, установленные по умолчанию, — это данные, используемые при первом входе в Windows).

Если этот параметр политики отключен или не настроен (по умолчанию), передача учетных данных пользователей, установленных по умолчанию, запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного подстановочного знака.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com - сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* - серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com - сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowDefCredentialsWhenNTLMOnly

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить учетные данные, установленные по умолчанию, с проверкой подлинности сервера "только NTLM"
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам могут быть переданы учетные данные пользователя, установленные по умолчанию, если для проверки подлинности используется NTLM (учетные данные, установленные по умолчанию, — это данные, используемые при первом входе в Windows).

Если этот параметр политики отключен или не настроен (по умолчанию), передача учетных данных пользователей, установленных по умолчанию, запрещена для всех компьютеров.

Политика "Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию" применима, когда проверка подлинности сервера выполнялась через достоверный сертификат X509 или Kerberos.

Примечание. Политика "Разрешить учетные данные, установленные по умолчанию, с проверкой подлинности сервера "только NTLM"" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowFreshCredentials

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить передачу новых учетных данных
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам могут быть переданы новые учетные данные пользователя, если для проверки подлинности используется NTLM (новые учетные данные — это данные, которые предлагается ввести пользователю при выполнении программы).

Если этот параметр политики не задан (по умолчанию), то после соответствующей взаимной проверки подлинности разрешается передача новых учетных данных серверу терминалов, работающему на любом компьютере (TERMSRV/*).

Если этот параметр политики отключен, передача новых учетных данных пользователей запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу новых учетных данных" применима, когда проверка подлинности сервера выполнялась через достоверный сертификат X509 или Kerberos. Политика "Разрешить новые учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить новые учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам могут быть переданы новые учетные данные пользователя, если для проверки подлинности используется NTLM (новые учетные данные — это данные, которые предлагается ввести пользователю при выполнении программы).

Если этот параметр политики не задан (по умолчанию), то после соответствующей взаимной проверки подлинности разрешается передача новых учетных данных серверу терминалов, работающему на любом компьютере (TERMSRV/*).

Если этот параметр политики отключен, передача новых учетных данных пользователей запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу новых учетных данных" применима, когда проверка подлинности сервера выполнялась через достоверный сертификат X509 или Kerberos. Политика "Разрешить новые учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowSavedCredentials

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить передачу сохраненных учетных данных
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указать, каким серверам могут быть переданы сохраненные учетные данные пользователя (сохраненные учетные данные — это данные, которые пользователь выбирает для сохранения или запоминания с помощью диспетчера учетных данных Windows).

Если этот параметр политики не задан (по умолчанию), то после соответствующей взаимной проверки подлинности разрешается передача сохраненных учетных данных серверу терминалов, работающему на любом компьютере (TERMSRV/*).

Если этот параметр политики отключен, передача новых учетных данных пользователей запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу сохраненных учетных данных" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowSavedCredentialsWhenNTLMOnly

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить сохраненные учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указать, каким серверам могут быть переданы сохраненные учетные данные пользователя, если для проверки подлинности используется NTLM (сохраненные учетные данные — это данные, которые пользователь выбирает для сохранения или запоминания с помощью диспетчера учетных данных Windows).

Если этот параметр политики не задан (по умолчанию), то после соответствующей взаимной проверки подлинности разрешается передача сохраненных учетных данных серверу терминалов, работающему на любом компьютере (TERMSRV/*), если компьютер клиента не входит в домен. Если клиент — член домена, то по умолчанию передача сохраненных учетных данных любому компьютеру запрещена.

Если этот параметр политики отключен, передача новых учетных данных пользователей запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу сохраненных учетных данных" применима, когда проверка подлинности сервера выполнялась через достоверный сертификат X509 или Kerberos. Политика "Разрешить сохраненные учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\DenyDefaultCredentials

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить передачу учетных данных, установленных по умолчанию
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам НЕ могут быть переданы учетные данные пользователя, установленные по умолчанию (учетные данные, установленные по умолчанию, — это данные, используемые при первом входе в Windows).

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию в данной политике не указан ни один сервер.

Примечание. Политика "Запретить передачу учетных данных, установленных по умолчанию" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Данная политика может использоваться в сочетании с политикой "Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию", чтобы определить исключения для некоторых серверов, которые в противном случае получают разрешения при использовании шаблонов в списке серверов политики "Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию".

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\DenyFreshCredentials

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить передачу новых учетных данных
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам НЕ могут быть переданы новые учетные данные пользователя (новые учетные данные — это данные, которые предлагается ввести пользователю при выполнении программы).

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию в данной политике не указан ни один сервер.

Примечание. Политика "Запретить передачу новых учетных данных" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Данная политика может использоваться в сочетании с политикой "Разрешить передачу новых учетных данных", чтобы определить исключения для некоторых серверов, которые в противном случае получают разрешения при использовании шаблонов в списке серверов политики "Разрешить передачу новых учетных данных".

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\DenySavedCredentials

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить передачу сохраненных учетных данных
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указать, каким серверам НЕ могут быть переданы сохраненные учетные данные пользователя (сохраненные учетные данные — это данные, которые пользователь выбирает для сохранения или запоминания с помощью диспетчера учетных данных Windows).

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию в данной политике не указан ни один сервер.

Примечание. Политика "Запретить передачу сохраненных учетных данных" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Данная политика может использоваться в сочетании с политикой "Разрешить передачу сохраненных учетных данных", чтобы определить исключения для некоторых серверов, которые в противном случае получают разрешения при использовании шаблонов в списке серверов политики "Разрешить передачу сохраненных учетных данных".

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DenySavedCredentials
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить передачу сохраненных учетных данных
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указать, каким серверам НЕ могут быть переданы сохраненные учетные данные пользователя (сохраненные учетные данные — это данные, которые пользователь выбирает для сохранения или запоминания с помощью диспетчера учетных данных Windows).

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию в данной политике не указан ни один сервер.

Примечание. Политика "Запретить передачу сохраненных учетных данных" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Данная политика может использоваться в сочетании с политикой "Разрешить передачу сохраненных учетных данных", чтобы определить исключения для некоторых серверов, которые в противном случае получают разрешения при использовании шаблонов в списке серверов политики "Разрешить передачу сохраненных учетных данных".

Если значение данного параметра равно 1, тогда передача сохраненных учетных данных будет запрещена для всех серверов, описанных в виде значений параметров строкового типа дочернего подраздела DenySavedCredentials данной ветви реестра.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


DenyFreshCredentials
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить передачу новых учетных данных
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам НЕ могут быть переданы новые учетные данные пользователя (новые учетные данные — это данные, которые предлагается ввести пользователю при выполнении программы).

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию в данной политике не указан ни один сервер.

Примечание. Политика "Запретить передачу новых учетных данных" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Данная политика может использоваться в сочетании с политикой "Разрешить передачу новых учетных данных", чтобы определить исключения для некоторых серверов, которые в противном случае получают разрешения при использовании шаблонов в списке серверов политики "Разрешить передачу новых учетных данных".

Если значение данного параметра равно 1, тогда передача новых учетных данных будет запрещена для всех серверов, описанных в виде значений параметров строкового типа дочернего подраздела DenyFreshCredentials данной ветви реестра.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


DenyDefaultCredentials
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить передачу учетных данных, установленных по умолчанию
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам НЕ могут быть переданы учетные данные пользователя, установленные по умолчанию (учетные данные, установленные по умолчанию, — это данные, используемые при первом входе в Windows).

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию в данной политике не указан ни один сервер.

Примечание. Политика "Запретить передачу учетных данных, установленных по умолчанию" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Данная политика может использоваться в сочетании с политикой "Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию", чтобы определить исключения для некоторых серверов, которые в противном случае получают разрешения при использовании шаблонов в списке серверов политики "Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию".

Если значение данного параметра равно 1, тогда передача учетных данных по умолчанию будет запрещена для всех серверов, описанных в виде значений параметров строкового типа дочернего подраздела DenyDefaultCredentials данной ветви реестра.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


ConcatenateDefaults_DenySaved
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить передачу сохраненных учетных данных
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указать, каким серверам НЕ могут быть переданы сохраненные учетные данные пользователя (сохраненные учетные данные — это данные, которые пользователь выбирает для сохранения или запоминания с помощью диспетчера учетных данных Windows).

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию в данной политике не указан ни один сервер.

Примечание. Политика "Запретить передачу сохраненных учетных данных" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Данная политика может использоваться в сочетании с политикой "Разрешить передачу сохраненных учетных данных", чтобы определить исключения для некоторых серверов, которые в противном случае получают разрешения при использовании шаблонов в списке серверов политики "Разрешить передачу сохраненных учетных данных".

Если значение данного параметра равно 1, тогда настройки системы по умолчанию будут связаны с настройками подраздела DenySavedCredentials.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


ConcatenateDefaults_DenyFresh
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить передачу новых учетных данных
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам НЕ могут быть переданы новые учетные данные пользователя (новые учетные данные — это данные, которые предлагается ввести пользователю при выполнении программы).

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию в данной политике не указан ни один сервер.

Примечание. Политика "Запретить передачу новых учетных данных" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Данная политика может использоваться в сочетании с политикой "Разрешить передачу новых учетных данных", чтобы определить исключения для некоторых серверов, которые в противном случае получают разрешения при использовании шаблонов в списке серверов политики "Разрешить передачу новых учетных данных".

Если значение данного параметра равно 1, тогда настройки системы по умолчанию будут связаны с настройками подраздела DenyFreshCredentials.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


ConcatenateDefaults_DenyDefault
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить передачу учетных данных, установленных по умолчанию
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам НЕ могут быть переданы учетные данные пользователя, установленные по умолчанию (учетные данные, установленные по умолчанию, — это данные, используемые при первом входе в Windows).

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию в данной политике не указан ни один сервер.

Примечание. Политика "Запретить передачу учетных данных, установленных по умолчанию" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Данная политика может использоваться в сочетании с политикой "Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию", чтобы определить исключения для некоторых серверов, которые в противном случае получают разрешения при использовании шаблонов в списке серверов политики "Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию".

Если значение данного параметра равно 1, тогда настройки системы по умолчанию будут связаны с настройками подраздела DenyDefaultCredentials.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


ConcatenateDefaults_AllowSavedNTLMOnly
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить сохраненные учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указать, каким серверам могут быть переданы сохраненные учетные данные пользователя, если для проверки подлинности используется NTLM (сохраненные учетные данные — это данные, которые пользователь выбирает для сохранения или запоминания с помощью диспетчера учетных данных Windows).

Если этот параметр политики не задан (по умолчанию), то после соответствующей взаимной проверки подлинности разрешается передача сохраненных учетных данных серверу терминалов, работающему на любом компьютере (TERMSRV/*), если компьютер клиента не входит в домен. Если клиент — член домена, то по умолчанию передача сохраненных учетных данных любому компьютеру запрещена.

Если этот параметр политики отключен, передача новых учетных данных пользователей запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу сохраненных учетных данных" применима, когда проверка подлинности сервера выполнялась через достоверный сертификат X509 или Kerberos. Политика "Разрешить сохраненные учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Если значение данного параметра равно 1, тогда настройки системы по умолчанию будут связаны с настройками подраздела AllowSavedCredentialsWhenNTLMOnly.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


ConcatenateDefaults_AllowSaved
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить передачу сохраненных учетных данных
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указать, каким серверам могут быть переданы сохраненные учетные данные пользователя (сохраненные учетные данные — это данные, которые пользователь выбирает для сохранения или запоминания с помощью диспетчера учетных данных Windows).

Если этот параметр политики не задан (по умолчанию), то после соответствующей взаимной проверки подлинности разрешается передача сохраненных учетных данных серверу терминалов, работающему на любом компьютере (TERMSRV/*).

Если этот параметр политики отключен, передача новых учетных данных пользователей запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу сохраненных учетных данных" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Если значение данного параметра равно 1, тогда настройки системы по умолчанию будут связаны с настройками подраздела AllowSavedCredentials.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


ConcatenateDefaults_AllowFreshNTLMOnly
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить новые учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда настройки системы по умолчанию будут связаны с настройками подраздела AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


ConcatenateDefaults_AllowFresh
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить передачу новых учетных данных
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам могут быть переданы новые учетные данные пользователя, если для проверки подлинности используется NTLM (новые учетные данные — это данные, которые предлагается ввести пользователю при выполнении программы).

Если этот параметр политики не задан (по умолчанию), то после соответствующей взаимной проверки подлинности разрешается передача новых учетных данных серверу терминалов, работающему на любом компьютере (TERMSRV/*).

Если этот параметр политики отключен, передача новых учетных данных пользователей запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу новых учетных данных" применима, когда проверка подлинности сервера выполнялась через достоверный сертификат X509 или Kerberos. Политика "Разрешить новые учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Если значение данного параметра равно 1, тогда настройки системы по умолчанию будут связаны с настройками подраздела AllowFreshCredentials.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


ConcatenateDefaults_AllowDefNTLMOnly
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить учетные данные, установленные по умолчанию, с проверкой подлинности сервера "только NTLM"
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам могут быть переданы учетные данные пользователя, установленные по умолчанию, если для проверки подлинности используется NTLM (учетные данные, установленные по умолчанию, — это данные, используемые при первом входе в Windows).

Если этот параметр политики отключен или не настроен (по умолчанию), передача учетных данных пользователей, установленных по умолчанию, запрещена для всех компьютеров.

Политика "Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию" применима, когда проверка подлинности сервера выполнялась через достоверный сертификат X509 или Kerberos.

Примечание. Политика "Разрешить учетные данные, установленные по умолчанию, с проверкой подлинности сервера "только NTLM"" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Если значение данного параметра равно 1, тогда настройки системы по умолчанию будут связаны с настройками подраздела AllowDefCredentialsWhenNTLMOnly.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


ConcatenateDefaults_AllowDefault
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам могут быть переданы учетные данные пользователя, установленные по умолчанию (учетные данные, установленные по умолчанию, — это данные, используемые при первом входе в Windows).

Если этот параметр политики отключен или не настроен (по умолчанию), передача учетных данных пользователей, установленных по умолчанию, запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного подстановочного знака.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com - сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* - серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com - сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Если значение данного параметра равно 1, тогда настройки системы по умолчанию будут связаны с настройками подраздела AllowDefaultCredentials.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


AllowSavedCredentialsWhenNTLMOnly
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить сохраненные учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указать, каким серверам могут быть переданы сохраненные учетные данные пользователя, если для проверки подлинности используется NTLM (сохраненные учетные данные — это данные, которые пользователь выбирает для сохранения или запоминания с помощью диспетчера учетных данных Windows).

Если этот параметр политики не задан (по умолчанию), то после соответствующей взаимной проверки подлинности разрешается передача сохраненных учетных данных серверу терминалов, работающему на любом компьютере (TERMSRV/*), если компьютер клиента не входит в домен. Если клиент — член домена, то по умолчанию передача сохраненных учетных данных любому компьютеру запрещена.

Если этот параметр политики отключен, передача новых учетных данных пользователей запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу сохраненных учетных данных" применима, когда проверка подлинности сервера выполнялась через достоверный сертификат X509 или Kerberos. Политика "Разрешить сохраненные учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Если значение данного параметра равно 1, тогда передача сохраненных учетных данных при использовании проверки подлинности NTLM будет разрешена для всех серверов, описанных в виде значений параметров строкового типа дочернего подраздела AllowSavedCredentialsWhenNTLMOnly данной ветви реестра. По умолчанию передача данных разрешена на любой сервер.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


AllowSavedCredentials
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить передачу сохраненных учетных данных
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указать, каким серверам могут быть переданы сохраненные учетные данные пользователя (сохраненные учетные данные — это данные, которые пользователь выбирает для сохранения или запоминания с помощью диспетчера учетных данных Windows).

Если этот параметр политики не задан (по умолчанию), то после соответствующей взаимной проверки подлинности разрешается передача сохраненных учетных данных серверу терминалов, работающему на любом компьютере (TERMSRV/*).

Если этот параметр политики отключен, передача новых учетных данных пользователей запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу сохраненных учетных данных" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Если значение данного параметра равно 1, тогда передача сохраненных учетных данных будет разрешена для всех серверов, описанных в виде значений параметров строкового типа дочернего подраздела AllowSavedCredentials данной ветви реестра. По умолчанию передача данных разрешена на любой сервер.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить новые учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам могут быть переданы новые учетные данные пользователя, если для проверки подлинности используется NTLM (новые учетные данные — это данные, которые предлагается ввести пользователю при выполнении программы).

Если этот параметр политики не задан (по умолчанию), то после соответствующей взаимной проверки подлинности разрешается передача новых учетных данных серверу терминалов, работающему на любом компьютере (TERMSRV/*).

Если этот параметр политики отключен, передача новых учетных данных пользователей запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу новых учетных данных" применима, когда проверка подлинности сервера выполнялась через достоверный сертификат X509 или Kerberos. Политика "Разрешить новые учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Если значение данного параметра равно 1, тогда передача новых учетных данных при использовании проверки подлинности NTLM будет разрешена для всех серверов, описанных в виде значений параметров строкового типа дочернего подраздела AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly данной ветви реестра. По умолчанию передача данных разрешена для любого сервера.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


AllowFreshCredentials
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить передачу новых учетных данных
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам могут быть переданы новые учетные данные пользователя, если для проверки подлинности используется NTLM (новые учетные данные — это данные, которые предлагается ввести пользователю при выполнении программы).

Если этот параметр политики не задан (по умолчанию), то после соответствующей взаимной проверки подлинности разрешается передача новых учетных данных серверу терминалов, работающему на любом компьютере (TERMSRV/*).

Если этот параметр политики отключен, передача новых учетных данных пользователей запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу новых учетных данных" применима, когда проверка подлинности сервера выполнялась через достоверный сертификат X509 или Kerberos. Политика "Разрешить новые учетные данные с проверкой подлинности сервера "только NTLM"" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Если значение данного параметра равно 1, тогда передача новых учетных данных будет разрешена для всех серверов, описанных в виде значений параметров строкового типа дочернего подраздела AllowFreshCredentials данной ветви реестра. По умолчанию передача данных при использовании проверки NTLM запрещена.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


AllowDefCredentialsWhenNTLMOnly
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить учетные данные, установленные по умолчанию, с проверкой подлинности сервера "только NTLM"
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, Сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам могут быть переданы учетные данные пользователя, установленные по умолчанию, если для проверки подлинности используется NTLM (учетные данные, установленные по умолчанию, — это данные, используемые при первом входе в Windows).

Если этот параметр политики отключен или не настроен (по умолчанию), передача учетных данных пользователей, установленных по умолчанию, запрещена для всех компьютеров.

Политика "Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию" применима, когда проверка подлинности сервера выполнялась через достоверный сертификат X509 или Kerberos.

Примечание. Политика "Разрешить учетные данные, установленные по умолчанию, с проверкой подлинности сервера "только NTLM"" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного шаблона.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* — серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com — сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Если значение данного параметра равно 1, тогда передача учетных данных по умолчанию при использовании проверки подлинности NTLM будет разрешена для всех серверов, описанных в виде значений параметров строкового типа дочернего подраздела AllowDefCredentialsWhenNTLMOnly данной ветви реестра. По умолчанию передача данных при использовании проверки NTLM запрещена.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


AllowDefaultCredentials
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию
Путь групповой политики: Система;Передача учетных данных

Эта политика применима к программам, использующим компонент Cred SSP (например, сервер терминалов).

При включенном параметре можно указывать, каким серверам могут быть переданы учетные данные пользователя, установленные по умолчанию (учетные данные, установленные по умолчанию, — это данные, используемые при первом входе в Windows).

Если этот параметр политики отключен или не настроен (по умолчанию), передача учетных данных пользователей, установленных по умолчанию, запрещена для всех компьютеров.

Примечание. Политика "Разрешить передачу учетных данных, установленных по умолчанию" может быть установлена для одного или нескольких имен участников безопасности службы (SPN). Имя SPN представляет конечный сервер, которому могут передаваться учетные данные пользователя. При указании SPN допускается использование одного подстановочного знака.

Например: TERMSRV/star.humanresources.fabrikam.com - сервер терминалов, работающий на компьютере star.humanresources.fabrikam.com; TERMSRV/* - серверы терминалов, работающие на всех компьютерах. TERMSRV/*.humanresources.fabrikam.com - сервер терминалов, работающий на всех компьютерах в домене .humanresources.fabrikam.com

Если значение данного параметра равно 1, тогда передача учетных данных по умолчанию будет разрешена для всех серверов, описанных в виде значений параметров строкового типа дочернего подраздела AllowDefaultCredentials данной ветви реестра. По умолчанию передача данных запрещена.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


UTF8Encoding
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Protocols\Mailto

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Использовать кодировку UTF-8 для почтовых ссылок
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем

Этот параметр политики позволяет задать, использует ли Internet Explorer кодировку UTF-8 для почтовых ссылок.

Если включить этот параметр, Internet Explorer будет кодировать почтовые ссылки в UTF-8.

Если отключить этот параметр политики, Internet Explorer будет отправлять почтовые ссылки в кодировке кодовой страницы пользователя. Это поведение соответствует поведению Internet Explorer 6 и более ранних версий.

Если не настраивать этот параметр политики, Internet Explorer будет отправлять почтовые ссылки в кодировке кодовой страницы пользователя. Пользователи могут изменить это поведение в меню "Сервис" Internet Explorer: щелкните свойства обозревателя, вкладку "Дополнительно", в разделе "Международный" установите "Использовать кодировку UTF-8 для почтовых ссылок"

Если значение данного параметра равно 1, тогда браузер Internet Explorer всегда будет кодировать почтовые ссылки в кодировке UTF-8.

По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


DaysToKeep
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Url History

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Время хранения страниц журнала содержится в параметре REG_DWORD типа DaysToKeep (в днях)

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


Version
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настроить строку обозревателя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Этот параметр позволяет задавать строку, которую Internet Explorer будет отправлять веб-серверам в заголовке запроса HTTP User Agent в качестве версии обозревателя.

Если данный параметр политики включен, Internet Explorer отошлет заданную строку в качестве версии обозревателя в заголовке User-Agent запроса HTTP.

Если данный параметр политики отключен или не настроен, в заголовке User Agent будет отослана текущая версия обозревателя (например, "MSIE 7.0").

Он содержит в себе строку, идентифицирующую браузер Internet Explorer и его версию при получении запроса User Agent.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


WarnOnIntranet
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить уведомление на панели информации о содержимом интрасети
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка безопасности

Этот параметр политики разрешает показ пользователю уведомления панели информации при загрузке содержимого интрасети, если правила сопоставления для интрасети не заданы. Панель информации позволяет пользователю включить сопоставление интрасети, если оно требуется.

Если этот параметр политики включен, уведомление панели информации будет появляться при каждом переходе пользователя на страницу, загружающую содержимое с узла интрасети.

Если этот параметр политики отключен, уведомление панели информации не будет появляться при загрузке пользователями содержимого с узла интрасети, считающегося находящимся в зоне Интернета.

Если этот параметр политики не задан, панель информации будет на экране при загрузке обозревателем содержимого интрасети на компьютер, подключенный вне домена, пока не будет выключена одним из ее параметров.

Если значение данного параметра равно 0, тогда уведомления панели информации не будут появляться при загрузке пользователями содержимого с узла интрасети, который считается расположенным в зоне Интернет.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


UrlEncoding
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить отправку URL-адресов как UTF-8 (требуется перезапуск)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Кодировка URL

Этот параметр политики указывает, использовать или нет UTF-8 в качестве стандарта определения символов, чтобы их можно было прочесть на любом языке. Использование UTF-8 позволяет обмениваться URL-адресами, которые содержат символы любого языка.

Если этот параметр политики включен, Internet Explorer не разрешает отправлять URL-адреса как UTF-8. Пользователь не может менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики выключен, Internet Explorer разрешает отправлять URL-адреса как UTF-8. Пользователь не может менять этот параметр политики.

Если этот параметр политики не настроен, пользователь имеет возможность разрешать и запрещать отправлять URL-адреса как UTF-8.

Если значение данного параметра равно 0, тогда браузеру будет запрещено отправлять URL-адреса в кодировке UTF-8. Кодировка UTF-8 поддерживает символы любого языка мира.

По умолчанию значение параметра равно 0.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Security_zones_map_edit
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Зоны безопасности: Запретить пользователям добавлять и удалять веб-узлы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям добавление или удаление узлов для зон безопасности. Зона безопасности - это группа веб-узлов с одинаковым уровнем безопасности.

Если эта политика включена, параметры управления узлами для зон безопасности будут отключены. (Чтобы увидеть параметры управления узлами для зон безопасности, в окне свойств обозревателя раскройте вкладку "Безопасность" и нажмите кнопку "Узлы").

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут добавлять или удалять веб-узлы зон "Надежные узлы" и "Ограниченные узлы" и изменять параметры зоны "Местная интрасеть".

Эта политика не позволяет пользователям изменять установленные администратором параметры управления узлами для зон безопасности.

Примечание. Политика "Отключить вкладку "Безопасность"" (которая находится в папке \Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернета), удаляющая вкладку "Безопасность" из интерфейса, имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, данная политика игнорируется.

См. также политику "Зоны безопасности: использовать только параметры компьютера".

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено добавлять или удалять узлы, расположенные в зонах безопасности.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Security_options_edit
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Зоны безопасности: Запретить пользователям изменять политики
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Запрещает пользователям изменять параметры зон безопасности. Зона безопасности - это группа веб-узлов с одинаковым уровнем безопасности.

Если эта политика включена, кнопка "Другой" и ползунок уровня безопасности на вкладке "Безопасность" диалогового окна свойств обозревателя будут отключены.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи могут изменять параметры зон безопасности.

Эта политика не позволяет пользователям изменять параметры зон безопасности, установленные администратором.

Примечание. Политика "Отключить вкладку "Безопасность"" (которая находится в папке \Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления Интернета), удаляющая вкладку "Безопасность" из диалогового окна свойств обозревателя, имеет приоритет над этой политикой. Если она включена, данная политика игнорируется.

См. также политику "Зоны безопасности: использовать только параметры компьютера".

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет запрещено изменять настройки работы зон безопасности.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Security_HKLM_only
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Зоны безопасности: Использовать только параметры компьютера
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer

Применяет информацию зон безопасности ко всем пользователям данного компьютера. Зона безопасности - это группа веб-узлов с одинаковым уровнем безопасности.

Если эта политика включена, изменения, сделанные одним пользователем для любой из зон безопасности, будут применены ко всем пользователям этого компьютера.

Если эта политика отключена или не задана, пользователи этого компьютера могут устанавливать собственные параметры для зон безопасности.

Эта политика предназначена для обеспечения единообразного применения параметров зон безопасности на одном компьютере, не меняя их для разных пользователей.

См. также политику "Зоны безопасности: не разрешать пользователям изменение политик".

Если значение данного параметра равно 1, тогда браузер будет использовать настройки зон безопасности, определенные только на уровне ветвей реестра корневого раздела HKLM.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


PreventIgnoreCertErrors
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить пропуск ошибок сертификата
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем

Internet Explorer обрабатывает как критические любые ошибки сертификатов SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security), прерывающие переход (такие как "истек срок действия", "сертификат отозван", "несоответствие имен").

При включении этого параметра политики пользователю запрещается продолжать переход.

Если отключить или не настроить этот параметр политики, пользователь сможет игнорировать ошибки сертификатов и продолжить переход.

Если значение параметра PreventIgnoreCertErrors равно 1, тогда пользователям будет запрещено выполнять переход, если сертификат SSL/TLS содержит такие ошибки, как истечение срока действия, сертификат отозван или несоответствие имен. По умолчанию пользователь может игнорировать сообщение об ошибке и продолжить переход.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


EnablePunycode
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отправлять международные доменные имена
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем

Этот параметр политики разрешает Internet Explorer преобразовывать имена доменов в формате Unicode в формат IDN (Punycode) перед посылкой на серверы службы доменных имен (DNS) или прокси-серверы.

При включенном параметре политики пользователь должен указать, когда IDN-имена серверов должны быть посланы: 0) имена доменов в формате Unicode не будут преобразовываться в формат IDN; 1) имена доменов в формате Unicode будут преобразовываться в формат IDN только для адресов, расположенных вне зоны интрасети; 2) имена доменов в формате Unicode будут преобразовываться в формат IDN только для адресов, расположенных в зоне интрасети; 3) имена доменов в формате Unicode всегда будут преобразовываться в формат IDN.

Если отключить или не настраивать этот параметр политики, пользователи могут управлять этим параметром с помощью дополнительных параметров компонента "Интернет" на панели управления. По умолчанию имена доменов преобразуются в формат IDN только в случае, если адреса находятся вне зоны интрасети.

Если значение данного параметра равно 0, тогда имена доменов в кодировке Unicode при передаче на сервер DNS преобразовываться не будут. Если же значение данного параметра равно 1, тогда имена доменов в кодировке Unicode, указывающих за пределы интрасети, будут преобразовываться в кодировку IDN. Если же значение данного параметра равно 2, тогда преобразовываться в кодировку IDN будут имена доменов в кодировке Unicode, указывающие на адреса в зоне интрасети. А если значение данного параметра равно 3, тогда имена доменов в формате Unicode всегда будут преобразовываться в формат IDN.

По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


CodeBaseSearchPath
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Позволяет не задавать путь загрузки кода для каждой машины.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры организации;Загрузка кода

Данный параметр политики запрещает задавать путь загрузки кода для каждой машины. Служба загрузки интернет-компонентов предоставляет функцию, вызываемую приложением для загрузки, проверки и установки кода OLE-компонента. Данный параметр позволяет задать путь загрузки кода.

Если данный параметр политики включен, пользователь не может задать путь загрузки кода. Необходимо задать путь загрузки.

Если данный параметр политики отключен, пользователь может задать путь загрузки кода.

В том случае, если обозреватель Internet Explorer выполняет загрузку cab-файла (с кодом OLE-компонентов), он обращается с запросом POST к веб-странице, указанной в параметре строкового типа CodeBaseSearchPath.

Содержимое данного параметра определяет адрес, на котором браузер по умолчанию выполняет поиск cab-файлов.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


CertificateRevocation
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Проверять, не отозван ли сертификат сервера
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Панель управления обозревателем;Вкладка "Дополнительно"

Этот параметр политики позволяет управлять проверкой Internet Explorer отзыва сертификатов сервера. Сертификаты могут быть отозваны, если они оказались под угрозой или истек срок их действия, и этот параметр помогает защитить пользователей от передачи конфиденциальных данных на небезопасный или мошеннический веб-узел.

Если данный параметр политики включен, Internet Explorer будет проверять, отозваны ли сертификаты сервера.

Если данный параметр политики отключен, Internet Explorer не будет проверять, отозваны ли сертификаты сервера.

Если данный параметр политики не настроен, Internet Explorer не будет проверять, отозваны ли сертификаты сервера.

Если значение данного параметра равно 1, тогда браузер Internet Explorer всегда будет проверять, отозван ли сертификат сервера, к которому обращается пользователь.

По умолчанию значение параметра равно 1.

Теги: Безопасность Vista 2003 XP GPO


IEAKUpdateUrl
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить изменение стойкости шифра URL обновлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Обновление компонентов;Меню "Справка" > "О программе"

Данный параметр политики запрещает изменение стойкости шифра интернет-адресов обновлений. Доступ к защищенным страницам не будет предоставлен, пока обозреватель не установит соединение с требуемым шифрованием. Для соответствия обозревателя этому требованию данный параметр политики позволяет задать интернет-адрес, с которого будет производиться обновление параметров безопасности.

Если данный параметр политики включен, пользователь не сможет настраивать стойкость шифра интернет-адреса обновлений. Необходимо задать стойкость шифра интернет-адреса обновлений.

Если данный параметр политики отключен или не определен, пользователь может настроить стойкость шифра интернет-адреса обновлений.

С помощью параметра строкового типа IEAKUpdateUrl ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion можно изменить страницу применяемой стойкости шифра Интернет-адресов обновлений.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Restrictions\AllowDeviceClasses

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить установку устройств с использованием драйверов, соответствующих этим классам установки устройств
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Задает список кодов GUID класса установки устройств, которые можно установить.

Этот параметр предназначен для использования, только когда параметр "Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики" включен и не имеет приоритета над любым параметром, запрещающим установку устройств.

Если включить этот параметр, то любое устройство с кодом оборудования, соответствующим одному из кодов в этом списке, может быть установлено или обновлено, если это не было специально запрещено в параметрах политики "Запретить установку устройств, соответствующих этим кодам устройств", "Запретить установку устройств для этих классов устройств" или "Запретить установку съемных устройств". Если другой параметр политики препятствует установке устройства, это устройство нельзя установить, даже если оно также представлено значением в данном параметре.

Если отключить или не настраивать этот параметр и если в никакой другой политике не указано это устройство, то параметр "Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики" определяет, можно ли установить это устройство.

Если данный компьютер является сервером терминалов, разрешение этой политики также повлияет на перенаправление определенных устройств с клиента служб терминалов на этот компьютер.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Restrictions\AllowDeviceIDs

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить установку устройств, соответствующих какому-либо из этих кодов устройств
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Задает список кодов самонастраиваемых устройств и совместимых кодов для устройств, которые можно установить.

Этот параметр предназначен для использования, только когда параметр "Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики" включен и не имеет приоритета над любым параметром политики, запрещающим установку устройства.

Если включить этот параметр, то любое устройство с кодом устройства или совместимым кодом из этого списка можно установить или обновить, если это специально не запрещено параметрами политики "Запретить установку устройств, соответствующих этим кодам устройств" или "Запретить установку устройств для этих классов устройств", или "Запретить установку съемных устройств". Если другой параметр политики запрещает установку устройства, это устройство нельзя установить, даже если оно указано в виде одного из значений в этом параметре политики.

Если отключить или не настраивать этот параметр и если в никакой другой политике не указано это устройство, то параметр "Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики" определяет, можно ли установить это устройство.

Если данный компьютер является сервером терминалов, разрешение этой политики также повлияет на перенаправление определенных устройств с клиента служб терминалов на этот компьютер.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Restrictions\DenyDeviceClasses

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить установку устройств с использованием драйверов, соответствующих этим классам установки устройств
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Задает список кодов GUID класса установки самонастраиваемых устройств, которые нельзя установить.

Если включить этот параметр, то новые устройства нельзя установить, а существующие нельзя обновить, если их драйверы принадлежат к любому из перечисленных классов установки устройств.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то новые устройства можно устанавливать, а существующие обновлять, насколько это разрешено другими параметрами политики для установки устройств.

Примечание. Этот параметр политики имеет приоритет над любыми другими параметрами политики, позволяющими устанавливать устройства. Если этот параметр политики запрещает установку устройства, это устройство нельзя установить или обновить, даже если оно указано в другом параметре политики, разрешающем установку.

Если данный компьютер является сервером терминалов, разрешение этой политики также повлияет на перенаправление определенных устройств с клиента служб терминалов на этот компьютер.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Restrictions\DenyDeviceIDs

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Запретить установку устройств с указанными кодами устройств
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Задает список кодов самонастраиваемых устройств и совместимых кодов для устройств, которые нельзя установить.

Если этот параметр включен, устройство нельзя установить, если его код устройства или совместимый код находится в этом списке.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то новые устройства можно устанавливать, а существующие обновлять, насколько это разрешено другими параметрами политики для установки устройств.

Примечание. Этот параметр политики имеет приоритет над любыми другими параметрами политики, позволяющими устанавливать устройства. Если этот параметр политики запрещает установку устройства, это устройство нельзя установить или обновить, даже если оно указано в другом параметре политики, разрешающем установку.

Если данный компьютер является сервером терминалов, разрешение этой политики также повлияет на перенаправление определенных устройств с клиента служб терминалов на этот компьютер.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


InstallTimeout
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить время ожидания установки устройства
Путь групповой политики: Система;Установка устройства

Задает время в секундах, в течение которого система ожидает завершения установки устройства. Если эта задача не завершится за указанное время, система прекратит установку.

Если этот параметр включен, то система ждет заданное число секунд, прежде чем принудительно завершить установку.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то система ждет в течение 300 сек (5 мин) завершения установки любого устройства, прежде чем прекратить установку.

Значение данного параметра определяет максимальное время установки нового устройства (в секундах). Если по истечении данного времени устройство так и не было установлено, его установка будет прекращена.

По умолчанию устройство может устанавливаться не более 5 минут.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


DisableSystemRestore
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не создавать контрольную точку восстановления системы при установке нового драйвера устройства
Путь групповой политики: Система;Установка устройства

Указывает, создается или нет контрольная точка восстановления системы, когда на компьютере устанавливается новый драйвер устройства.

Если включить этот параметр, то при установке и обновлении драйверов устройств точки восстановления системы не будут создаваться.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то контрольная точка восстановления системы будет создаваться каждый раз, когда устанавливается новый драйвер или обновляется существующий.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при установке нового драйвера устройства создание точки восстановления выполняться не будет.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


DisableSendGenericDriverNotFoundToWER
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не посылать отчет об ошибках Windows, если для устройства установлен общий драйвер.
Путь групповой политики: Система;Установка устройства

Определяет, будет ли послан отчет об ошибках Windows, если для устройства установлен общий драйвер.

Если включить этот параметр, то при установленном общем драйвере отчет об ошибках Windows не отправляется.

Если отключить или не указать этот параметр, то при установленном общем драйвере будет отправлен отчет об ошибках Windows.

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционной системе будет запрещено отсылать сообщения Windows Error Reporting в том случае, если вместо драйвера производителя выполняется установка универсального драйвера операционной системы.

По умолчанию такие сообщения отсылаются.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


DisableBalloonTips
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить всплывающие напоминания "Найдено новое оборудование" во время установки драйвера
Путь групповой политики: Система;Установка устройства

Не отображаются всплывающие напоминания "Найдено новое оборудование" во время установки драйвера.

Если включить этот параметр, то всплывающие напоминания "Найдено новое оборудование" не появляются во время установки драйвера.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то всплывающие напоминания "Найдено новое оборудование" будут появляться во время установки драйвера, если только драйвер устройства их не подавит.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при обнаружении нового устройства уведомление Найдено новое оборудование не будет отображаться в панели уведомлений.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


AllSigningEqual
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Одинаково обрабатывать все подписанные цифровой подписью драйверы при оценке и в процессе выбора
Путь групповой политики: Система;Установка устройства

При выборе драйвера для установки не проводится различие между драйверами, подписанными сертификатом Microsoft Windows Publisher, и драйверами, подписанными другими организациями.

Если параметр включен, все допустимые подписи Authenticode равноценны в процессе выбора драйвера устройства для установки. Выбор производится по другим критериям (таким как номер версии или дата создания драйвера), а не по тому, подписан ли драйвер сертификатом Microsoft Windows Publisher или другим Authenticode-сертификатом. Тем не менее, подписанные драйверы будут иметь приоритет над неподписанными. Однако драйверы, подписанные сертификатами Microsoft Windows Publisher, не имеют приоритета над драйверами, подписанными другими сертификатами Authenticode.

Если отключить этот параметр или не настраивать его, то драйверы, подписанные сертификатами Microsoft Windows Publisher, имеют приоритет над драйверами, подписанными другими Authenticode-сертификатами.

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система не будет различать драйверы, подписанные Microsoft, и драйверы, подписанные другими производителями.

По умолчанию система отдает предпочтение драйверам, подписанным корпорацией Microsoft, даже если драйверы производителя более новые.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


AllowRemoteRPC
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Settings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить удаленный доступ к устройствам PnP
Путь групповой политики: Система;Установка устройства

Определяет, разрешен ли удаленный доступ к устройствам Plug and Play.

Если параметр включен, удаленные подключения к устройствам Plug and Play разрешены.

Если этот параметр политики отключен или не задан, удаленные подключения к устройствам Plug and Play запрещены.

Если значение данного параметра равно 1, тогда удаленные подключения к инфраструктуре PnP при помощи протокола RPC будет разрешено.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DriverInstall\Restrictions\AllowUserDeviceClasses

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить пользователям, не являющимся администраторами, устанавливать драйверы для этих классов установки устройств
Путь групповой политики: Система;Установка драйвера

Задает список кодов GUID класса установки устройств, описывающий драйверы устройств, которые не являющиеся администраторами члены встроенной группы "Пользователи" могут установить в этой системе.

Если этот параметр включен, то члены группы "Пользователи" могут устанавливать новые драйверы для заданных классов установки устройств. Эти драйверы должны быть подписаны согласно политике подписывания драйверов Windows или подписаны издателями, уже находящимися в хранилище доверенных издателей TrustedPublisher.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то устанавливать новые драйверы устройств в системе разрешено только членам группы "Администраторы".

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


SimpleText
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverInstall\Restrictions\DeniedPolicy

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Отображать специальное сообщение, когда установка запрещена политикой (заголовок всплывающего сообщения).
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Определяет специальное сообщение, отображающееся в заголовке всплывающего уведомления пользователя, в случаях, когда установка устройства запрещена политикой.

Если включить данный параметр, то этот текст будет отображаться в качестве заголовка сообщения, отображаемого Windows, когда установка устройства запрещена политикой.

Если этот параметр отключен или не настроен, Windows будет отображать заголовок по умолчанию, если установка устройства запрещена политикой.

Его значение определяет заголовок, который будет указан в сообщении, отображаемом перед пользователем в том случае, если он пытается установить запрещенное для установки оборудование.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


DetailText
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverInstall\Restrictions\DeniedPolicy

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Отображать специальное сообщение, когда установка запрещена политикой (текст всплывающего уведомления).
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Определяет текст всплывающего уведомления пользователю, отображающегося в случаях, когда установка устройства запрещена политикой.

Если включить данный параметр, то этот текст будет содержаться в теле сообщения, отображаемого Windows, когда установка устройства запрещена политикой.

Если этот параметр отключен или не настроен, Windows будет отображать сообщение по умолчанию, когда установка устройства запрещена политикой.

Его значение определяет сообщение, которое будет отображаться перед пользователем в том случае, если он пытается установить запрещенное для установки оборудование.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


DenyUnspecified
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverInstall\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Этот параметр управляет политикой установки для тех устройств, которые специально не указаны ни в какой другой политике.

Если этот параметр включен, то нельзя устанавливать или обновлять драйверы устройств, не указанных в параметрах "Разрешить установку устройств, соответствующих этим кодам устройств" и "Разрешить установку устройств для этих классов устройств".

Если отключить или не настраивать этот параметр, то любое устройство, не указанное в параметрах "Запретить установку устройств, соответствующих этим кодам устройств", "Запретить установку устройств для этих классов устройств" или "Запретить установку съемных устройств", можно установить и обновить для него драйвер.

Если данный компьютер является сервером терминалов, разрешение этой политики также повлияет на перенаправление определенных устройств с клиента служб терминалов на этот компьютер.

Если значение данного параметра равно 1, тогда установка драйверов устройств, не описанных ни в одном из подразделов данной ветви реестра, будет запрещена. Также будет запрещено обновление драйверов уже установленных устройств.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


DenyRemovableDevices
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverInstall\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить установку съемных устройств
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Запрещает установку съемных устройств.

Если включить этот параметр, то съемные устройства нельзя установить, а у существующих съемных устройств нельзя обновить драйверы.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то новые съемные устройства можно устанавливать, а существующие обновлять, насколько это разрешено другими параметрами политики для установки устройств.

Примечание. Этот параметр политики имеет приоритет над любыми другими параметрами политики, позволяющими устанавливать устройства. Если этот параметр политики запрещает установку устройства, это устройство нельзя установить или обновить, даже если оно указано в другом параметре политики, разрешающем установку.

В этой политике устройство считается съемным, если драйверы для порта, к которому оно подключено, указывают, что устройство съемное. Например, драйверы USB-порта, к которому подключено устройство, сообщают, что устройство универсальной последовательной шины (USB) является съемным.

Если данный компьютер является сервером терминалов, разрешение этой политики также повлияет на перенаправление определенных устройств с клиента служб терминалов на этот компьютер.

Если значение данного параметра равно 1, тогда установка драйверов съемных устройств будет запрещена. Также будет запрещено обновление драйверов уже установленных устройств.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


DenyDeviceIDs
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverInstall\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить установку устройств с указанными кодами устройств
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Задает список кодов самонастраиваемых устройств и совместимых кодов для устройств, которые нельзя установить.

Если этот параметр включен, устройство нельзя установить, если его код устройства или совместимый код находится в этом списке.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то новые устройства можно устанавливать, а существующие обновлять, насколько это разрешено другими параметрами политики для установки устройств.

Примечание. Этот параметр политики имеет приоритет над любыми другими параметрами политики, позволяющими устанавливать устройства. Если этот параметр политики запрещает установку устройства, это устройство нельзя установить или обновить, даже если оно указано в другом параметре политики, разрешающем установку.

Если данный компьютер является сервером терминалов, разрешение этой политики также повлияет на перенаправление определенных устройств с клиента служб терминалов на этот компьютер.

Если значение данного параметра равно 1, тогда установка драйверов устройств, код которых указаны в параметрах строкового типа подраздела DenyDeviceClasses данной ветви реестра, будет запрещена.

Названия этих параметров должны соответствовать последовательности чисел, начиная с 1.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


DenyDeviceClasses
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverInstall\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить установку устройств с использованием драйверов, соответствующих этим классам установки устройств
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Задает список кодов GUID класса установки самонастраиваемых устройств, которые нельзя установить.

Если включить этот параметр, то новые устройства нельзя установить, а существующие нельзя обновить, если их драйверы принадлежат к любому из перечисленных классов установки устройств.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то новые устройства можно устанавливать, а существующие обновлять, насколько это разрешено другими параметрами политики для установки устройств.

Примечание. Этот параметр политики имеет приоритет над любыми другими параметрами политики, позволяющими устанавливать устройства. Если этот параметр политики запрещает установку устройства, это устройство нельзя установить или обновить, даже если оно указано в другом параметре политики, разрешающем установку.

Если данный компьютер является сервером терминалов, разрешение этой политики также повлияет на перенаправление определенных устройств с клиента служб терминалов на этот компьютер.

Если значение данного параметра равно 1, тогда установка драйверов устройств, CLSID-номера которых указаны в параметрах строкового типа подраздела DenyDeviceClasses данной ветви реестра, будет запрещена.

Названия этих параметров должны соответствовать последовательности чисел, начиная с 1.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


AllowUserDeviceClasses
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverInstall\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить пользователям, не являющимся администраторами, устанавливать драйверы для этих классов установки устройств
Путь групповой политики: Система;Установка драйвера

Задает список кодов GUID класса установки устройств, описывающий драйверы устройств, которые не являющиеся администраторами члены встроенной группы "Пользователи" могут установить в этой системе.

Если этот параметр включен, то члены группы "Пользователи" могут устанавливать новые драйверы для заданных классов установки устройств. Эти драйверы должны быть подписаны согласно политике подписывания драйверов Windows или подписаны издателями, уже находящимися в хранилище доверенных издателей TrustedPublisher.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то устанавливать новые драйверы устройств в системе разрешено только членам группы "Администраторы".

Если значение данного параметра равно 1, тогда обычным пользователям будет разрешено устанавливать драйверы, CLSID-номера которых указаны в параметрах строкового типа подраздела AllowUserDeviceClasses данной ветви реестра.

Названия этих параметров должны соответствовать последовательности чисел, начиная с 1.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


AllowDeviceIDs
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverInstall\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить установку устройств, соответствующих какому-либо из этих кодов устройств
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Задает список кодов самонастраиваемых устройств и совместимых кодов для устройств, которые можно установить.

Этот параметр предназначен для использования, только когда параметр "Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики" включен и не имеет приоритета над любым параметром политики, запрещающим установку устройства.

Если включить этот параметр, то любое устройство с кодом устройства или совместимым кодом из этого списка можно установить или обновить, если это специально не запрещено параметрами политики "Запретить установку устройств, соответствующих этим кодам устройств" или "Запретить установку устройств для этих классов устройств", или "Запретить установку съемных устройств". Если другой параметр политики запрещает установку устройства, это устройство нельзя установить, даже если оно указано в виде одного из значений в этом параметре политики.

Если отключить или не настраивать этот параметр и если в никакой другой политике не указано это устройство, то параметр "Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики" определяет, можно ли установить это устройство.

Если данный компьютер является сервером терминалов, разрешение этой политики также повлияет на перенаправление определенных устройств с клиента служб терминалов на этот компьютер.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет разрешено устанавливать драйверы, коды которых указаны в параметрах строкового типа подраздела AllowDeviceIDs данной ветви реестра.

Названия этих параметров должны соответствовать последовательности чисел, начиная с 1.

Этот параметр и подраздел реестра используются в том случае, если значение параметра DenyUnspecified равно 1.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


AllowDeviceClasses
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverInstall\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить установку устройств с использованием драйверов, соответствующих этим классам установки устройств
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Задает список кодов GUID класса установки устройств, которые можно установить.

Этот параметр предназначен для использования, только когда параметр "Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики" включен и не имеет приоритета над любым параметром, запрещающим установку устройств.

Если включить этот параметр, то любое устройство с кодом оборудования, соответствующим одному из кодов в этом списке, может быть установлено или обновлено, если это не было специально запрещено в параметрах политики "Запретить установку устройств, соответствующих этим кодам устройств", "Запретить установку устройств для этих классов устройств" или "Запретить установку съемных устройств". Если другой параметр политики препятствует установке устройства, это устройство нельзя установить, даже если оно также представлено значением в данном параметре.

Если отключить или не настраивать этот параметр и если в никакой другой политике не указано это устройство, то параметр "Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики" определяет, можно ли установить это устройство.

Если данный компьютер является сервером терминалов, разрешение этой политики также повлияет на перенаправление определенных устройств с клиента служб терминалов на этот компьютер.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет разрешено устанавливать драйверы, CLSID-номера которых указаны в параметрах строкового типа подраздела AllowDeviceClasses данной ветви реестра.

Названия этих параметров должны соответствовать последовательности чисел, начиная с 1.

Этот параметр и подраздел реестра используются в том случае, если значение параметра DenyUnspecified равно 1.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


AllowAdminInstall
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverInstall\Restrictions

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить администраторам заменять политики ограничения установки устройств
Путь групповой политики: Система;Установка устройства;Ограничения на установку устройств

Разрешает членам группы "Администраторы" устанавливать и обновлять драйверы любого устройства, независимо от других параметров политики.

Если включить этот параметр, то администраторы могут использовать мастер добавления оборудования или мастер обновления драйвера для установки и обновления драйверов любых устройств.

Если отключить или не настраивать этот параметр, то администраторы подчиняются правилам всех политик, ограничивающих установку устройств.

Если данный компьютер является сервером терминалов, разрешение этой политики также повлияет на перенаправление определенных устройств с клиента служб терминалов на этот компьютер.

Если значение данного параметра равно 1, тогда правила ограничения установки, описанные в подразделах данной ветви реестра, не будут распространяться на администраторов компьютера.

По умолчанию данные правила действуют на любых пользователей.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


Retention
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\EventLog\<название стандартного журнала>

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Сохранять старые события
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Служба журнала событий

Этот параметр политики управляет поведением записи событий при достижении журналом максимального размера.

Если этот параметр политики включен и журнал событий достигает максимального размера, новые события в него не записываются и теряются.

Если этот параметр политики отключен и журнал событий достигает максимального размера, новые события перезаписывают старые.

Примечание. Старые события могут быть сохранены или не сохранены согласно параметру политики "Автоматически архивировать заполненный журнал".

Если значение данного параметра равно 1, тогда при достижении максимального значения файла журнала новые события заноситься в него не будут.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


MaxSize
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\EventLog\<название стандартного журнала>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальный размер журнала (КБ)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Служба журнала событий

Этот параметр политики задает максимальный размер журнала политики в килобайтах.

Если данный параметр включен, можно настроить максимальный размер файла журнала, задав его размер между 1 мегабайтом (1024 килобайта) и двумя терабайтами (2 147 483 647 килобайтов) в килобайтах.

Если данный параметр отключен или не задан, максимальный размер файла журнала будет равен значению локального параметра. Это значение может быть изменено локальным администратором с помощью диалогового окна свойств журналов, по умолчанию оно равно 20 мегабайтам.

Он определяет максимальный размер файла журнала.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


File
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\EventLog\<название стандартного журнала>

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Путь файла журнала
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Служба журнала событий

Этот параметр политики контролирует размещение файла журнала. Папка размещения файла должна быть доступна только для администраторов, и служба журнала событий должна иметь право записи в эту папку.

Если этот параметр политики включен, журнал событий будет размещен по пути, указанному в этом параметре политики.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, журнал событий будет размещен во вложенной папке system32 или system64.

Данный параметр содержит в себе путь к файлу, хранящему записи соответствующего журнала.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ChannelAccess
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\EventLog\<название стандартного журнала>

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Доступ к журналу
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Служба журнала событий

Этот параметр политики задает использование в журнале дескриптора безопасности с помощью строки в формате языка определения дескрипторов безопасности (SDDL). Для этого журнала нельзя настроить разрешения записи.

Если этот параметр политики включен, получить доступ к журналу смогут только пользователи, соответствующие дескриптору безопасности.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, только системное программное обеспечение и администраторы смогут выполнять чтение/очистку этого журнала.

Данный параметр содержит в себе дескриптор безопасности (в формате SDDL) соответствующего журнала.

По умолчанию дескриптор безопасности определяет разрешения записи и чтения для администраторов, и только чтения для пользователей.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


AutoBackupLogFiles
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\EventLog\<название стандартного журнала>

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: При заполнении автоматически архивировать
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Служба журнала событий

Этот параметр политики контролирует поведение записи событий при достижении журналом максимального размера и действует, только если параметр политики "Сохранять старые события" включен.

При включении этого параметра политики и включении параметра "Сохранять старые события" заполненный журнал событий будет автоматически закрыт и переименован. Запись будет выполняться в новый файл.

Если этот параметр отключен, а параметр "Сохранять старые события" остается включенным, новые события в журнале будут удаляться, а старые – сохраняться.

Если этот параметр политики не задан, а параметр "Сохранять старые события" не включен, новые события в журнале будут удаляться, а старые – сохраняться.

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система будет выполнять архивирование файлов журнала, достигших максимального размера.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\EventLog\Setup

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Включить ведение журнала
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Служба журнала событий

Этот параметр политики включает ведение журнала.

Если этот параметр политики включен или не настроен, события будут записаны в этот журнал.

Если этот параметр политики отключен, новые события не будут записаны. Параметры политики не влияют на чтение событий журнала.

Если его значение равно 1, тогда стандартный журнал Настройка будет отображаться в оснастке Просмотр событий.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


NoHeapTerminationOnCorruption
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить закрытие кучи по причине повреждения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Проводник Windows.

Отключение закрытия кучи по причине повреждения позволяет некоторым устаревшим модульным приложениям работать без немедленного завершения работы проводника, хотя и не исключает неожиданного завершения его работы позже.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при возникновении повреждений в структуре кучи, она закрываться не будет. Благодаря этому при возникновении ошибок в программах проводник операционной системы не будет завершать свою работу.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ListRecentlyPlayed
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\GameUX

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не отслеживать время последнего сеанса игр в папке "Игры"
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Обозреватель игр

Отслеживает время последнего сеанса игр в папке "Игры".

Если этот параметр включен, то время последней игры не будет сохранено в папке "Игры". Этот параметр влияет только на папку "Игры".

Если этот параметр отключен или не задан, время последней игры будет показано пользователю.

Если значение данного параметра равно 0, тогда время последней игры не будет отображаться в папке Игры.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DownloadGameInfo
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\GameUX

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выключить загрузку сведений об игре
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Обозреватель игр

Управляет загрузкой иллюстраций и рейтингов через "Службы метаданных Windows".

Если этот параметр включен, то данные об игре, включая иллюстрации и рейтинги, не будут загружаться.

Если этот параметр выключен или не задан, то данные об игре будут загружаться от "Службы метаданных Windows".

Если значение данного параметра равно 0, тогда такие данные об игре, как рисунки и рейтинги, не будут загружаться на компьютер при помощи службы метаданных Windows.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


NoSlowLink
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{0ACDD40C-75AC-47ab-BAA0-BF6DE7E7FE63}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка беспроводной политики
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет, когда будут обновляться политики, назначающие параметры беспроводных сетей.

Этот параметр влияет на все политики, использующие компонент беспроводных сетей групповой политики, такие как "Конфигурация Windows\Политики беспроводной сети".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику беспроводной сети.

Если эта политика включена, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

запрещает применение групповых политик данного расширения при обнаружении медленного подключения

Определяет настройки обработки политик беспроводных сетей (раздел Конфигурация Windows\Сценарии).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoGPOListChanges
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{0ACDD40C-75AC-47ab-BAA0-BF6DE7E7FE63}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка беспроводной политики
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет, когда будут обновляться политики, назначающие параметры беспроводных сетей.

Этот параметр влияет на все политики, использующие компонент беспроводных сетей групповой политики, такие как "Конфигурация Windows\Политики беспроводной сети".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику беспроводной сети.

Если эта политика включена, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения, если они не были изменены

Определяет настройки обработки политик беспроводных сетей (раздел Конфигурация Windows\Сценарии).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBackgroundPolicy
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{0ACDD40C-75AC-47ab-BAA0-BF6DE7E7FE63}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка беспроводной политики
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет, когда будут обновляться политики, назначающие параметры беспроводных сетей.

Этот параметр влияет на все политики, использующие компонент беспроводных сетей групповой политики, такие как "Конфигурация Windows\Политики беспроводной сети".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику беспроводной сети.

Если эта политика включена, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения при выполнении периодической фоновой обработки

Определяет настройки обработки политик беспроводных сетей (раздел Конфигурация Windows\Сценарии).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSlowLink
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{25537BA6-77A8-11D2-9B6C-0000F8080861}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики перенаправления папки
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политики перенаправления папок

Этот параметр влияет на все политики, которые используют компонент перенаправления папок из групповой политики, в том числе политики, находящиеся в разделе "Конфигурация Windows\Перенаправление папок". Задать политику перенаправления папок можно только для объектов групповой политики, находящихся в Active Directory, но не для объектов групповой политики локального компьютера.

Этот параметр перекрывает пользовательские настройки, которые задаются программами, реализующими политику перенаправления папок, во время своей установки.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

запрещает применение групповых политик данного расширения при обнаружении медленного подключения

Определяет настройки обработки политик перенаправления папок (раздел Конфигурация Windows\Перенаправление папок).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoGPOListChanges
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{25537BA6-77A8-11D2-9B6C-0000F8080861}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики перенаправления папки
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политики перенаправления папок

Этот параметр влияет на все политики, которые используют компонент перенаправления папок из групповой политики, в том числе политики, находящиеся в разделе "Конфигурация Windows\Перенаправление папок". Задать политику перенаправления папок можно только для объектов групповой политики, находящихся в Active Directory, но не для объектов групповой политики локального компьютера.

Этот параметр перекрывает пользовательские настройки, которые задаются программами, реализующими политику перенаправления папок, во время своей установки.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения, если они не были изменены

Определяет настройки обработки политик перенаправления папок (раздел Конфигурация Windows\Перенаправление папок).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoGPOListChanges
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{35378EAC-683F-11D2-A89A-00C04FBBCFA2}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики реестра.
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политик работы с реестром.

Этот параметр оказывает влияние на все политики из папки "Административные шаблоны" и любые другие политики, хранящие значения в реестре.

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику работы с реестром.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения, если они не были изменены

Определяет настройки обработки политик реестра (раздел Административные шаблоны).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBackgroundPolicy
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{35378EAC-683F-11D2-A89A-00C04FBBCFA2}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики реестра.
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политик работы с реестром.

Этот параметр оказывает влияние на все политики из папки "Административные шаблоны" и любые другие политики, хранящие значения в реестре.

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику работы с реестром.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения при выполнении периодической фоновой обработки

Определяет настройки обработки политик реестра (раздел Административные шаблоны).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSlowLink
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{3610eda5-77ef-11d2-8dc5-00c04fa31a66}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики дисковых квот
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политик дисковых квот.

Этот параметр влияет на все политики, которые используют компонент дисковых квот групповой политики, в том числе те, что находятся в разделе "Настройка компьютера\Шаблоны администрирования\Система\Дисковые квоты".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику дисковых квот.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления с использованием медленных подключений могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до перезагрузки системы или входа в систему нового пользователя.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

запрещает применение групповых политик данного расширения при обнаружении медленного подключения

Определяет настройки обработки политик дисковых квот.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoGPOListChanges
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{3610eda5-77ef-11d2-8dc5-00c04fa31a66}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики дисковых квот
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политик дисковых квот.

Этот параметр влияет на все политики, которые используют компонент дисковых квот групповой политики, в том числе те, что находятся в разделе "Настройка компьютера\Шаблоны администрирования\Система\Дисковые квоты".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику дисковых квот.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления с использованием медленных подключений могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до перезагрузки системы или входа в систему нового пользователя.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения, если они не были изменены

Определяет настройки обработки политик дисковых квот.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBackgroundPolicy
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{3610eda5-77ef-11d2-8dc5-00c04fa31a66}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики дисковых квот
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политик дисковых квот.

Этот параметр влияет на все политики, которые используют компонент дисковых квот групповой политики, в том числе те, что находятся в разделе "Настройка компьютера\Шаблоны администрирования\Система\Дисковые квоты".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику дисковых квот.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления с использованием медленных подключений могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до перезагрузки системы или входа в систему нового пользователя.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения при выполнении периодической фоновой обработки

Определяет настройки обработки политик дисковых квот.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSlowLink
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{42B5FAAE-6536-11d2-AE5A-0000F87571E3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики сценариев
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет, когда обновляются политики, которые назначают выполнение общих сценариев.

Этот параметр влияет на все политики, которые используют компоненты сценариев групповых политик, в том числе находящиеся в разделе "Параметры Windows\Сценарии".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику сценариев.

Если эта политика включена, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

запрещает применение групповых политик данного расширения при обнаружении медленного подключения

Определяет настройки обработки политик сценариев (раздел Конфигурация Windows\Сценарии).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoGPOListChanges
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{42B5FAAE-6536-11d2-AE5A-0000F87571E3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики сценариев
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет, когда обновляются политики, которые назначают выполнение общих сценариев.

Этот параметр влияет на все политики, которые используют компоненты сценариев групповых политик, в том числе находящиеся в разделе "Параметры Windows\Сценарии".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику сценариев.

Если эта политика включена, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения, если они не были изменены

Определяет настройки обработки политик сценариев (раздел Конфигурация Windows\Сценарии).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBackgroundPolicy
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{42B5FAAE-6536-11d2-AE5A-0000F87571E3}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики сценариев
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет, когда обновляются политики, которые назначают выполнение общих сценариев.

Этот параметр влияет на все политики, которые используют компоненты сценариев групповых политик, в том числе находящиеся в разделе "Параметры Windows\Сценарии".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику сценариев.

Если эта политика включена, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения при выполнении периодической фоновой обработки

Определяет настройки обработки политик сценариев (раздел Конфигурация Windows\Сценарии).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoGPOListChanges
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{827D319E-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики безопасности
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет, когда обновляются политики, которые назначают выполнение общих сценариев.

Этот параметр влияет на все политики, которые используют компоненты сценариев групповых политик, в том числе находящиеся в разделе "Параметры Windows\Сценарии".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику сценариев.

Если эта политика включена, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения, если они не были изменены

Определяет настройки обработки политик безопасности (раздел Конфигурация Windows\Параметры безопасности).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBackgroundPolicy
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{827D319E-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики безопасности
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет, когда обновляются политики, которые назначают выполнение общих сценариев.

Этот параметр влияет на все политики, которые используют компоненты сценариев групповых политик, в том числе находящиеся в разделе "Параметры Windows\Сценарии".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику сценариев.

Если эта политика включена, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения при выполнении периодической фоновой обработки

Определяет настройки обработки политик безопасности (раздел Конфигурация Windows\Параметры безопасности).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSlowLink
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{A2E30F80-D7DE-11d2-BBDE-00C04F86AE3B}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики настройки Internet Explorer
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политик настройки Internet Explorer.

Этот параметр влияет на все политики, использующие компонент настройки Internet Explorer из групповой политики, в том числе политики, находящиеся в разделе "Параметры Windows\Настройка Internet Explorer".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику поддержки Internet Explorer.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

запрещает применение групповых политик данного расширения при обнаружении медленного подключения

Определяет настройки обработки политик браузера Internet Explorer (раздел Конфигурация пользователя\Конфигурация Windows\Настройка Internet Explorer).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoGPOListChanges
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{A2E30F80-D7DE-11d2-BBDE-00C04F86AE3B}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики настройки Internet Explorer
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политик настройки Internet Explorer.

Этот параметр влияет на все политики, использующие компонент настройки Internet Explorer из групповой политики, в том числе политики, находящиеся в разделе "Параметры Windows\Настройка Internet Explorer".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику поддержки Internet Explorer.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения, если они не были изменены

Определяет настройки обработки политик браузера Internet Explorer (раздел Конфигурация пользователя\Конфигурация Windows\Настройка Internet Explorer).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBackgroundPolicy
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{A2E30F80-D7DE-11d2-BBDE-00C04F86AE3B}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики настройки Internet Explorer
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политик настройки Internet Explorer.

Этот параметр влияет на все политики, использующие компонент настройки Internet Explorer из групповой политики, в том числе политики, находящиеся в разделе "Параметры Windows\Настройка Internet Explorer".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику поддержки Internet Explorer.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения при выполнении периодической фоновой обработки

Определяет настройки обработки политик браузера Internet Explorer (раздел Конфигурация пользователя\Конфигурация Windows\Настройка Internet Explorer).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSlowLink
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{B1BE8D72-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики восстановления EFS
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политик шифрования.

Этот параметр оказывает влияние на все политики, использующие компонент шифрования групповой политики, в том числе политики шифрования, находящиеся в разделе "Конфигурация Windows\Параметры безопасности".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику шифрования.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

запрещает применение групповых политик данного расширения при обнаружении медленного подключения

Определяет настройки обработки политик восстановления EFS (раздел Конфигурация Windows\Параметры безопасности).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoGPOListChanges
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{B1BE8D72-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики восстановления EFS
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политик шифрования.

Этот параметр оказывает влияние на все политики, использующие компонент шифрования групповой политики, в том числе политики шифрования, находящиеся в разделе "Конфигурация Windows\Параметры безопасности".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику шифрования.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения, если они не были изменены

Определяет настройки обработки политик восстановления EFS (раздел Конфигурация Windows\Параметры безопасности).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBackgroundPolicy
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{B1BE8D72-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики восстановления EFS
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политик шифрования.

Этот параметр оказывает влияние на все политики, использующие компонент шифрования групповой политики, в том числе политики шифрования, находящиеся в разделе "Конфигурация Windows\Параметры безопасности".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику шифрования.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения при выполнении периодической фоновой обработки

Определяет настройки обработки политик восстановления EFS (раздел Конфигурация Windows\Параметры безопасности).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSlowLink
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{B587E2B1-4D59-4e7e-AED9-22B9DF11D053}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политик проводных сетей
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет, когда обновляются политики, назначающие параметры проводных сетей.

Этот параметр влияет на все политики, использующие компонент проводных сетей групповой политики, например расположенные в папке "Конфигурация Windows\Политики проводной сети".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей проводную сеть.

Если эта политика включена, то можно использовать предоставляемые флажки для изменения параметров. Если параметр выключен или не задан, то он не влияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление соответствующих политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до следующего входа пользователя в систему или перезагрузки.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, даже если они не изменились. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например повторное применение параметра в случае, если пользователь его изменил.

запрещает применение групповых политик данного расширения при обнаружении медленного подключения

Определяет настройки обработки политик проводных сетей (раздел Конфигурация Windows\Сценарии).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


NoGPOListChanges
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{B587E2B1-4D59-4e7e-AED9-22B9DF11D053}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политик проводных сетей
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет, когда обновляются политики, назначающие параметры проводных сетей.

Этот параметр влияет на все политики, использующие компонент проводных сетей групповой политики, например расположенные в папке "Конфигурация Windows\Политики проводной сети".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей проводную сеть.

Если эта политика включена, то можно использовать предоставляемые флажки для изменения параметров. Если параметр выключен или не задан, то он не влияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление соответствующих политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до следующего входа пользователя в систему или перезагрузки.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, даже если они не изменились. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например повторное применение параметра в случае, если пользователь его изменил.

не применять групповые политики данного расширения, если они не были изменены

Определяет настройки обработки политик проводных сетей (раздел Конфигурация Windows\Сценарии).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


NoBackgroundPolicy
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{B587E2B1-4D59-4e7e-AED9-22B9DF11D053}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политик проводных сетей
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет, когда обновляются политики, назначающие параметры проводных сетей.

Этот параметр влияет на все политики, использующие компонент проводных сетей групповой политики, например расположенные в папке "Конфигурация Windows\Политики проводной сети".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей проводную сеть.

Если эта политика включена, то можно использовать предоставляемые флажки для изменения параметров. Если параметр выключен или не задан, то он не влияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление соответствующих политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до следующего входа пользователя в систему или перезагрузки.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, даже если они не изменились. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например повторное применение параметра в случае, если пользователь его изменил.

не применять групповые политики данного расширения при выполнении периодической фоновой обработки

Определяет настройки обработки политик проводных сетей (раздел Конфигурация Windows\Сценарии).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


NoSlowLink
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{c6dc5466-785a-11d2-84d0-00c04fb169f7}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики установки программ
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет обновление политики установки программного обеспечения.

Этот параметр оказывает влияние на все политики, использующие компонент установки программ из групповой политики, в том числе на политики из раздела "Конфигурация программ\Установка программ". Задать политику установки программ можно только для объектов групповой политики, находящихся в Active Directory, но не для объектов групповой политики локального компьютера.

Эта политика перекрывает настройки, определенные при установке программы, задающей политику установки программ.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления посредством медленных подключений могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

запрещает применение групповых политик данного расширения при обнаружении медленного подключения

Определяет настройки обработки политик установки программ (раздел Конфигурация программ\Установка программ).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoGPOListChanges
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{c6dc5466-785a-11d2-84d0-00c04fb169f7}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики установки программ
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет обновление политики установки программного обеспечения.

Этот параметр оказывает влияние на все политики, использующие компонент установки программ из групповой политики, в том числе на политики из раздела "Конфигурация программ\Установка программ". Задать политику установки программ можно только для объектов групповой политики, находящихся в Active Directory, но не для объектов групповой политики локального компьютера.

Эта политика перекрывает настройки, определенные при установке программы, задающей политику установки программ.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления посредством медленных подключений могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения, если они не были изменены

Определяет настройки обработки политик установки программ (раздел Конфигурация программ\Установка программ).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoSlowLink
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{e437bc1c-aa7d-11d2-a382-00c04f991e27}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики IP-безопасности
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политики IP-безопасности.

Этот параметр влияет на все политики, использующие компонент IP-безопасности из групповой политики, в том числе политики, находящиеся в разделе "Конфигурация компьютера\Параметры Windows\Параметры безопасности\Политики IP-безопасности на локальном компьютере".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику IP-безопасности.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

запрещает применение групповых политик данного расширения при обнаружении медленного подключения

Определяет настройки обработки политик IP-безопасности (раздел Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Политики IP-безопасности).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoGPOListChanges
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{e437bc1c-aa7d-11d2-a382-00c04f991e27}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики IP-безопасности
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политики IP-безопасности.

Этот параметр влияет на все политики, использующие компонент IP-безопасности из групповой политики, в том числе политики, находящиеся в разделе "Конфигурация компьютера\Параметры Windows\Параметры безопасности\Политики IP-безопасности на локальном компьютере".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику IP-безопасности.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения, если они не были изменены

Определяет настройки обработки политик IP-безопасности (раздел Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Политики IP-безопасности).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoBackgroundPolicy
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{e437bc1c-aa7d-11d2-a382-00c04f991e27}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обработка политики IP-безопасности
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Определяет порядок обновления политики IP-безопасности.

Этот параметр влияет на все политики, использующие компонент IP-безопасности из групповой политики, в том числе политики, находящиеся в разделе "Конфигурация компьютера\Параметры Windows\Параметры безопасности\Политики IP-безопасности на локальном компьютере".

Этот параметр перекрывает настройки, определенные при установке программы, реализующей политику IP-безопасности.

Если этот параметр включен, то можно использовать флажки для настройки. Если параметр выключен или не задан, то установка флажков не повлияет на работу системы.

Параметр "Разрешить обработку через медленное сетевое подключение" обновляет политики, даже если обновление передается через медленное сетевое подключение, такое как телефонная линия. Обновления через медленные подключения могут вызывать значительные задержки.

Параметр "Не применять во время периодической фоновой обработки" предотвращает обновление политик в фоновом режиме во время использования компьютера. Если обновления в фоновом режиме отключены, изменения политик не вступят в силу до тех пор, пока система не перезагрузится или в систему не войдет новый пользователь.

Параметр "Обрабатывать, даже если объекты групповой политики не изменились" обновляет и повторно применяет политики, которые не изменялись. Для многих реализаций политики определено обновление только при изменении. Однако может понадобиться обновление неизмененных политик, например, повторное применение желаемой настройки в случае, если пользователь ее изменил.

не применять групповые политики данного расширения при выполнении периодической фоновой обработки

Определяет настройки обработки политик IP-безопасности (раздел Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Политики IP-безопасности).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


OnlyUseLocalAdminFiles
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Всегда использовать локальные файлы ADM для редактора объектов групповой политики
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Разрешение использовать локальные ADM-файлы для оснастки групповой политики.

По умолчанию при редактировании объекта групповой политики используется оснастка редактора объекта групповой политики; ADM-файлы загружаются из объекта групповой политики в оснастку редактора. Это позволяет при редактировании использовать те же версии ADM-файлов, что использовались при создании объекта групповой политики.

Это приводит к следующему поведению:

— Если изначально объект групповой политики создается в английской системе, то этот объект содержит английские ADM-файлы.

— Если в дальнейшем объект групповой политики редактируется в системе с другим языком, ADM-файлы остаются английскими.

Это поведение можно изменить, используя этот параметр.

Если этот параметр включен, то оснастка редактора объекта групповой политики всегда использует при редактировании объектов локальные ADM-файлы в каталоге %windir%\inf.

Это приводит к следующему поведению:

— Если изначально объект групповой политики создается в английской системе и затем объект групповой политики редактируется в системе с японским языком, то оснастка редактора объекта групповой политики использует локальные японские ADM-файлы и в административных шаблонах появляется текст на японском языке.

Если этот параметр отключен или не задан, то оснастка редактора объекта групповой политики всегда загружает все ADM-файлы из фактического объекта групповой политики.

Примечание. Если не все необходимые ADM-файлы доступны на локальном компьютере в каталоге %windir%\inf, то могут отображаться не все параметры, заданные в редактируемом объекте групповой политики.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при отображении оснастки Редактор объектов групповой политики всегда будут использоваться локальные adm-файлы, расположенные в каталоге %windir%\inf.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 GPO


TransformsSecure
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Кэшировать файлы преобразования в безопасном месте на рабочей станции
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Сохраняет копии файлов преобразования в безопасном месте на локальном компьютере.

Файлы преобразования состоят их команд, изменяющих или настраивающих программу при выполнении установки.

Если этот параметр включен, файл преобразования сохраняется в безопасном месте на локальном компьютере. Поскольку установщик Windows Installer требует наличия файла преобразования для повторения установки, при которой он использовался, пользователь должен использовать тот же самый компьютер или должен быть подключен к оригинальному или идентичному носителю для выполнения переустановки, удаления или восстановления поврежденной установки. Если этот параметр политики не задан, такое поведение используется для семейства Windows Server 2003 по умолчанию.

Этот параметр предназначен для предотвращения на предприятиях несанкционированного или злонамеренного изменения файлов преобразования.

Если этот параметр отключен, установщик Windows Installer сохраняет файлы преобразования в папке "Application Data" профиля пользователя. Когда пользователь выполняет переустановку, удаление или восстановление поврежденной установки, файл преобразования доступен даже пользователю, работающему на другом компьютере или не подключенному к сети. Если этот параметр политики не задан, такое поведение используется по умолчанию для Windows 2000 Professional, Windows XP Professional и Windows Vista.

Если значение данного параметра равно 1, тогда файлы преобразований, содержащие сведения об устанавливаемой программе, будут копироваться на локальный компьютер (эта политика актуальна при сетевой установке программы). Файл преобразования необходим при выполнении повторной установки приложения, поэтому, если он не будет найден на локальном компьютере, отобразится диалог с просьбой указать расположение файла преобразований.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SafeForScripting
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить запрос безопасности IE для сценариев установщика Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Позволяет программам на основе веб-технологий устанавливать программное обеспечение на этом компьютере без уведомления пользователя.

По умолчанию, когда сценарий, исполняемый программой обозревателя Интернета, пытается установить на системе программу, система предупреждает пользователя и позволяет ему согласиться или отказаться от установки. Этот параметр подавляет предупреждение и разрешает выполнение установки.

Этот параметр предназначен для использования в организациях, где веб-технологии применяются для распространения программ среди своих сотрудников. Однако, поскольку этот параметр может представлять собой серьезную угрозу безопасности, его следует применять с большой осторожностью.

Если значение данного параметра равно 1, тогда отображение предупреждения при установке программы при помощи сценария, доступ к которому получен из Интернет, будет отключено.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


MaxPatchCacheSize
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальный размер кэша базисных файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Этот параметр политики задает процент свободного места на диске, доступного для кэша базисных файлов установщика Windows.

Установщик Windows использует кэш базисных файлов для сохранения базисных файлов, изменяемых двоичными файлами различий обновлений. Этот кэш используется для получения базисного файла для последующих обновлений. Кэш позволяет обходиться без выдачи запросов на вставку исходного носителя при установке обновлений.

Если этот параметр политики включен, можно изменять предельный размер кэша базисных файлов установщика Windows.

Если установить предельный размер кэша базисных файлов равным 0, установщик Windows не будет использовать кэш базисных файлов для новых обновлений. Существующие кэшированные файлы останутся записанными на диске и будут удалены, если программный продукт будет удален.

Если установить предельный размер кэша базисных файлов равным 100, установщик Windows будет использовать любое доступное свободное место для кэша базисных файлов.

Если этот параметр политики отключен или не задан, установщик Windows использует для предельного размера кэша базисных файлов значение по умолчанию, равное 10 процентам.

Значение данного параметра определяет процент места на диске, который будет использоваться кэшем базисных файлов службы установщика Windows (каталог %systemroot%\Installer). Кэш базисных файлов хранит в себе различные установленные обновления.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Logging
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Ведение журнала событий
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Задает типы событий, записываемых установщиком Windows в журнал транзакций для каждой установки. Журнал Msi.log находится в каталоге Temp системного тома.

Если этот параметр включен, можно указать типы событий, протоколируемые установщиком Windows. Чтобы задать запись типа событий, введите букву, представляющую этот тип. Можно указывать любое число букв в любом порядке.

Для отключения ведения журнала удалите все буквы из поля ввода.

Если этот параметр отключен или не задан, установщик Windows заносит в журнал типы событий по умолчанию, представленные буквами iweap.

С его помощью можно настроить типы событий, сведения о возникновении которых будут заноситься в лог-файл Msi.log, расположенный в каталоге temp системного раздела.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LimitSystemRestoreCheckpointing
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить создание контрольных точек восстановления системы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Восстановление системы позволяет пользователям в случае проблемы восстанавливать состояние своего компьютера на некоторый предшествующий момент без потери при этом файлов с личными данными. По умолчанию установщик Windows автоматически создает контрольную точку восстановления системы всякий раз при установке приложения, так что пользователи могут восстановить состояние компьютера на момент, предшествующий этой установке.

Если этот параметр включен, установщик Windows не создает контрольных точек восстановления системы при установке приложений.

Если этот параметр отключен или не задан, установщик Windows автоматически создает контрольную точку восстановления системы всякий раз при установке какого-либо приложения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда создание точек восстановления при выполнении установки программного обеспечения будет запрещена.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EnforceUpgradeComponentRules
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать обязательные правила обновления компонентов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Этот параметр заставляет установщик Windows применять обязательные правила обновления компонентов — это может привести к тому, что некоторые обновления нельзя будет установить.

Если этот параметр политики включен, установщик Windows будет использовать обязательные правила обновления компонентов. Попытка обновления может завершиться неудачно в следующих случаях.

(1) Удаление компонента одной из функций. Другая возможная причина этой же ошибки — изменение GUID компонента. Компонент, идентифицируемый исходным GUID, удаляется, а другой компонент, идентифицируемый новым GUID, устанавливается как новый компонент.

(2) Добавление новой функции в корень или в середину существующего дерева возможностей. Новая возможность должна добавляться как конечный объект существующего дерева функций.

Если этот параметр политики отключен или не задан, установщик Windows использует менее строгие правила выполнения обновлений компонентов.

Эта политика заставляет установщик Windows применять обязательные правила обновления компонентов - в результате это может привести к тому, что некоторые обновления нельзя будет установить.\n\nЕсли эта политика включена, установщик Windows будет использовать обязательные правила обновления компонентов. Попытка обновления может завершиться неудачно в следующих случаях.\n\n(1) Запрашивается удаление компонента одной из возможностей.\nДругая возможная причина этой же ошибки - если в результате изменяется GUID компонента. Компонент, идентифицируемый исходным GUID, удаляется, а другой компонент, идентифицируемый новым GUID, устанавливается как новый компонент.\n\n(2) Добавление новой возможности в корень или в середину существующего дерева возможностей.\nНовая возможность должна добавляться как лист (оконечная точка) существующего дерева возможностей.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, установщик Windows использует менее строгие правила выполнения обновлений компонентов.

Теги: Инсталляция ~HKCU 2003 XP GPO


EnableUserControl
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить пользователям изменять параметры установки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Разрешает пользователям изменять параметры установки, обычно доступные только системным администраторам.

Этот параметр позволяет игнорировать систему безопасности установщика Windows. Это позволяет завершить установку, которая при обычных условиях была бы остановлена из-за нарушения системы безопасности.

Система безопасности установщика Windows предотвращает изменение пользователями резервированных для системных администраторов параметров установки, например, каталога установки файлов. Если установщик Windows обнаружит изменения защищенных параметров установки, сделанные пользователем, установка будет прервана и будет выведено сообщение об ошибке. Эти функции безопасности работают только при установке программы в контексте безопасности с повышенными правами, в котором программа имеет доступ к каталогам, запрещенным для пользователя.

Этот параметр предназначен для создания менее ограниченной среды. Он может использоваться для обхода ошибок при установке программ, препятствующих установке программного обеспечения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет разрешено выполнять настройку параметров установки программного обеспечения, которые по умолчанию доступны только администраторам (например, изменять каталог установки файлов).

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EnableAdminTSRemote
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить администраторам установку в сеансе службы терминалов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Позволяет администраторам служб терминалов выполнять удаленную установку и настройку программ.

По умолчанию системный администратор может устанавливать программы только на компьютере, где он вошел в систему. Этот параметр делает специальное исключение для компьютеров с запущенными службами терминалов.

Этот параметр влияет только на работу системных администраторов. Другие пользователи не могут устанавливать программы удаленно.

Если значение данного параметра равно 1, тогда администраторам будет разрешено выполнять установку и настройку программ на удаленном компьютере (при помощи сеанса службы терминалов).

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableUserInstalls
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить установки пользователям
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Этот параметр позволяет настраивать установки для пользователей. Для этого следует включить этот параметр и выбрать в раскрывающемся списке необходимое поведение.

Если этот параметр не задан или включен и выбрано значение "Разрешить установки для пользователей", установщик разрешает установку и использование как продуктов, установленных для пользователей, так и продуктов, установленных для компьютера. Обнаруживая установку программы для пользователя, установщик скрывает установку этой же программы для компьютера.

Если этот параметр включен и выбрано значение "Скрыть установки для пользователей", установщик игнорирует установки приложений для пользователей. При этом приложения, установленные для компьютера, будут видимы пользователям, даже если эти пользователи имеют зарегистрированную установку этого приложения для пользователя в своем профиле пользователя.

Эта политика позволяет настраивать установки для пользователей. Для этого следует включить эту политику и выбрать в раскрывающемся списке желаемое поведение.\n\nЕсли эта политика не задана, или если она включена и выбрано значение 'Разрешить установки для пользователей', установщик разрешает установку и использование как продуктов, установленных для пользователей, так и продуктов, установленных для компьютера. Если установщик обнаруживает установку продукта для пользователя, он скрывает установку этого же продукта для компьютера.\n\nЕсли эта политика включена и выбрано значение 'Скрыть установки для пользователей', установщик игнорирует установки приложений для пользователей. При этом приложения, установленные для компьютера будут видимы для пользователей, даже в том случае, если эти пользователи имеют зарегистрированную установку этого приложения для пользователя в своем пользовательском профиле.\n\nЕсли эта политика включена и выбрано значение 'Запретить установки для пользователей', установщик запрещает выполнение установки для пользователей, и игнорирует ранее установленные для пользователей приложения. Попытка выполнить установку для пользователя приведет к тому, что будет выдано сообщение об ошибке, и установка будет прекращена. Эта политика используется в тех случаях, когда администратор хочет разрешить только установку приложений для компьютера, например, в режиме киоска или сервера терминалов Windows.

0 - Разрешить установки для пользователей

1 - Скрыть установки для пользователей (по умолчанию)

2 - Запретить установки для пользователей

Теги: Инсталляция ~HKCU XP GPO


DisablePatchUninstall
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить удаление обновлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Этот параметр определяет, имеют ли право обычные пользователи или администраторы удалять обновления, установленные установщиком Windows.

Этот параметр используется для ужесточения контроля обновлений. Примером может служить защищенная среда, где нужно гарантировать, что однажды установленные обновления не могут быть удалены обычными пользователями или администраторами.

Если этот параметр включен, обновления не могут быть удалены с компьютера ни обычными пользователями, ни администраторами. Установщик Windows, однако, сможет удалить обновление, более не применимое к данному продукту.

Если этот параметр политики отключен, пользователь сможет удалить обновление с компьютера, только имея права удаления обновлений. Это зависит от того, является ли пользователь администратором, включены ли параметры политики "Запретить установщик Windows" и "Всегда устанавливать с повышенными правами", наконец, было ли обновление установлено как обычное или управляемое для пользователей или для компьютера.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность удаления установленных обновлений для программного обеспечения будет запрещена.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisablePatch
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить пакеты исправлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Запрещает пользователям использовать "Установщик Windows" для установки пакетов исправлений.

Пакеты исправлений — это обновления, заменяющие только измененные файлы программ. Поскольку пакеты исправлений могут являться носителями вирусов, при некоторых установках их применение запрещено.

Примечание. Этот параметр применяется только к установкам, запущенным в контексте безопасности пользователя. По умолчанию только системные администраторы могут применять пакеты исправлений при установке с повышенными правами, предложенной, например, на рабочем столе или показанной в окне "Установка и удаление программ".

См. также параметр "Разрешить применение пакетов исправлений во время привилегированных установок".

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность установки исправлений для программного обеспечения будет запрещена.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableMSI
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить установщик Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Запрещает или ограничивает использование установщика Windows.

Этот параметр может запретить пользователям устанавливать программы или разрешить им устанавливать только программы, предложенные системным администратором.

Если этот параметр включен, можно использовать параметры в окне "Запретить установщик Windows" для настройки установки.

-- "Никогда" указывает, что использование установщика Windows полностью разрешено. Пользователи могут устанавливать и обновлять программы. Это поведение по умолчанию для установщика Windows в операционных системах Windows 2000 Professional, Windows XP Professional и Windows Vista, если политика не задана.

-- "Только для необслуживаемых программ" разрешает пользователям устанавливать только программы, предложенные (на рабочем столе) или опубликованные (в разделе "Установка и удаление программ") системным администратором. Это поведение установщика Windows по умолчанию для семейства Windows Server 2003, если политика не задана.

-- "Всегда" указывает запрет установщика Windows.

Этот параметр влияет только на работу установщика Windows. Это не запрещает пользователям использовать другие способы установки и обновления программ.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет разрешено устанавливать лишь программное обеспечение, назначенное или опубликованное администратором. Если же значение данного параметра равно 2, тогда пользователю будет запрещено устанавливать любое программное обеспечение, использующее для своей инсталляции установщик Windows.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableLUAPatching
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить пользователям, не являющимися администраторами, устанавливать обновления, подписанные изготовителем программы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Этот параметр определяет, имеют ли право не являющиеся администраторами пользователи устанавливать обновления программ с цифровой подписью изготовителя.

Неадминистративные обновления предоставляют механизм, позволяющий авторам программ создавать обновления с цифровой подписью, которые могут быть установлены обычными пользователями.

Если этот параметр политики включен, только администраторы или пользователи с административными правами могут устанавливать обновления приложений, использующих установщик Windows.

Если этот параметр политики отключен, не имеющие административных прав пользователи могут устанавливать неадминистративные обновления.

Если значение данного параметра равно 1, тогда для пользователей, не обладающих правами администраторов, будет запрещено выполнение установки обновлений программ, которые подписаны издателем.

По умолчанию пользователи могут устанавливать такие обновления.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableLoggingFromPackage
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить ведение журнала с помощью параметров пакета
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Свойство MsiLogging в пакете установки может быть использовано для включения автоматического ведения журнала всех операций установки для пакета. Данный параметр управляет обработкой этого свойства установщиком Windows.

Если этот параметр включен, можно использовать параметры в окне "Отключить ведение журнала с помощью параметров пакета" для управления автоматическим ведением журнала посредством параметров пакета.

-- Параметр "Отключить ведение журнала с помощью параметров пакета" заставляет установщик Windows автоматически создавать файлы журналов для пакетов, содержащих свойство MsiLogging.

-- Параметр "Отключить ведение журнала с помощью параметров пакета" отключает автоматическое ведение журналов для пакетов с указанным свойством MsiLogging. Тем не менее, журналы могут создаваться с помощью параметра logging командной строки или политики ведения журналов.

Если данный параметр не задан, установщик Windows будет автоматически создавать файлы журналов для пакетов, содержащих свойство MsiLogging.

Если значение данного параметра равно 0, тогда автоматическое создание лог-файлов (включаемое при помощи свойства MsiLogging) при установке программного обеспечения будет запрещено.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableFlyweightPatching
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить оптимизацию применения пакетов исправлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Этот параметр контролирует отключение всех параметров оптимизации пакетов исправлений.

Если включить этот параметр политики (установить 1), установка будет выполняться при отключенных всех параметрах оптимизации пакетов исправлений.

Отключение этого параметра политики ускорит применение пакетов исправлений за счет исключения необязательных операций. Режим оптимизации применения пакетов исправлений предназначен, главным образом, для пакетов исправлений, которые обновляют лишь несколько файлов или значений реестра. Установщик проанализирует пакет исправлений на предмет конкретных вносимых изменений, определив возможность оптимизации. При возможности пакет исправлений будет применен с минимальным набор операций.

<описания нет>

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableBrowse
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалить диалоговое окно обзора нового источника
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Запрещает пользователям искать файлы установки при добавлении новых функций или компонентов в установленные программы.

Этот параметр запрещает использование кнопки "Обзор" рядом со списком "Использовать функцию" в диалоговом окне установщика Windows. В результате пользователи должны выбрать источник файлов установки в списке "Использовать функцию", настроенном системным администратором.

Этот параметр применяется, даже если установка запущена в контексте безопасности пользователя.

Если этот параметр отключен или не задан, кнопка "Обзор" доступна во время работы программы установки, запущенной в контексте безопасности пользователя. Но только системные администраторы могут вести обзор при установке, запущенной с повышенными правами, предложенной, например, на рабочем столе или показанной в окне "Установка и удаление программ".

Этот параметр влияет только на работу установщика Windows. Он не запрещает пользователям выбирать другие обозреватели, такие как проводник Windows или "Сеть", для поиска файлов установки.

См. также параметр "Разрешить обзор источника при повышенных правах".

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю будет запрещено искать файлы установки при добавлении компонентов к установленной программе с помощью кнопки Обзор диалогового окна Использовать функцию.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableAutomaticApplicationShutdown
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить диспетчер перезапуска
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

API диспетчера перезапуска может уменьшить или свести до нуля количество перезагрузок системы, необходимых для завершения установки или обновления. Данный параметр управляет взаимодействием установщика Windows с диспетчером перезапуска.

Если этот параметр включен, можно использовать параметры в окне "Запретить диспетчер перезапуска" для управления методами определения занятости файла.

-- Параметр "Включить диспетчер перезапуска" заставляет установщика Windows использовать диспетчер перезапуска для обнаружения занятых файлов и избегать перезагрузки системы, если это возможно.

-- Параметр "Запретить диспетчер перезапуска" отключает использование диспетчера перезапуска для обнаружения занятых файлов, в результате чего используется старый способ определения занятости файла.

-- Параметр "Отключить диспетчер перезапуска для установки устаревшего приложения" применяется к пакетам, созданным для установщика Windows более ранних, чем 4.0, версий. Этот параметр позволяет данным пакетам отображать старый пользовательский интерфейс занятых файлов, хотя для их обнаружения все равно используется диспетчер перезапуска.

Если отключить или не настраивать этот параметр, установщик Windows будет использовать диспетчер перезапуска для обнаружения занятых файлов и избегать перезагрузки системы, если это возможно.

Значение данного параметра позволяет указать режим использования диспетчера перезапуска (диспетчер перезапуска применяется для сокращения количества перезагрузок при выполнении инсталляции программного обеспечения). Если значение данного параметра равно 1, тогда диспетчер перезапуска будет отключен для всех программ. Если же значение данного параметра равно 2, тогда диспетчер перезапуска будет отключен только для программ, созданных при помощи более ранней версии установщика Windows, чем применяемая в операционной системе Windows Vista (в данной операционной системе применяется четвертая версия).

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowLockdownPatch
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить применение пакетов исправлений при установке с повышенными правами
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Разрешает пользователям производить обновление программ при установке с повышенными правами.

Этот параметр разрешает всем пользователям устанавливать исправления во время установки программы с повышенными системными правами. Пакеты исправлений — это обновления, заменяющие только измененные файлы программ. Поскольку пакеты исправлений могут являться носителями вирусов, при некоторых установках их применение запрещено.

По умолчанию только системные администраторы могут применять пакеты исправлений при установке с повышенными правами, предложенной, например, на рабочем столе или показанной в окне "Установка и удаление программ".

Этот параметр не влияет на установку, запущенную в контексте безопасности пользователя. По умолчанию пользователи могут устанавливать пакеты обновления только в своем контексте безопасности. См. также параметр "Запретить применение пакетов исправлений".

Если значение данного параметра равно 1, тогда установку обновлений программы можно будет выполнять при использовании режима установки с повышением привилегий.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowLockdownMedia
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить использование носителей при повышенных правах
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Разрешает пользователям устанавливать программы со съемных носителей, например дискет и компакт-дисков, при установке с повышенными правами.

Этот параметр разрешает всем пользователям устанавливать программы со съемных носителей, даже если программа установки запущена с повышенными системными правами. По умолчанию пользователи могут устанавливать программы со съемных носителей только при установке в контексте безопасности пользователя. Только системные администраторы могут вести установку со съемных носителей при установке с повышенными правами, например, предложенной на рабочем столе или показанной в окне "Установка и удаление программ".

Этот параметр не влияет на установку, запущенную в контексте безопасности пользователя. По умолчанию пользователи могут устанавливать программы со съемных носителей только при установке в контексте безопасности пользователя.

См. также "Запрет установки со съемных носителей" в разделе "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Установщик Windows".

Если значение данного параметра равно 1, тогда при использовании режима установки с повышением привилегий пользователя можно выполнять установку программ со съемных носителей. По умолчанию только администраторы могут выполнять установку со съемных носителей с повышенными правами.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowLockdownBrowse
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить обзор источника при повышенных правах
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Установщик Windows

Разрешает пользователям искать исходные файлы при установке с повышенными правами.

Этот параметр разрешает использование кнопки "Обзор" в диалоговом окне "Использовать функцию". В результате пользователи могут искать файлы установки, даже если программа установки запущена с повышенными системными правами. По умолчанию только системные администраторы могут вести поиск при установке с повышенными правами, например, предложенной на рабочем столе или показанной в окне "Установка и удаление программ".

Поскольку установка запущена с повышенными системными правами, пользователи смогут просматривать папки, права на доступ к которым у них обычно отсутствуют.

Этот параметр не влияет на установку, запущенную в контексте безопасности пользователя. См. также параметр "Удалить диалоговое окно обзора нового источника".

Если значение данного параметра равно 1, тогда при использовании режима установки с повышением привилегий пользователя (параметр AlwaysInstallElevated), будет разрешено выполнять поиск исходных файлов инсталляции при помощи кнопки Обзор диалогового окна Использовать функцию. По умолчанию только администраторы могут выполнять поиск с повышенными правами.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ExitOnMSICW
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Internet Connection Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить мастер подключения к Интернету, если URL-адрес ссылается на узел Microsoft.com
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, разрешено ли мастеру подключения к Интернету подключаться к справочной службе корпорации Майкрософт, чтобы загрузить список местных поставщиков услуг Интернета.

Если этот параметр включен, использование возможности "Выбрать из списка поставщиков услуг Интернета" в мастере подключения к Интернету приведет к завершению работы мастера. Это препятствует получению пользователями списков поставщиков услуг Интернета, хранящихся на серверах Майкрософт.

Если этот параметр отключен или не настроен, пользователи могут загружать с серверов Майкрософт список поставщиков услуг Интернета для их региона.

Если значение данного параметра равно 1, тогда мастеру подключения к Интернет будет запрещено подключаться к справочной службе корпорации Microsoft для загрузки списка поставщиков Интернет.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Completed
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Internet Connection Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить автоматическое обнаружение мастера подключения к Интернету
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Internet Explorer;Параметры обозревателя;Дополнительные параметры;Параметры мастера подключения к Интернету

Данный параметр политики определяет, завершена ли работа мастера подключения к Интернету. Если она не была завершена, запустится мастер подключения к Интернету.

Когда данный параметр политики включен, автоматически запускается мастер подключения к Интернету, если его работа не была завершена ранее. Пользователь не может запретить запуск мастера.

Когда данный параметр политики отключен, мастер подключения к Интернету не запускается автоматически. Пользователь может запустить мастер вручную.

Если данный параметр политики не настроен, пользователь сам определяет, нужно ли запускать мастер подключения к Интернету автоматически.

<описания нет>

Теги: Инсталляция ~HKCU 2003 XP GPO


BypassFirewall
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\IPSec\ICFv4

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить обход проверки подлинности IPSec
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows

Разрешает незапрошенные входящие сообщения от заданных систем с проверкой подлинности посредством транспорта IPSec.

Если разрешить этот параметр политики, то необходимо ввести дескриптор безопасности, содержащий список компьютеров или групп компьютеров. Если компьютер из этого списка подтверждает подлинность, используя IPSec, то брандмауэр Windows не блокирует его незапрошенные сообщения. Этот параметр политики перекрывает другие параметры политики, которые могут блокировать эти сообщения.

Если запретить или не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows не будет делать исключений для сообщений, посланных компьютерами, которые подтверждают подлинность, используя IPSec. Если разрешить этот параметр политики и добавить системы к списку при запрещении этой политики, то брандмауэр Windows удалит список.

Примечание. Можно определить элементы этого списка, используя строку "Язык определения дескриптора безопасности" (Security Descriptor Definition Language, SDDL). Для получения дополнительных сведений о формате SDDL см. сведения по развертыванию брандмауэра Windows на веб-узле Майкрософт (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25131).

Вы можете определить список компьютеров, не запрошенные входящие подключения которых не будут блокироваться брандмауэром локального компьютера, если проверка подлинности посредством транспорта IPsec была произведена удачно. Для этого нужно указать дескриптор безопасности таких компьютеров в параметре строкового типа BypassFirewall

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


RestrictAdditionalLogins
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\iSCSI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать дополнительные входы сеансов
Путь групповой политики: Система;iSCSI;Общие iSCSI

Если включен, будут установлены только сеансы входа с использованием постоянных учетных данных, создание новых постоянных учетных записей для входа в систему будет невозможно. Если отключен, вход в систему будет доступен как для постоянных, так и для непостоянных учетных записей.

Если значение данного параметра равно 1, тогда подключение при помощи непостоянных учетных данных будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


RequireOneWayCHAP
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\iSCSI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать сеансы без односторонней проверки подлинности CHAP
Путь групповой политики: Система;iSCSI;Безопасность iSCSI

Если включен, могут быть установлены только сеансы, настроенные для односторонней проверки подлинности CHAP. Если отключен, могут быть установлены сеансы, как настроенные для односторонней проверки подлинности CHAP, так и не настроенные. Необходимо учесть, что включение параметра "Не разрешать изменение секрета CHAP инициатора" имеет приоритет над данным параметром.

Если значение данного параметра равно 1, тогда сеансы, не настроенные для односторонней проверки подлинности CHAP, будут запрещены.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


RequireMutualCHAP
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\iSCSI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать сеансы без взаимной проверки подлинности CHAP
Путь групповой политики: Система;iSCSI;Безопасность iSCSI

Если включен, могут быть установлены только сеансы, настроенные для взаимной проверки подлинности CHAP. Если отключен, могут быть установлены сеансы, как настроенные для взаимной проверки подлинности CHAP, так и не настроенные.

Если значение данного параметра равно 1, тогда создание сеансов без взаимной проверки подлинности CHAP будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


RequireIPSec
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\iSCSI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать подключения без использования IPSec
Путь групповой политики: Система;iSCSI;Безопасность iSCSI

Если включен, могут быть установлены только сеансы, настроенные для IPSec. Если отключен, могут быть установлены сеансы как настроенные для IPSec, так и не настроенные.

Если значение данного параметра равно 1, тогда создание сеанса iSCSI, если не используется протокол IPSec, будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


NewStaticTargets
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\iSCSI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать добавление новых объектов при ручной настройке
Путь групповой политики: Система;iSCSI;Обнаружение объектов iSCSI

Если включен, новые объекты не будут доступны для ручной настройки путем ввода имени и портала объекта, однако уже обнаруженные объекты будут доступны для настройки. Если отключен, новые и уже обнаруженные объекты будут доступны для настройки. Примечание. При включении возможен отказ VDS.

Если значение данного параметра равно 1, тогда ручное изменение имени и портала для найденного объекта будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ConfigureTargets
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\iSCSI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать ручную настройку обнаруженных объектов
Путь групповой политики: Система;iSCSI;Обнаружение объектов iSCSI

Если включен, обнаруженные объекты не будут доступны для настройки. Если отключен, обнаруженные объекты будут доступны для настройки. Примечание. При включении возможен отказ VDS.

Если значение данного параметра равно 1, тогда ручное конфигурирование найденного объекта будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ConfigureTargetPortals
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\iSCSI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать ручную настройку конечных порталов
Путь групповой политики: Система;iSCSI;Обнаружение объектов iSCSI

Если включен, новые конечные порталы не могут быть добавлены, поэтому не могут быть обнаружены и новые объекты через эти порталы. Существующие порталы не могут быть удалены. Если отключен, новые конечные порталы могут быть добавлены, поэтому могут быть обнаружены и новые объекты через эти порталы. Существующие порталы могут быть удалены.

Если значение данного параметра равно 1, тогда новые порталы не могут быть добавлены, а уже существующие не могут быть удалены.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ConfigureiSNSServers
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\iSCSI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать ручную настройку серверов iSNS
Путь групповой политики: Система;iSCSI;Обнаружение объектов iSCSI

Если включен, новые серверы iSNS не могут быть добавлены, поэтому не могут быть обнаружены и новые объекты через эти серверы iSNS. Существующие серверы iSNS не могут быть удалены. Если отключен, новые серверы iSNS могут быть добавлены, поэтому могут быть обнаружены и новые объекты через эти серверы iSNS. Существующие серверы iSNS могут быть удалены.

Если значение данного параметра равно 1, тогда новые серверы iSNS не могут быть добавлены, а уже существующие не могут быть удалены.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ChangeIQNName
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\iSCSI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать изменение iqn имени инициатора
Путь групповой политики: Система;iSCSI;Общие iSCSI

Если включен, изменение iqn имени инициатора не будет разрешено. Если отключен, изменение iqn имени инициатора будет разрешено.

Если значение данного параметра равно 1, тогда изменение iqn имени инициатора будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ChangeCHAPSecret
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\iSCSI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать изменение секрета CHAP инициатора
Путь групповой политики: Система;iSCSI;Безопасность iSCSI

Если включен, изменение секрета CHAP инициатора не будет разрешено. Если отключен, изменение секрета CHAP инициатора будет разрешено.

Если значение данного параметра равно 1, тогда изменение пароля CHAP будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ProhibitRspndrOnPrivateNet
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\LLTD

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить драйвер "Ответчика" (RSPNDR)
Путь групповой политики: Сеть;Обнаружение топологии связи (Link-Layer)

Этот параметр политики включает драйвер сетевого протокола "Ответчика".

"Ответчик" позволяет компьютеру участвовать в запросах на обнаружение топологии связи, так что его можно обнаружить в сети. Он также позволяет компьютеру участвовать в процедурах по обеспечению качества обслуживания, таких как оценка пропускной способности и анализ состояния сети.

Если этот параметр политики включен, то будут доступны дополнительные параметры для более точной настройки выбранного варианта. Можно выбрать параметр "Разрешить операцию для домена", чтобы разрешить отвечающей стороне работать на сетевом интерфейсе, который подключен к управляемой сети. С другой стороны, если сетевой интерфейс подключен к неуправляемой сети, можно вместо этого выбрать параметры "Разрешить операцию для публичной сети" и "Запретить операцию для домашней сети".

Если этот параметр политики выключен, то драйвер RSPNDR не будет поддерживать никакие указанные выше функции.

Если этот параметр политики не задан, то драйвер RSPNDR будет включен с постоянно включенными значениями всех параметров.

Если значение данного параметра равно 0, тогда работа драйвера ответчика RSPNDR в частной сети будет разрешена. Данный параметр используется лишь тогда, когда параметру EnableRspndr присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ProhibitLLTDIOOnPrivateNet
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\LLTD

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включает драйвер отображения ввода/вывода (LLTDIO)
Путь групповой политики: Сеть;Обнаружение топологии связи (Link-Layer)

Этот параметр политики включает драйвер сетевого протокола отображения ввода/вывода.

LLTDIO позволяет компьютеру определить топологию сети, к которой он подключен. Он также позволяет компьютеру выдавать запросы качества обслуживания, такие как оценка пропускной способности и анализ состояния сети.

Если этот параметр политики включен, то будут доступны дополнительные параметры для более точной настройки выбранного варианта. Можно выбрать параметр "Разрешить операцию для домена", чтобы разрешить работу LLTDIO на сетевом интерфейсе, который подключен к управляемой сети. С другой стороны, если сетевой интерфейс подключен к неуправляемой сети, можно вместо этого выбрать параметры "Разрешить операцию для публичной сети" и "Запретить операцию для домашней сети".

Если этот параметр политики отключен, то драйвер LLTDIO не будет поддерживать никакие из указанных выше действий.

Если этот параметр политики не задан, то драйвер LLTDIO будет включен с постоянно включенными значениями всех параметров.

Если значение данного параметра равно 0, тогда работа драйвера отображения ввода/вывода LLTDIO в частной сети будет разрешена. Данный параметр используется лишь тогда, когда параметру EnableLLTDIO присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


EnableRspndr
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\LLTD

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить драйвер "Ответчика" (RSPNDR)
Путь групповой политики: Сеть;Обнаружение топологии связи (Link-Layer)

Этот параметр политики включает драйвер сетевого протокола "Ответчика".

"Ответчик" позволяет компьютеру участвовать в запросах на обнаружение топологии связи, так что его можно обнаружить в сети. Он также позволяет компьютеру участвовать в процедурах по обеспечению качества обслуживания, таких как оценка пропускной способности и анализ состояния сети.

Если этот параметр политики включен, то будут доступны дополнительные параметры для более точной настройки выбранного варианта. Можно выбрать параметр "Разрешить операцию для домена", чтобы разрешить отвечающей стороне работать на сетевом интерфейсе, который подключен к управляемой сети. С другой стороны, если сетевой интерфейс подключен к неуправляемой сети, можно вместо этого выбрать параметры "Разрешить операцию для публичной сети" и "Запретить операцию для домашней сети".

Если этот параметр политики выключен, то драйвер RSPNDR не будет поддерживать никакие указанные выше функции.

Если этот параметр политики не задан, то драйвер RSPNDR будет включен с постоянно включенными значениями всех параметров.

Если значение данного параметра равно 1, тогда работа драйвера ответчика RSPNDR будет разрешена.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


EnableLLTDIO
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\LLTD

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включает драйвер отображения ввода/вывода (LLTDIO)
Путь групповой политики: Сеть;Обнаружение топологии связи (Link-Layer)

Этот параметр политики включает драйвер сетевого протокола отображения ввода/вывода.

LLTDIO позволяет компьютеру определить топологию сети, к которой он подключен. Он также позволяет компьютеру выдавать запросы качества обслуживания, такие как оценка пропускной способности и анализ состояния сети.

Если этот параметр политики включен, то будут доступны дополнительные параметры для более точной настройки выбранного варианта. Можно выбрать параметр "Разрешить операцию для домена", чтобы разрешить работу LLTDIO на сетевом интерфейсе, который подключен к управляемой сети. С другой стороны, если сетевой интерфейс подключен к неуправляемой сети, можно вместо этого выбрать параметры "Разрешить операцию для публичной сети" и "Запретить операцию для домашней сети".

Если этот параметр политики отключен, то драйвер LLTDIO не будет поддерживать никакие из указанных выше действий.

Если этот параметр политики не задан, то драйвер LLTDIO будет включен с постоянно включенными значениями всех параметров.

Если значение данного параметра равно 1, тогда работа драйвера отображения ввода/вывода LLTDIO будет разрешена.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowRspndrOnPublicNet
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\LLTD

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить драйвер "Ответчика" (RSPNDR)
Путь групповой политики: Сеть;Обнаружение топологии связи (Link-Layer)

Этот параметр политики включает драйвер сетевого протокола "Ответчика".

"Ответчик" позволяет компьютеру участвовать в запросах на обнаружение топологии связи, так что его можно обнаружить в сети. Он также позволяет компьютеру участвовать в процедурах по обеспечению качества обслуживания, таких как оценка пропускной способности и анализ состояния сети.

Если этот параметр политики включен, то будут доступны дополнительные параметры для более точной настройки выбранного варианта. Можно выбрать параметр "Разрешить операцию для домена", чтобы разрешить отвечающей стороне работать на сетевом интерфейсе, который подключен к управляемой сети. С другой стороны, если сетевой интерфейс подключен к неуправляемой сети, можно вместо этого выбрать параметры "Разрешить операцию для публичной сети" и "Запретить операцию для домашней сети".

Если этот параметр политики выключен, то драйвер RSPNDR не будет поддерживать никакие указанные выше функции.

Если этот параметр политики не задан, то драйвер RSPNDR будет включен с постоянно включенными значениями всех параметров.

Если значение данного параметра равно 1, тогда работа драйвера ответчика RSPNDR в публичной сети будет разрешена. Данный параметр используется лишь тогда, когда параметру EnableRspndr присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowRspndrOnDomain
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\LLTD

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить драйвер "Ответчика" (RSPNDR)
Путь групповой политики: Сеть;Обнаружение топологии связи (Link-Layer)

Этот параметр политики включает драйвер сетевого протокола "Ответчика".

"Ответчик" позволяет компьютеру участвовать в запросах на обнаружение топологии связи, так что его можно обнаружить в сети. Он также позволяет компьютеру участвовать в процедурах по обеспечению качества обслуживания, таких как оценка пропускной способности и анализ состояния сети.

Если этот параметр политики включен, то будут доступны дополнительные параметры для более точной настройки выбранного варианта. Можно выбрать параметр "Разрешить операцию для домена", чтобы разрешить отвечающей стороне работать на сетевом интерфейсе, который подключен к управляемой сети. С другой стороны, если сетевой интерфейс подключен к неуправляемой сети, можно вместо этого выбрать параметры "Разрешить операцию для публичной сети" и "Запретить операцию для домашней сети".

Если этот параметр политики выключен, то драйвер RSPNDR не будет поддерживать никакие указанные выше функции.

Если этот параметр политики не задан, то драйвер RSPNDR будет включен с постоянно включенными значениями всех параметров.

Если значение данного параметра равно 1, тогда работа драйвера ответчика RSPNDR в домене будет разрешена. Данный параметр используется лишь тогда, когда параметру EnableRspndr присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowLLTDIOOnPublicNet
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\LLTD

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включает драйвер отображения ввода/вывода (LLTDIO)
Путь групповой политики: Сеть;Обнаружение топологии связи (Link-Layer)

Этот параметр политики включает драйвер сетевого протокола отображения ввода/вывода.

LLTDIO позволяет компьютеру определить топологию сети, к которой он подключен. Он также позволяет компьютеру выдавать запросы качества обслуживания, такие как оценка пропускной способности и анализ состояния сети.

Если этот параметр политики включен, то будут доступны дополнительные параметры для более точной настройки выбранного варианта. Можно выбрать параметр "Разрешить операцию для домена", чтобы разрешить работу LLTDIO на сетевом интерфейсе, который подключен к управляемой сети. С другой стороны, если сетевой интерфейс подключен к неуправляемой сети, можно вместо этого выбрать параметры "Разрешить операцию для публичной сети" и "Запретить операцию для домашней сети".

Если этот параметр политики отключен, то драйвер LLTDIO не будет поддерживать никакие из указанных выше действий.

Если этот параметр политики не задан, то драйвер LLTDIO будет включен с постоянно включенными значениями всех параметров.

Если значение данного параметра равно 1, тогда работа драйвера отображения ввода/вывода LLTDIO в публичной сети будет разрешена. Данный параметр используется лишь тогда, когда параметру EnableLLTDIO присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowLLTDIOOnDomain
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\LLTD

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включает драйвер отображения ввода/вывода (LLTDIO)
Путь групповой политики: Сеть;Обнаружение топологии связи (Link-Layer)

Этот параметр политики включает драйвер сетевого протокола отображения ввода/вывода.

LLTDIO позволяет компьютеру определить топологию сети, к которой он подключен. Он также позволяет компьютеру выдавать запросы качества обслуживания, такие как оценка пропускной способности и анализ состояния сети.

Если этот параметр политики включен, то будут доступны дополнительные параметры для более точной настройки выбранного варианта. Можно выбрать параметр "Разрешить операцию для домена", чтобы разрешить работу LLTDIO на сетевом интерфейсе, который подключен к управляемой сети. С другой стороны, если сетевой интерфейс подключен к неуправляемой сети, можно вместо этого выбрать параметры "Разрешить операцию для публичной сети" и "Запретить операцию для домашней сети".

Если этот параметр политики отключен, то драйвер LLTDIO не будет поддерживать никакие из указанных выше действий.

Если этот параметр политики не задан, то драйвер LLTDIO будет включен с постоянно включенными значениями всех параметров.

Если значение данного параметра равно 1, тогда работа драйвера отображения ввода/вывода LLTDIO в домене будет разрешена. Данный параметр используется лишь тогда, когда параметру EnableLLTDIO присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\SlowLinkParams

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настроить режим медленного подключения
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Данный параметр политики позволяет включить и настроить режим медленного подключения автономных файлов.

Когда автономные файлы работают в режиме медленного подключения, все запросы файлов удовлетворяются из кэша автономных файлов, как будто пользователь работает в автономном режиме. При этом пользователи могут вручную запускать синхронизацию по необходимости. После завершения снхронизации система продолжает работать в режиме медленного подключения до тех пор, пока пользователь не перейдет в оперативный режим.

При включении этого параметра автономные файлы работают в режиме медленного подключения, если максимальная скорость передачи данных между клиентом и сервером в сети ниже порогового значения или задержка сети превышает пороговое значение параметра задержки.

Настроить режим медленного подключения можно, указав пороговые значения для скорости передачи данных (в битах в секунду) и задержки (в миллисекундах) для конкретных UNC-путей. Можно задать одно или оба пороговых значения.

Если автономные файлы находятся в режиме медленного подключения, пользователь может переключиться на оперативный режим. Однако система периодически проводит проверку скорости подключения к серверу. Если подключение медленное, то режим медленного подключения снова будет включен. Примечание. При указании UNC-путей можно использовать подстановочный символ (*).

Если параметр отключен или не настроен, автономные файлы не будут переключаться в режим медленного подключения.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


SlowLinkSpeed
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить скорость медленного подключения
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Задает пороговую скорость медленного соединения для функции использования автономных файлов. Любое подключение со скоростью ниже указанного значения будет считаться "медленным".

Когда соединение считается медленным, функция использования автономных файлов автоматически переходит в режим ограничения излишнего трафика синхронизации. Кроме того, функция не будет возобновлять соединение с сервером при обнаружении его присутствия.

Если этот параметр включен, можно задать пороговое значение для определения медленного сетевого подключения.

Если этот параметр отключен или не задан, для определения медленного сетевого подключения будет использовано пороговое значение по умолчанию — 64000 бит/с

Примечание. При вводе значения скорости медленного подключения используйте следующую формулу: [ бит/c / 100 ]. Например, для установки порогового значения в 128000 бит/с, введите 1280.

Задает пороговое значение, при котором поддержка автономных файлов считает сетевое подключение "медленным". Любая скорость сети, меньшая указанного значения, считается медленной.

Когда сетевое подключение считается медленным, поддержка автономных файлов автоматически меняет свое поведение для того, чтобы избежать излишнего сетевого трафика при синхронизации, и не выполняет автоматическое восстановление подключения к серверу при обнаружении сервера в сети.

Если эта политика включена, можно задать пороговое значение, используемое для определения медленных сетевых подключений.

Если эта политика отключена или не задана, используется пороговое значение по умолчанию, соответствующее скорости сетевого подключения 64000 бит/с.

Примечание: при вводе этого значения следует использовать единицу измерения 100 бит/с. Например, если вы хотите задать пороговую скорость 128000 бит/с, следует ввести значение 1280.

Теги: Конфигурация ~HKCU XP ~HKLM GPO


SlowLinkEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить режим медленного подключения
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Данный параметр политики позволяет включить и настроить режим медленного подключения автономных файлов.

Когда автономные файлы работают в режиме медленного подключения, все запросы файлов удовлетворяются из кэша автономных файлов, как будто пользователь работает в автономном режиме. При этом пользователи могут вручную запускать синхронизацию по необходимости. После завершения снхронизации система продолжает работать в режиме медленного подключения до тех пор, пока пользователь не перейдет в оперативный режим.

При включении этого параметра автономные файлы работают в режиме медленного подключения, если максимальная скорость передачи данных между клиентом и сервером в сети ниже порогового значения или задержка сети превышает пороговое значение параметра задержки.

Настроить режим медленного подключения можно, указав пороговые значения для скорости передачи данных (в битах в секунду) и задержки (в миллисекундах) для конкретных UNC-путей. Можно задать одно или оба пороговых значения.

Если автономные файлы находятся в режиме медленного подключения, пользователь может переключиться на оперативный режим. Однако система периодически проводит проверку скорости подключения к серверу. Если подключение медленное, то режим медленного подключения снова будет включен. Примечание. При указании UNC-путей можно использовать подстановочный символ (*).

Если параметр отключен или не настроен, автономные файлы не будут переключаться в режим медленного подключения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда режим обнаружения медленных подключений будет включен. При этом список компьютеров, для которых будет применяться этот режим, хранится в параметрах строкового типа ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\SlowLinkParams. Имя параметра данной ветви реестра определяет название компьютера. Значение же параметра определяет параметры, по которым можно обнаружить, что на текущий момент используется медленное подключение. При обнаружении медленного режима все запросы к удаленным файлам будут перенаправляться в кэш автономных файлов компьютера.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


PurgeOnlyAutoCacheAtLogoff
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: При выходе из системы удалять локальную копию автономных файлов пользователя
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Удаляет локальные копии автономных файлов пользователя при его выходе из системы.

Этот параметр указывает, что кэшированные автоматически и вручную автономные файлы сохраняются только в течение одного сеанса работы. При выходе из системы локальные копии автономных файлов удаляются.

Если этот параметр отключен или не задан, кэшированные автоматически и вручную автономные файлы сохраняются на компьютере пользователя для дальнейшего автономного использования.

Внимание! Файлы не синхронизируются перед удалением. Все изменения локальных файлов с момента последней синхронизации будут потеряны.

Чтобы при выходе из системы удалялись только временные автономных файлов, нужно присвоить этому параметру значение, равное 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


PurgeAtLogoff
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: При выходе из системы удалять локальную копию автономных файлов пользователя
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Удаляет локальные копии автономных файлов пользователя при его выходе из системы.

Этот параметр указывает, что кэшированные автоматически и вручную автономные файлы сохраняются только в течение одного сеанса работы. При выходе из системы локальные копии автономных файлов удаляются.

Если этот параметр отключен или не задан, кэшированные автоматически и вручную автономные файлы сохраняются на компьютере пользователя для дальнейшего автономного использования.

Внимание! Файлы не синхронизируются перед удалением. Все изменения локальных файлов с момента последней синхронизации будут потеряны.

Чтобы при выходе из системы удалялись локальные копии автономных файлов, нужно присвоить параметру dword-типа PurgeAtLogoff значение, равное 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ExcludeExtensions
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Некэшируемые файлы
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Определяет типы файлов, которые не могут быть использованы автономно.

Этот параметр позволяет исключать определенные типы файлов из автоматического и ручного кэширования для автономного использования. Система не кэширует файлы указанного типа даже в том случае, если они находятся в сетевой папке, для которой задано автоматическое кэширование. Кроме того, если пользователь попытается сделать файл указанного типа автономным, операция не будет выполнена, а в окне выполнения операций диспетчера синхронизации будет отображено следующее сообщение: "Файлы этого типа не могут быть переведены в автономный режим".

Этот параметр призван защитить файлы, которые не могут использоваться раздельно — например, компоненты баз данных.

Для использования этой политики введите расширение имени файла в поле "Расширения". При вводе нескольких расширений разделяйте их точкой с запятой (;).

Примечание. Для вступления в силу этих изменений необходимо выйти из системы и войти в нее вновь.

Определяет, какие события записываются в журнал при использовании возможности "Автономные файлы".

Возможность "Автономные файлы" при возникновении ошибок может записывать события в журнал приложений. По умолчанию, записываются события только в том случае, если кэш автономных файлов поврежден. Однако, можно использовать эту политику для того, чтобы указать дополнительные события, которые следует регистрировать в журнале.

Чтобы использовать эту политику, в поле ввода укажите число, определяющее, какие события следует записывать в журнал. Уровни идут по нарастающей: каждый следующий уровень включает все события предыдущих уровней.

"0" - записывать событие об ошибке в случае повреждения кзша хранения автономных файлов.

"1" - кроме того, записывать события, когда сервер, на котором располагаются автономные файлы, оказывается отключенным от сети.

"2" - кроме того, записывать события, когда локальный компьютер подключается или отключается от сети.

"3" - кроме того, записывать события, когда сервер, на котором располагаются автономные файлы, вновь подключается к сети.

Замечание: эта политика появляется в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если используются обе политики, параметр, заданный в папке "Конфигурация компьютера" имеет преимущество перед параметром в папке "Конфигурация пользователя".

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EncryptCache
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Шифрование кэша автономных файлов
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Этот параметр определяет, производится ли шифрование автономных файлов.

Автономные файлы находятся не в сети, а на жестком диске пользователя в локальном кэше. Шифрование этого кэша повышает безопасность компьютера. Если кэш локального компьютера не зашифрован, любые кэшируемые из сети зашифрованные файлы не будут шифроваться на локальном компьютере. При определенных обстоятельствах это может представлять угрозу для безопасности.

Если этот параметр включен, все файлы в кэше автономных файлов шифруются. Это затрагивает не только уже существующие файлы, но и файлы, которые будут добавлены позже. Шифруется только копия на локальном компьютере — связанная сетевая копия файла остается незатронутой. Пользователь не может отменить шифрование кэша автономных файлов через пользовательский интерфейс.

Если этот параметр отключен, все файлы в кэше автономных файлов не будут зашифрованы. Это затрагивает не только уже существующие файлы, но и файлы, которые будут добавлены позже. Шифруется только копия на локальном компьютере — связанная сетевая копия файла остается незатронутой. Пользователь не может выполнить шифрование кэша автономных файлов через пользовательский интерфейс.

Если этот параметр не задан, шифрование кэша автономных файлов выполняется пользователем через пользовательский интерфейс. При этом сохраняется текущее состояние кэша. Если кэш зашифрован лишь частично, то будет выполнено его полное шифрование. Кэш не возвращается в незашифрованное состояние. Пользователь должен быть администратором локального компьютера для того, чтобы шифровать и расшифровывать кэш автономных файлов.

Примечание. В разделах NTFS этот кэш по умолчанию защищен с помощью ACL.

Если значение данного параметра равно 1, тогда будет выполняться шифрование кэша автономных файлов локального компьютера.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить или запретить использование автономных файлов
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Определяет, разрешено ли использование автономных файлов.

Этот параметр также отключает вариант "Разрешить автономные файлы" на вкладке "Автономные файлы". Это запрещает пользователям изменять этот вариант, пока он контролируется параметром.

При использовании автономных файлов на компьютере пользователя сохраняются копии сетевых файлов для их дальнейшего использования без подключения к сети.

Если этот параметр включен, использование автономных файлов разрешено, и пользователи не могут запретить его.

Если этот параметр отключен, использование автономных файлов запрещено, и пользователи не могут разрешить его.

По умолчанию использование автономных файлов разрешено в операционных системах Windows 2000 Professional и Windows XP Professional и запрещено в операционных системах Windows 2000 Server, а также в семействе Windows Server 2003.

Совет. Для разрешения использования автономных файлов без задания параметра откройте в Проводнике Windows меню "Сервис" и выберите пункт меню "Свойства папки". Далее перейдите к вкладке "Автономные файлы" и щелкните "Разрешить автономные файлы".

Примечание. Для вступления в силу этих изменений необходимо перезапустить Windows.

Если его значение данного параметра равно 0, тогда использование автономных файлов будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EconomicalAdminPinning
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить экономичное использование административно назначенных автономных файлов
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Данный параметр политики позволяет включить экономичное использование административно назначенных автономных файлов.

Если этот параметр включен, только файлы и папки, содержащиеся в административно назначенных папках, синхронизируются при входе в систему. Файлы и папки, которые уже доступны для автономного использования, пропускаются и синхронизируются позже.

Если параметр отключен или не задан, все административно назначенные папки синхронизируются при входе в систему.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при входе пользователя в систему будет выполняться синхронизация только файлов и папок, назначенных для синхронизации администратором, которые еще недоступны в автономном режиме. Синхронизация файлов и папок, назначенных администратором, которые уже доступны в автономном режиме, будет выполняться позже. Список всех автономных файлов, назначенных для синхронизации администратором, хранится в виде параметров строкового типа ветви реестра SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\AssignedOfflineFolders.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DefCacheSize
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Размер кэша по умолчанию
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Устанавливает долю дискового пространства компьютера, используемую для хранения автоматически кэшируемых автономных файлов.

Этот параметр также отключает параметр "Размер дискового пространства для хранения автономных файлов" на вкладке "Автономные файлы". Это запрещает пользователям изменять этот вариант, пока он контролируется параметром.

Автоматическое кэширование может быть установлено для любой общей сетевой папки. Когда пользователь открывает файл, находящийся в сетевой папке, система автоматически сохраняет копию файла на компьютере пользователя.

Этот параметр не ограничивает дисковое пространство для хранения файлов, вручную переведенных пользователем в автономный режим.

Если этот параметр включен, можно указать размер дискового пространства, выделяемого для автоматического кэша.

Если этот параметр отключен, система ограничивает дисковое пространство для автоматически кэшируемых файлов десятью процентами от места на системном диске.

Если этот параметр не задан, дисковое пространство для автоматически кэшируемых файлов по умолчанию ограничивается десятью процентами от места на системном диске, но пользователи могут изменить это значение.

Совет. Для изменения размера дискового пространства для автоматически кэшируемых файлов без указания параметра откройте в проводнике Windows меню "Сервис" и выберите пункт меню "Свойства папки". Далее перейдите к вкладке "Автономные файлы" и установите желаемое значение при помощи ползунка в разделе "Размер дискового пространства для хранения автономных файлов".

Чтобы определить объем кэша, который будет использоваться для хранения автономных файлов, нужно воспользоваться параметром dword-типа DefCacheSize. Этот параметр хранится в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\NetCache и должен содержать в себе количество процентов от объема диска, умноженное на 100. То есть, если объем кэша должен быть равен 20% от объема диска, то этому параметру нужно присвоить значение 2000.

DEFAULT 1000 MIN 0 MAX 10000

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


CacheQuotaLimitUnpinned
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить размер дискового пространства, используемого автономными файлами
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Этот параметр политики ограничивает объем дискового пространства на компьютере, которое может быть использовано для хранения автономных файлов.

С помощью этого параметра можно задать предельный размер дискового пространства (в мегабайтах), которое может быть использовано для хранения автономных файлов. Сюда включается пространство, используемое автоматически кэшированными файлами, и файлами, которые были сделаны автономными специально. Файлы могут автоматически кэшироваться, если пользователь обращается к файлу, расположенному на сетевом ресурсе с автоматическим кэшированием.

Этот параметр также отключает возможность настройки ограничений пространства на диске, используемого для кэша автономных файлов, с помощью компонента "Автономные файлы" панели управления. Это предотвращает попытки пользователей изменить настройку, пока она находится под управлением параметра политики.

Если этот параметр политики включен, можно указать предельный размер дискового пространства, используемого для хранения автономных файлов, а также указать, какая часть этого пространства может быть использована для автоматически кэшированных файлов.

Если этот параметр политики отключен, предельный размер для автономных файлов на диске будет составлять 25% от размера диска, на котором хранится кэш автономных файлов. Предельный размер пространства для автоматически кэшируемых файлов будет равен 100% от общего предельного размера пространства.

Если этот параметр политики не настроен, предельный размер пространства для автономных файлов на диске будет составлять 25% от размера диска, на котором хранится кэш автономных файлов. Предельный размер пространства для автоматически кэшируемых файлов будет равен 100% от общего предельного размера пространства. Однако пользователи смогут изменять эти значения с помощью компонента "Автономные файлы" панели управления.

Если включить этот параметр и указать общий предельный размер дискового пространства больше размера диска, на котором хранится кэш автономных файлов, причем этот диск является системным, общий предельный размер будет автоматически уменьшен до 75% от размера диска. Если кэш расположен на отличном от системного диске, предельный размер устанавливается равным 100% размера диска.

Если включить этот параметр и указать общий предельный размер меньше, чем текущий предельный размер пространства, используемого для хранения кэша автономных файлов, общий предельный размер будет автоматически увеличен до размера пространства на диске, используемого автономными файлами в настоящий момент. В этом случае кэш считается "полным".

Если включить этот параметр и указать предельный размер для автоматически кэшируемых файлов больше, чем общий предельный размер, предельный размер дискового пространства для автоматически кэшируемых файлов будет уменьшен до общего предельного размера места на диске.

Этот параметр замещает параметр "Размер кэша по умолчанию", используемый версиями Windows более ранними, чем Windows Vista.

Значение данного параметра определяет объем свободного пространства в мегабайтах, который будет использоваться для хранения автоматически кэшируемых файлов. По умолчанию для их хранения используется все свободное пространство раздела диска.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


CacheQuotaLimit
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить размер дискового пространства, используемого автономными файлами
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Этот параметр политики ограничивает объем дискового пространства на компьютере, которое может быть использовано для хранения автономных файлов.

С помощью этого параметра можно задать предельный размер дискового пространства (в мегабайтах), которое может быть использовано для хранения автономных файлов. Сюда включается пространство, используемое автоматически кэшированными файлами, и файлами, которые были сделаны автономными специально. Файлы могут автоматически кэшироваться, если пользователь обращается к файлу, расположенному на сетевом ресурсе с автоматическим кэшированием.

Этот параметр также отключает возможность настройки ограничений пространства на диске, используемого для кэша автономных файлов, с помощью компонента "Автономные файлы" панели управления. Это предотвращает попытки пользователей изменить настройку, пока она находится под управлением параметра политики.

Если этот параметр политики включен, можно указать предельный размер дискового пространства, используемого для хранения автономных файлов, а также указать, какая часть этого пространства может быть использована для автоматически кэшированных файлов.

Если этот параметр политики отключен, предельный размер для автономных файлов на диске будет составлять 25% от размера диска, на котором хранится кэш автономных файлов. Предельный размер пространства для автоматически кэшируемых файлов будет равен 100% от общего предельного размера пространства.

Если этот параметр политики не настроен, предельный размер пространства для автономных файлов на диске будет составлять 25% от размера диска, на котором хранится кэш автономных файлов. Предельный размер пространства для автоматически кэшируемых файлов будет равен 100% от общего предельного размера пространства. Однако пользователи смогут изменять эти значения с помощью компонента "Автономные файлы" панели управления.

Если включить этот параметр и указать общий предельный размер дискового пространства больше размера диска, на котором хранится кэш автономных файлов, причем этот диск является системным, общий предельный размер будет автоматически уменьшен до 75% от размера диска. Если кэш расположен на отличном от системного диске, предельный размер устанавливается равным 100% размера диска.

Если включить этот параметр и указать общий предельный размер меньше, чем текущий предельный размер пространства, используемого для хранения кэша автономных файлов, общий предельный размер будет автоматически увеличен до размера пространства на диске, используемого автономными файлами в настоящий момент. В этом случае кэш считается "полным".

Если включить этот параметр и указать предельный размер для автоматически кэшируемых файлов больше, чем общий предельный размер, предельный размер дискового пространства для автоматически кэшируемых файлов будет уменьшен до общего предельного размера места на диске.

Этот параметр замещает параметр "Размер кэша по умолчанию", используемый версиями Windows более ранними, чем Windows Vista.

Значение данного параметра определяет объем свободного пространства в мегабайтах, который будет использоваться для хранения автономных файлов. По умолчанию для хранения автономных файлов используется 25% от объема диска.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AlwaysPinSubFolders
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NetCache

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики:

Разрешить автономный доступ ко вложенным папкам
Путь групповой политики: Сеть;Автономные файлы

Разрешает автономный доступ ко вложенным папкам, если родительская папка также доступна в автономном режиме.

Этот параметр автоматически расширяет действие параметра "Сделать доступным автономно" на все новые и существующие вложенные папки. Пользователи не могут запрещать автономный доступ к выбранным вложенным папкам.

При включении этого параметра все вложенные папки станут доступными автономно, как только родительская папка будет переведена в автономный режим. Кроме того, новые папки, создаваемые в автономно доступной, также будут переведены в автономный режим при синхронизации родительской папки.

Если этот параметр отключен или не задан, когда пользователь открывает автономный доступ к родительской папке, система запрашивает, хочет ли он сделать доступными автономно все подпапки.

Делает подпапки доступными в автономном режиме всякий раз, когда родительская папка становится доступной в автономном режиме.

Эта политика автоматически распространяет параметр "Сделать доступными автономно" на все существующие подпапки. Пользователи не могут при этом исключить некоторые из подпапок.

Если эта политика включена, то когда вы делаете папку доступной в автономном режиме, все ее подпапки также становятся доступными в автономном режиме. Кроме того, новые папки, которые будут созданы внутри доступной автономно папки, также станут доступными автономно после того, как будет выполнена синхронизация родительской папки. \n\nЕсли эта политика отключена или не задана, система запрашивает пользователей, когда они открывают автономный доступ к родительской папке, хотят ли они сделать доступными автономно все подпапки.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


8021XCARootHash
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections\8021X

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если используется IEEE 802.1x проверка подлинности компьютеров, следует настроить эту политику.\n\nЕсли эта политика включена, настраивается Центр Сертификации, используемый для проверки подлинности.\n\nЧтобы обеспечить успешную проверку подлинности, включите эту политику и укажите отпечаток или хеш для Центра Сертификации.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, Центр Сертификации для проверки подлинности компьютеров IEEE 802.1x не настраивается на этом клиенте. Это может привести к неудаче при проверке подлинности компьютера.\n\nПримечание: Центр Сертификации, настраиваемый с помощью этой политики, применяется только для проверки подлинности компьютеров, а не пользователей.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NC_ShowSharedAccessUI
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет использования общего интернет-подключения в DNS-домене
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, могут ли администраторы включать и настраивать функцию общего интернет-подключения (ICS) для подключения к Интернету и запускать службу ICS на компьютере.

Внимание. Этот параметр привязан к местонахождению. Он применяется только при подключении компьютера к тому же DNS-домену, к которому был подключен при обновлении на нем данного параметра. Если компьютер подключается к другому DNS-домену, параметр не прменяется.

ICS позволяет администраторам настраивать систему как интернет-шлюз для небольшой сети и предоставляет локальной частной сети сетевые службы — включение имени и DHCP-адресацию.

Если включить этот параметр, ICS не может быть включен или настроен администраторами и служба ICS не может быть запущена на компьютере. Вкладка "Дополнительно" диалогового окна свойств подключения локальной сети или подключения удаленного доступа удаляется. Вкладка общего интернет-подключения удаляется из мастера нового подключения. Запрещается мастер сетевых настроек.

Если этот параметр отключен или не настроен, при двух и более подключениях администраторы смогут включить ICS. Вкладка "Дополнительно" диалогового окна свойств подключения локальной сети или подключения удаленного доступа становится доступной. Кроме того, в мастере настройки сети и в мастере нового подключения пользователь представлен с функцией включения ICS. (Мастер настройки сети доступен только в Windows XP Professional.)

По умолчанию ICS отключен при создании подключения удаленного доступа, но администраторы могут включить его на вкладке "Дополнительно". При запуске мастера нового подключения или мастера настройки сети администраторы могут выбрать включение ICS.

Примечание. Общее Интернет-подключение доступно только при двух и более сетевых подключениях.

Примечание. Если параметры "Запретить доступ к свойствам подключения LAN", "Возможность изменения свойств для всех пользователей удаленных подключений", "Запретить изменения свойств подключений личного удаленного доступа" запрещают доступ к диалоговому окну свойств подключения, вкладка "Дополнительно" для подключения блокируется.

Примечание. Неадминистраторам запрещена настройка ICS независимо от данной настройки.

Определяет, могут ли администраторы включать и настраивать общий доступ к подключению Интернета (ICS), и может ли служба ICS выполняться на этом компьютере.\n\nВнимание: эта политика зависит от местонахождения компьютера. Она применяется только в том случае, когда компьютер подключен к тому же DNS-домену, что и в момент обновления этой политики на этом компьютере. Если компьютер подключен к другому DNS-домену, то эта политика не применяется.\n\nСлужба ICS позволяет администраторам настраивать систему как шлюз в Интернет для небольших сетей, и предоставляет некоторые сетевые услуги, например, разрешение имен и адресация через DHCP в локальной частной сети.\n\nЕсли эта политика включена, администраторы не могут включать и настраивать службу ICS, и она не может выполняться на этом компьютере. Вкладка "Дополнительно" диалогового окна свойств для LAN-подключений или подключений удаленного доступа удалена. Страница общего доступа к подключению Интернета не отображается в мастере новых подключений. Мастер настройки сети отключен.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, и имеется не менее двух подключений, администраторы могут включить ICS. Доступна вкладка "Дополнительно" диалогового окна свойств для LAN-подключений или подключений удаленного доступа. Кроме того, пользователю предоставляется возможность включения общего доступа к подключению Интернета в мастере настройки сети и мастере новых подключений (мастер настройки сети имеется только в Windows XP Professional).\n\nПо умолчанию, служба ICS отключена при создании нового подключения удаленного доступа, но администраторы могут использовать вкладку "Дополнительно" для ее включения. При выполнении мастера новых подключений или мастера настройки сети администраторы также могут включать службу ICS.\n\nПримечание: общий доступ к подключению Интернета (ICS) доступен только если имеется не менее двух сетевых подключений.\n\nПримечание: когда политики "Запретить доступ к свойствам подключений по локальной сети", "Способность изменения свойств общих подключений удаленного доступа" или "Запретить изменение свойств личных подключений удаленного доступа" настроены на запрет доступа к диалогу свойств подключений, вкладка "Дополнительно" для подключения заблокирована.\n\nПримечание: не администраторам уже запрещено настраивать общий доступ к подключению Интернета, не зависимо от состояния этой политики.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP GPO


NC_PersonalFirewallConfig
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет использования брандмауэра подключения к Интернету в DNS-домене
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Запрещает использование брандмауэра подключения к Интернету в DNS-домене

Определяет, может ли быть включена функция брандмауэра подключения к Интернету и можно ли запустить на компьютере эту службу.

Внимание. Этот параметр привязан к местонахождению. Он применяется только при подключении компьютера к тому же DNS-домену, к которому был подключен при обновлении на нем данного параметра. Если компьютер подключается к другому DNS-домену, параметр не прменяется.

Брандмауэр подключения к Интернету — полноценный фильтр пакетов для защиты от угроз безопасности дома и в небольшом офисе.

Если включить этот параметр, брандмауэр подключения к Интернету не может быть включен или настроен пользователями (включая администраторов), и служба брандмауэра не может быть запущена на этом компьютере. Возможность включения брандмауэра подключения к Интернету на вкладке "Дополнительно" удаляется. Кроме того, брандмауэр подключения к Интернету не включается для подключений удаленного доступа, созданных мастером новых подключений. Мастер сетевых настроек отключен.

Примечание. Если разрешить параметр политики "Брандмауэр Windows: Запретить все сетевые подключения", параметр политики "Запретить использование брандмауэра подключений к Интернету в DNS-домене" не влияет на компьютеры с запущенным брандмауэром Windows, заменяющим брандмауэр подключения к Интернету, с установленной Windows XP SP2.

Если этот параметр отключен или не настроен, при создании подключения локальной сети или подключения VNP брандмауэр подключения к Интернету отключен, но для его включения можно воспользоваться свойствами подключения на вкладке "Дополнительно". Брандмауэр подключения к Интернету включен по умолчанию для подключения с включенным общим доступом к Интернету. Кроме этого, подключения удаленного доступа создаются мастером новых подключений при включенном брандмауэре подключений к Интернету.

Запрещает использование брандмауэра подключения к Интернету в сети DNS-домена.\n\nОпределяет, могут ли пользователи включать брандмауэр подключения к Интернету, и может ли выполняться служба брандмауэра подключения к Интернету на этом компьютере.\n\nВнимание: эта политика зависит от местонахождения компьютера. Она применяется только в том случае, когда компьютер подключен к тому же DNS-домену, что и в момент обновления этой политики на этом компьютере. Если компьютер подключен к другому DNS-домену, то эта политика не применяется.\n\nП Брандмауэр подключения к Интернету - это фильтр пакетов для пользователей домашних сетей или сетей малых предприятий, предназначенный для защиты от угрозы нарушения безопасности при подключении к Интернету.\n\nЕсли эта политика включена, брандмауэр подключения к Интернету не может быть включен или настроен пользователями (включая администраторов), и служба брандмауэра подключения к Интернету не может выполняться на этом компьютере. Возможность включения брандмауэра подключения к Интернету через вкладку "Дополнительно" будет удалена. Кроме того, брандмауэр подключения к Интернету не активизируется для подключения удаленного доступа, созданного с помощью мастера новых подключений. Мастер настройки сети отключен.\n\nПримечание: если включена политика "Брандмауэр Windows: защитить все сетевые подключения", политика "Запретить использование брандмауэра подключения к Интернету в сети DNS-домена" не влияет на компьютеры, на которых работает брандмауэр Windows, который заменяет брандмауэр подключения к Интернету при установке пакета обновления 2 для Windows XP.\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, при создании подключения по локальной сети или подключения VPN брандмауэр подключения к Интернету отключен, но пользователи могут использовать вкладку "Дополнительно" в диалоговом окне свойств подключения для его включения. Брандмауэр подключения к Интернету включен по умолчанию для подключений с разрешенным общим доступом к подключению Интернета. Кроме того, брандмауэр подключения к Интернету включен для подключений удаленного доступа, созданных с помощью мастера новых подключений.

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


NC_ICSClientApp
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO


NC_AllowNetBridge_NLA
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрет установки и настройки сетевого моста в сети DNS-домена
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения

Определяет, может ли пользователь установить и настроить сетевой мост.

Внимание. Этот параметр привязан к местонахождению. Он применяется только при подключении компьютера к тому же DNS-домену, к которому был подключен при обновлении на нем данного параметра. Если компьютер подключается к другому DNS-домену, параметр не прменяется.

Сетевой мост позволяет пользователям создать MAC-мост 2-го уровня, разрешая совместно подключать два и более сетевых сегментов. Это подключение появляется в папке "Сетевые подключения".

Если этот параметр отключен или не задан, пользователи смогут создавать и изменять настройку сетевого моста. Включение этого параметра не удаляет существующий сетевой мост с компьютера пользователя.

Запретить создание сетевого моста в сети DNS-домена можно при помощи параметра REG_DWORD типа NC_AllowNetBridge_NLA, расположенного в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections. Для этого данному параметру нужно присвоить значение 0.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


OptimizeBootAndResume
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NvCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить оптимизацию начальной загрузки и восстановления
Путь групповой политики: Система;Энергонезависимый кэш диска

Отключает оптимизацию начальной загрузки и восстановления для гибридных жестких дисков в системе.

Если включить этот параметр политики, то система не использует энергонезависимый кэш для оптимизации начальной загрузки и восстановления.

Если отключить этот параметр политики, то система использует энергонезависимый кэш для более быстрой начальной загрузки и восстановления. Система определяет данные, которые будут сохранены в энергонезависимом кэше для оптимизации начальной загрузки и восстановления. Необходимые данные сохраняются в энергонезависимом кэше во время завершения работы или перехода в режим гибернации. Это может привести к небольшому увеличению времени завершения работы и перехода в режим гибернации.

Если эта политика не настроена, соблюдается режим работы по умолчанию и энергонезависимый кэш используется для оптимизации начальной загрузки и восстановления.

Примечание. Эта политика применима, только если функция "Энергонезависимый кэш" включена.

Если значение данного параметра равно 0, тогда операционная система не будет использовать NV-кэш гибридных жестких дисков для ускорения начальной загрузки компьютера и восстановления из спящего режима.

Теги: Оборудование ~HKCU Vista GPO


EnableSolidStateMode
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NvCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить режим Solid State
Путь групповой политики: Система;Энергонезависимый кэш диска

Отключает режим Solid State для гибридных жестких дисков.

Если включить этот параметр политики, то часто записываемые файлы, такие как метаданные файловой системы и реестр, не смогут быть сохранены в энергонезависимом кэше.

Если отключить этот параметр политики, то система будет сохранять часто записываемые данные в энергонезависимом кэше. Это позволяет системе монопольно использовать энергонезависимый кэш и для энергосбережения уменьшать расход энергии для диска в течение более длительного времени. Отметим, что это может привести к повышенному износу энергонезависимого кэша.

Если не настраивать эту политику, то система работает в режиме по умолчанию и часто записываемые файлы сохраняются в энергонезависимом кэше.

Примечание. Эта политика применима, только если функция "Энергонезависимый кэш" включена.

Если значение данного параметра равно 0, тогда операционная система не будет записывать в NV-кэш такие часто применяемые файлы, как метаданные файловой системы и реестр.

Теги: Оборудование ~HKCU Vista GPO


EnablePowerModeState
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NvCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить режим питания кэша
Путь групповой политики: Система;Энергонезависимый кэш диска

Отключить режим энергосбережения для гибридных жестких дисков в системе.

Если включить эту политику, то диски не перейдут в режим энергосбережения энергонезависимого кэша и никакой экономии энергии не будет.

Если отключить этот параметр политики, то жесткие диски переходят в режим энергосбережения энергонезависимого кэша. В этом режиме система пытается сберечь энергию, принудительно замедляя диск.

Если этот параметр политики не настроен, то по умолчанию гибридным дискам разрешено находиться в режиме энергосбережения.

Примечание. Эта политика применима, только если функция "Энергонезависимый кэш" включена.

Если значение данного параметра равно 0, тогда операционная система не будет использовать NV-кэш для хранения используемых данных (вместо жесткого диска) при переходе в энергосберегающий режим. Это может повысить время работы компьютера от батареи в энергосберегающем режиме.

Теги: Оборудование ~HKCU Vista GPO


EnableNvCache
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\NvCache

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить функцию "Энергонезависимый кэш"
Путь групповой политики: Система;Энергонезависимый кэш диска

Отключает всю поддержку энергонезависимого кэша на всех гибридных жестких дисках в системе. Чтобы проверить, есть ли гибридные жесткие диски в системе, в диспетчере устройств щелкните правой кнопкой мыши диск и выберите "Свойства". Энергонезависимый кэш можно использовать для оптимизации начальной загрузки и восстановления за счет чтения данных из кэша, пока диски раскручиваются. Энергонезависимый кэш также можно использовать для уменьшения энергопотребления системы за счет сохранения замедленного вращения дисков, пока система считывает и записывает данные кэша.

Если включить этот параметр политики, то система не управляет энергонезависимым кэшем и не разрешает использовать режим энергосбережения энергонезависимого кэша.

Если отключить этот параметр политики, то система будет управлять энергонезависимым кэшем на дисках при условии, что другие параметры политики для этого кэша соответствующим образом настроены.

Примечание. Этот параметр вступит в силу при следующей загрузке.

Если не настраивать эту политику, то по умолчанию включается поддержка энергонезависимого кэша.

Если значение данного параметра равно 0, тогда операционная система не будет использовать NV-кэш всех гибридных дисков.

Теги: Оборудование ~HKCU Vista GPO


ServiceTypeQualitative
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\DiffservByteMappingConforming

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Qualitative
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение DSCP для соответствующих пакетов

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы Qualitative (ServiceTypeQualitative). Планировщик пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок пакетов.

Этот параметр применяется только к пакетам, соответствующим спецификации потока.

Если этот параметр включен, можно изменять значение DSCP по умолчанию, связанное с типом службы Qualitative.

Если этот параметр выключен, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение DSCP для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы "Qualitative" (ServiceTypeQualitative). Диспетчер пакетов вставляет соотвеӂствующее значение DSCP в IP-заголовок этих пакетов.

Эта политика применяется только для пакетов, соответствующих спецификации потока.

Если эта политика включена, можно изменить значение DSCP по умолчанию, сопоставляемое типу службы "Qualitative".

Если эта политика отключена, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание: если значение DSCP для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 63 DEFAULT 0

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeNetworkControl
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\DiffservByteMappingConforming

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Network control
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение DSCP для соответствующих пакетов

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов с типом службы Network Control (ServiceTypeNetworkControl). Планировщик пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок пакетов.

Этот параметр применяется только к пакетам, соответствующим спецификации потока.

Если этот параметр включен, можно изменять значение DSCP по умолчанию, связанное с типом службы Network Control.

Если этот параметр выключен, используется значение DSCP по умолчанию, равное 48 (0x30).

Внимание! Если значение DSCP для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы "Network Control" (ServiceTypeNetworkControl). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок этих пакетов.

Эта политика применяется только для пакетов, соответствующих спецификации потока.

Если эта политика включена, можно изменить значение DSCP по умолчанию, сопоставляемое типу службы "Network Control".

Если эта политика отключена, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 48 (0x30).

Внимание: если значение DSCP для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 63 DEFAULT 48

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeGuaranteed
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\DiffservByteMappingConforming

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Guaranteed
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение DSCP для соответствующих пакетов

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы Guaranteed (ServiceTypeGuaranteed). Планировщик пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок пакетов.

Этот параметр применяется только к пакетам, соответствующим спецификации потока.

Если этот параметр включен, можно изменять значение DSCP по умолчанию, связанное с типом службы Guaranteed.

Если этот параметр выключен, используется значение DSCP по умолчанию, равное 40 (0x28).

Внимание! Если значение DSCP для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы "Guaranteed" (ServiceTypeGuaranteed). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок этих пакетов.

Эта политика применяется только для пакетов, соответствующих спецификации потока.

Если эта политика включена, можно изменить значение DSCP по умолчанию, сопоставляемое типу службы "Guaranteed".

Если эта политика отключена, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 40 (0x28).

Внимание: если значение DSCP для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 63 DEFAULT 40

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeControlledLoad
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\DiffservByteMappingConforming

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Controlled load
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение DSCP для соответствующих пакетов

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы Controlled Load (ServiceTypeControlledLoad). Планировщик пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок пакетов.

Этот параметр применяется только к пакетам, соответствующим спецификации потока.

Если этот параметр включен, можно изменять значение DSCP по умолчанию, связанное с типом службы Controlled Load.

Если этот параметр выключен, используется значение DSCP по умолчанию, равное 24 (0x18).

Внимание! Если значение DSCP для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы "Controlled Load" (ServiceTypeControlledLoad). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок этих пакетов.

Эта политика применяется только для пакетов, соответствующих спецификации потока.

Если эта политика включена, можно изменить значение DSCP по умолчанию, сопоставляемое типу службы "Controlled Load".

Если эта политика отключена, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 24 (0x18).

Внимание: если значение DSCP для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 63 DEFAULT 24

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeBestEffort
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\DiffservByteMappingConforming

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Best effort
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение DSCP для соответствующих пакетов

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы Best Effort (ServiceTypeBestEffort). Планировщик пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок пакетов.

Этот параметр применяется только к пакетам, соответствующим спецификации потока.

Если этот параметр включен, можно изменять значение DSCP по умолчанию, связанное с типом службы Best Effort.

Если этот параметр выключен, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение DSCP для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы "Best Effort" (ServiceTypeBestEffort). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок этих пакетов.

Эта политика применяется только для пакетов, соответствующих спецификации потока.

Если эта политика включена, можно изменить значение DSCP по умолчанию, сопоставляемое типу службы "Best Effort".

Если эта политика отключена, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание: если значение DSCP для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 63 DEFAULT 0

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\DiffservByteMappingConforming

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет значения DSCP третьего уровня для соответствующих спецификации QoS пакетов определенных служб.

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeQualitative
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\DiffservByteMappingNonConforming

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Qualitative
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение DSCP для не соответствующих пакетов

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы Qualitative (ServiceTypeQualitative). Планировщик пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок пакетов.

Этот параметр применяется только к пакетам, не соответствующим спецификации потока.

Если этот параметр включен, можно изменять значение DSCP по умолчанию, связанное с типом службы Qualitative.

Если этот параметр выключен, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение DSCP для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы "Qualitative" (ServiceTypeQualitative). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок этих пакетов.

Эта политика применяется только для пакетов, не соответствующих спецификации потока.

Если эта политика включена, можно изменить значение DSCP по умолчанию, сопоставляемое типу службы "Qualitative".

Если эта политика отключена, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание: если значение DSCP для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 63 DEFAULT 0

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeNetworkControl
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\DiffservByteMappingNonConforming

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Network control
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение DSCP для не соответствующих пакетов

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов с типом службы Network Control (ServiceTypeNetworkControl). Планировщик пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок пакетов.

Этот параметр применяется только к пакетам, не соответствующим спецификации потока.

Если этот параметр включен, можно изменять значение DSCP по умолчанию, связанное с типом службы Network Control.

Если этот параметр выключен, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение DSCP для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы "Network Control" (ServiceTypeNetworkControl). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок этих пакетов.

Эта политика применяется только для пакетов, не соответствующих спецификации потока.

Если эта политика включена, можно изменить значение DSCP по умолчанию, сопоставляемое типу службы "Network Control".

Если эта политика отключена, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание: если значение DSCP для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 63 DEFAULT 0

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeGuaranteed
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\DiffservByteMappingNonConforming

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Guaranteed
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение DSCP для не соответствующих пакетов

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы Guaranteed (ServiceTypeGuaranteed). Планировщик пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок пакетов.

Этот параметр применяется только к пакетам, не соответствующим спецификации потока.

Если этот параметр включен, можно изменять значение DSCP по умолчанию, связанное с типом службы Guaranteed.

Если этот параметр выключен, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение DSCP для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы "Guaranteed" (ServiceTypeGuaranteed). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок этих пакетов.

Эта политика применяется только для пакетов, не соответствующих спецификации потока.

Если эта политика включена, можно изменить значение DSCP по умолчанию, сопоставляемое типу службы "Guaranteed".

Если эта политика отключена, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание: если значение DSCP для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 63 DEFAULT 0

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeControlledLoad
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\DiffservByteMappingNonConforming

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Controlled load
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение DSCP для не соответствующих пакетов

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы Controlled Load (ServiceTypeControlledLoad). Планировщик пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок пакетов.

Этот параметр применяется только к пакетам, не соответствующим спецификации потока.

Если этот параметр включен, можно изменять значение DSCP по умолчанию, связанное с типом службы Controlled Load.

Если этот параметр выключен, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение DSCP для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы "Controlled Load" (ServiceTypeControlledLoad). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок этих пакетов.

Эта политика применяется только для пакетов, не соответствующих спецификации потока.

Если эта политика включена, можно изменить значение DSCP по умолчанию, сопоставляемое типу службы "Controlled Load".

Если эта политика отключена, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание: если значение DSCP для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 63 DEFAULT 0

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeBestEffort
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\DiffservByteMappingNonConforming

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Best effort
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение DSCP для не соответствующих пакетов

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы Best Effort (ServiceTypeBestEffort). Планировщик пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок пакетов.

Этот параметр применяется только к пакетам, не соответствующим спецификации потока.

Если этот параметр включен, можно изменять значение DSCP по умолчанию, связанное с типом службы Best Effort.

Если этот параметр выключен, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение DSCP для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение DSCP (Differentiated Services Code Point) третьего уровня для пакетов типа службы "Best Effort" (ServiceTypeBestEffort). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение DSCP в IP-заголовок этих пакетов.

Эта политика применяется только для пакетов, не соответствующих спецификации потока.

Если эта политика включена, можно изменить значение DSCP по умолчанию, сопоставляемое типу службы "Best Effort".

Если эта политика отключена, система использует значение DSCP по умолчанию, равное 0.

Внимание: если значение DSCP для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 63 DEFAULT 0

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\DiffservByteMappingNonConforming

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет значения DSCP третьего уровня для не соответствующих спецификации QoS пакетов определенных служб.

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeQualitative
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\UserPriorityMapping

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Qualitative
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение приоритета второго уровня

Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов с типом службы Qualitative (ServiceTypeQualitative). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов.

Если этот параметр включен, можно изменять значение приоритета по умолчанию, связанное с типом службы Qualitative.

Если этот параметр отключен, используется значение по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение приоритета второго уровня для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов типа службы "Qualitative "(ServiceTypeQualitative). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов.

Если эта политика включена, можно изменить используемое по умолчанию значение приоритета, сопоставляемое типу службы "Qualitative".

Если эта политика отключена, система использует значение по умолчанию, равное 0.

Внимание: если значение приоритета второго уровня для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 7 DEFAULT 0

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeNonConforming
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\UserPriorityMapping

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не соответствующие пакеты
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение приоритета второго уровня

Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов, не соответствующих спецификации потока. Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов.

Если этот параметр включен, можно изменять значение приоритета по умолчанию, связанное с несоответствующими пакетами.

Если этот параметр отключен, используется значение по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение приоритета второго уровня для несоответствующих пакетов задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов, которые не соответствуют спецификации потока. Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов.

Если эта политика включена, можно изменить используемое по умолчанию значение приоритета, сопоставляемое пакетам, не соответствующим спецификации.

Если эта политика отключена, система использует значение по умолчанию, равное 1.

Внимание: если значение приоритета второго уровня для не соответствующих спецификации пакетов указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 7 DEFAULT 1

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeNetworkControl
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\UserPriorityMapping

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Network control
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение приоритета второго уровня

Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов с типом службы Network Control (ServiceTypeNetworkControl). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов.

Если этот параметр включен, можно изменять значение приоритета по умолчанию, связанное с типом службы Network Control.

Если этот параметр отключен, используется значение по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение приоритета второго уровня для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов типа службы "Network Control" (ServiceTypeNetworkControl). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов.

Если эта политика включена, можно изменить используемое по умолчанию значение приоритета, сопоставляемое типу службы "Network Control".

Если эта политика отключена, система использует значение по умолчанию, равное 7.

Внимание: если значение приоритета второго уровня для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 7 DEFAULT 7

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeGuaranteed
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\UserPriorityMapping

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Guaranteed
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение приоритета второго уровня

Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов с типом службы Guaranteed (ServiceTypeGuaranteed). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов.

Если этот параметр включен, можно изменять значение приоритета по умолчанию, связанное с типом службы Guaranteed.

Если этот параметр отключен, используется значение по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение приоритета второго уровня для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов тип службы "Guaranteed" (ServiceTypeGuaranteed). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов.

Если эта политика включена, можно изменить используемое по умолчанию значение приоритета, сопоставляемое типу службы "Guaranteed".

Если эта политика отключена, система использует значение по умолчанию, равное 5.

Внимание: если значение приоритета второго уровня для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 7 DEFAULT 5

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeControlledLoad
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\UserPriorityMapping

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Controlled load
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение приоритета второго уровня

Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов с типом службы Controlled Load (ServiceTypeControlledLoad). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов.

Если этот параметр включен, можно изменять значение приоритета по умолчанию, связанное с типом службы Controlled Load.

Если этот параметр отключен, используется значение по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение приоритета второго уровня для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов типа службы "Controlled Load" (ServiceTypeControlledLoad). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов.

Если эта политика включена, можно изменить используемое по умолчанию значение приоритета, сопоставляемое типу службы "Controlled Load".

Если эта политика отключена, система использует значение по умолчанию, равное 4.

Внимание: если значение приоритета второго уровня для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 7 DEFAULT 4

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ServiceTypeBestEffort
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\UserPriorityMapping

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тип службы Best effort
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS;Значение приоритета второго уровня

Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов с типом службы Best Effort (ServiceTypeBestEffort). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов.

Если этот параметр включен, можно изменять значение приоритета по умолчанию, связанное с типом службы Best Effort.

Если этот параметр отключен, используется значение по умолчанию, равное 0.

Внимание! Если значение приоритета второго уровня для этого типа службы задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов типа службы "Best Effort" (ServiceTypeBestEffort). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов.

Если эта политика включена, можно изменить используемое по умолчанию значение приоритета, сопоставляемое типу службы "Best Effort".

Если эта политика отключена, система использует значение по умолчанию, равное 0.

Внимание: если значение приоритета второго уровня для этого типа службы указано в реестре для конкретного сетевого адаптера, эта политика игнорируется при настройке этого сетевого адаптера.

MIN 0 MAX 7 DEFAULT 0

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\UserPriorityMapping

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет значения приоритетов второго уровня для пакетов определенных служб.

Теги: Сеть Vista 2003 XP GPO


TimerResolution
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать разрешение таймера
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS

Определяет наименьшую единицу времени, используемую планировщиком пакетов при установке расписания передачи пакетов. Частота передачи пакетов в расписании планировщика пакетов не может быть выше указанного значения.

Если этот параметр включен, можно переопределить разрешение таймера по умолчанию, обычно равное 10 микросекундам.

Если этот параметр отключен или не задан, то он не оказывает влияния на работу системы.

Внимание! Если разрешение таймера задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Значение данного параметра определяет частоту, с которой QoS может передавать пакеты в сеть.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


NonBestEffortLimit
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить резервируемую пропускную способность
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS

Определяет процент пропускной способности подключения, резервируемый системой. Это значение ограничивает совокупную пропускную способность, резервируемую всеми программами, выполняемыми на этом компьютере.

По умолчанию планировщик пакетов ограничивает резервирование 20 процентами пропускной способности подключения, но значение по умолчанию можно переопределить с помощью этого параметра.

Если этот параметр включен, можно использовать поле "Ограничение пропускной способности" для настройки пропускной способности, резервируемой системой.

Если этот параметр отключен или не задан, система использует значение по умолчанию, равное 20 процентам пропускной способности подключения.

Внимание! Если ограничение пропускной способности задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Значение данного параметра определяет процент пропускной способности сети, который будет резервироваться для нужд QoS. По умолчанию резервируется 20% пропускной способности сети.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


MaxOutstandingSends
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничение ожидающих обработки пакетов
Путь групповой политики: Сеть;Планировщик пакетов QoS

Определяет максимально допустимое количество пакетов, ожидающих обработки на этом компьютере. Если количество пакетов, ожидающих обработки, достигает этого предела, планировщик пакетов откладывает передачу пакетов сетевым платам до тех пор, пока их число не станет допустимым.

"Ожидающие обработки пакеты" - это пакеты, которые были переданы планировщиком пакетов сетевой плате для отправки, но еще не отправлены.

Если этот параметр включен, можно ограничить число ожидающих обработки пакетов.

Если этот параметр отключен или не задан, то он не оказывает влияния на работу системы.

Внимание! Если максимальное число пакетов, ожидающих обработки, задано в реестре для конкретной сетевой платы, этот параметр пропускается при ее настройке.

Значение данного параметра определяет максимальное количество пакетов, которые мог быть переданы службой QoS сетевому интерфейсу, но еще не быть посланы в сеть. После достижения этого значения, служба QoS прекратит передачу пакетов, пока сетевой интерфейс не передаст в сеть пакеты, находящиеся в очереди.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


NoRegistration
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Registration Wizard Control

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить регистрацию, если адрес-URL указывает на узел Microsoft.com
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет

Указывает, разрешено ли мастеру регистрации Windows подключаться к узлу Microsoft.com для выполнения интерактивной регистрации через Интернет.

Если этот параметр включен, то это будет препятствовать подключению к узлу Microsoft.com для интерактивной регистрации и пользователи не смогут зарегистрировать свою копию Windows через Интернет.

Если этот параметр отключен или не настроен, то пользователи могут подключаться к узлу Microsoft.com для интерактивной регистрации своей копии Windows через Интернет.

Учтите, что регистрация не является обязательной и включает в себя предоставление личных сведений корпорации Майкрософт. Однако, хотя активация Windows является обязательной, она не включает в себя предоставление каких-либо личных данных (за исключением страны или региона проживания).

Если значение параметра NoRegistration равно 1, тогда интерактивная активация операционной системы при помощи сайта Microsoft будет запрещена.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


TransparentEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\safer\codeidentifiers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно 2, дополнительные правила также будут относиться к библиотекам, которые используются ограниченными программами. Если же равно 1, тогда ограничения к библиотекам относиться не будут.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


PolicyScope
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\safer\codeidentifiers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если равно 1, дополнительные правила не будут относиться к администраторам локального компьютера. Если же равно 0, тогда правила относятся ко всем учетным записям данного компьютера.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LogFileName
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodeIdentifiers

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если этому параметру присвоить путь и имя txt-файла, то при запуске любой программы по данному пути будет создаваться или редактироваться файл с соответствующим названием и содержимым, определяющим название запускаемой пользователем программы и ее PID.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ExecutableTypes
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\safer\codeidentifiers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Список расширений файлов, на которые будут действовать политики ограничений запуска программ.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DefaultLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\safer\codeidentifiers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Используемый уровень безопасности Windows. По умолчанию равно 0х00040000 (уровень Неограниченный). Если же равно 0, тогда будет использоваться уровень Запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AuthenticodeEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodeIdentifiers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Изменяется элементом Параметры системы: использовать правила сертификатов для исполняемых файлов Windows для политик ограниченного использования программ подраздела Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Локальные политики\Параметры безопасности.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


X509HintsNeeded
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\SmartCardCredentialProvider

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить подсказку имени пользователя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Смарт-карта

Этот параметр позволяет определить, будет ли отображаться во время входа в систему и повышения уровня прав дополнительное поле, которое позволяет пользователю ввести свое имя пользователя или домен и свое имя пользователя вместе, таким образом связывая сертификат с этим пользователем.

Если этот параметр включен, то будет отображаться дополнительное поле, в котором пользователь может ввести свое имя пользователя или домен и свое имя пользователя.

Если этот параметр отключен или не задан, то дополнительное поле, в котором пользователь может ввести свое имя пользователя или домен и свое имя пользователя, не будет отображаться.

Если значение данного параметра равно 1, тогда в окне входа в операционную систему будет отображаться дополнительное поле ввода имени пользователя. Данное поле применяется для сопоставления имени пользователя с сертификатом.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


ReverseSubject
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\SmartCardCredentialProvider

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Изменить хранящееся в сертификате имя субъекта
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Смарт-карта

Этот параметр позволяет изменить имя субъекта при отображении во время входа в систему по сравнению с тем, как оно хранится в сертификате.

По умолчанию основное имя пользователя отображается вместе с общим именем, чтобы пользователям было легче отличить один сертификат от другого. Например, если в сертификате общее имя "User1", подразделение "Users", различающееся имя "com", различающееся имя "example" и основное имя пользователя "user1@example.com", то "User1" будет отображаться вместе с "user1@example.com". Если основное имя пользователя не задано, то будет отображаться имя субъекта целиком. Этот параметр задает вид имени субъекта и настраивается для организации.

Если этот параметр включен или не задан, то имя субъекта будет отображаться иначе, чем в сертификате.

Если этот параметр отключен, то имя субъекта будет отображаться так же, как в сертификате.

Если значение данного параметра равно 0, тогда имя субъекта при входе в систему будет отображаться так же, как и в сертификате.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


IntegratedUnblockPromptString
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\SmartCardCredentialProvider

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Показывать строку при блокировке смарт-карты
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Смарт-карта

Этот параметр позволяет задавать сообщение, выводимое при блокировке смарт-карты.

Если этот параметр включен, то при блокировке смарт-карты пользователь увидит указанное сообщение. Примечание. Должен быть включен параметр "Показывать экран встроенной разблокировки при входе".

Если этот параметр отключен или не задан, то при блокировке смарт-карты пользователю будет показано сообщение по умолчанию при условии, что функция встроенной разблокировки включена.

Данный параметр имеет строковый тип. Он определяет строку, которая будет отображаться при блокировке смарт-карты. Этот параметр работает лишь в том случае, если значение параметра AllowIntegratedUnblock равно 1.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


ForceReadingAllCertificates
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\SmartCardCredentialProvider

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Принудительно считывать со смарт-карты все сертификаты
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Смарт-карта

Этот параметр политики позволяет управлять считыванием всех сертификатов смарт-карты для входа.

Во время входа Windows по умолчанию будет считывать со смарт-карты лишь сертификат по умолчанию, если только не поддерживается считывание всех сертификатов в одном вызове. Данный параметр вынуждает Windows считать все сертификаты смарт-карты. В некоторых ситуациях это может привести к существенному снижению производительности. Обратитесь к производителю смарт-карты, чтобы узнать, поддерживают ли смарт-карта и связанный с ней поставщик CSP требуемый вариант работы.

Если данный параметр включен, то Windows будет пытаться считать все сертификаты смарт-карты, независимо от настроек поставщика CSP.

Если данный параметр отключен или не задан, Windows будет пытаться считать только сертификат по умолчанию с тех смарт-карт, которые не поддерживают считывание всех сертификатов в одном вызове. Сертификаты, отличные от сертификата по умолчанию, при входе доступны не будут.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при входе в операционную систему со смарт-карты будут считываться все доступные сертификаты. По умолчанию операционная система считывает только один сертификат — сертификат по умолчанию (если смарт-карта поддерживает функцию считывания всех сертификатов за один вызов, тогда будут считываться все сертификаты).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


FilterDuplicateCerts
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\SmartCardCredentialProvider

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отфильтровывать дубликаты сертификатов входа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Смарт-карта

Эти параметры политики позволяют определять, будут ли отображаться все действительные сертификаты входа.

Во время периода обновления сертификата пользователь может стать владельцем нескольких действительных сертификатов, выданных с использованием одного и того же шаблона сертификата. Это может стать причиной сомнения, какой из них выбрать для входа. Общая причина возникновения ситуации подобного рода - обновление сертификата, когда старый его вариант еще не устарел. Два сертификата считаются по определению одинаковыми, если они выданы одним шаблоном с одним и тем же старшим номером версии и предназначены одному и тому же пользователю (определяется по его UPN).

Если для смарт-карты имеется два или более "одинаковых" сертификата и данная политика включена, то будет показан сертификат, используемый для входа в Windows 2000, Windows XP и Windows 2003 Server, в ином случае будет показан сертификат с наибольшей датой истечения срока действия. Примечание. Этот параметр применяется после следующей политики: "Разрешить сертификаты с истекшим сроком действия"

Если этот параметр политики включен или не задан, будет применяться фильтрация.

Если параметр политики отключен, фильтрация применяться не будет.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при входе в операционную систему будет отображаться только один сертификат (если на смарт-карте присутствует несколько дубликатов сертификата) из существующих дубликатов — тот, который используется для входа в Windows Vista, или который имеет больший период действия. Дублирующими сертификатами считаются сертификаты, выданные для одного и того же пользователя на основе одного шаблона сертификата с одним и тем же старшим номером версии.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


AllowTimeInvalidCertificates
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\SmartCardCredentialProvider

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить сертификаты с истекшим сроком действия.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Смарт-карта

Этот параметр политики позволяет отобразить на экране входа сертификаты, которые либо устарели, либо еще не вступили в действие.

В предыдущих версиях Microsoft Windows необходимо было иметь сертификаты, срок действия которых не истек. Чтобы сертификат мог быть использован, он должен быть принят контроллером домена. Данный параметр контролирует только отображение сертификата на компьютере-клиенте.

Если этот параметр включен, то сертификаты будут перечислены на экране входа, независимо от того, истек ли их срок действия.

Если этот параметр отключен или не задан, то сертификаты, еще не вступившие в силу или с истекшим сроком действия, не будут перечислены на экране входа.

Если значение данного параметра равно 1, тогда на экране входа в операционную систему будут отображаться сертификаты, срок действия которых истек или еще не начался. По умолчанию такие сертификаты не отображаются.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


AllowSignatureOnlyKeys
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\SmartCardCredentialProvider

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить ключи подписей для входа.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Смарт-карта

Этот параметр позволяет разрешить при входе перечисление сертификатов, основанных на ключах подписей.

Если этот параметр включен, то на экране входа будут перечислены все доступные для смарт-карты сертификаты только с ключом подписи.

Если этот параметр отключен или не задан, то никакие доступные сертификаты для смарт-карт, основанные на ключах подписей, не будут перечислены на экране входа.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при входе в операционную систему также будут перечислены все сертификаты, основанные на ключах подписей.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


AllowIntegratedUnblock
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\SmartCardCredentialProvider

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Показывать экран встроенной разблокировки при входе
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Смарт-карта

Этот параметр позволяет определить, будет ли доступна встроенная функция разблокировки в пользовательском интерфейсе входа.

Для использования встроенной функции разблокировки смарт-карта должна ее поддерживать. Узнайте у производителя оборудования, поддерживает ли смарт-карта данную функцию.

Если этот параметр включен, то встроенная функция разблокировки будет доступна.

Если этот параметр отключен или не задан, то встроенная функция разблокировки не будет доступна.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при входе в операционную систему будет отображаться функция встроенной разблокировки (если смарт-карта поддерживает такую функцию).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


AllowCertificatesWithNoEKU
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\SmartCardCredentialProvider

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить сертификаты без атрибута сертификата расширенного использования ключа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Смарт-карта

Этот параметр позволяет разрешить использовать для входа в систему сертификаты без расширенного использования ключа (EKU).

В предыдущих версиях Microsoft Windows при использовании расширения EKU требовалось наличие идентификатора объекта смарт-карты входа (OID). Этот параметр задает это ограничение.

Если этот параметр включен, то на экране входа будут перечислены только сертификаты для смарт-карт, которые содержат идентификатор объекта смарт-карты входа или не содержат расширенного использования ключа.

Если этот параметр отключен или не задан, то на экране входа будут перечислены только сертификаты для смарт-карт, содержащие идентификатор объект смарт-карты входа.

Если значение данного параметра равно 1, тогда для входа в операционную систему можно будет также использовать сертификаты без EKU (расширенное использование ключа).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista GPO


DisableGPO
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword

Отключить обработку групповых политик.

Теги: ~HKCU ~HKLM Конфигурация GPO


WaitForNetwork
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установить максимальное время ожидания для сети, если пользователь имеет перемещаемый профиль или удаленный основной каталог
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Если пользователь имеет перемещаемый профиль или удаленный основной каталог, а сеть недоступна на данный момент, Microsoft Windows ожидает возобновления работы сети в течение 30 секунд, когда пользователь осуществляет вход в систему. С помощью этого параметра администратор может задать время ожидания возобновления работы сети Windows. Если сеть остается недоступной по истечении максимального времени ожидания, вход пользователя в систему продолжится без подключения к сети. Перемещаемый профиль пользователя не будет синхронизирован с сервером, а удаленный основной каталог не будет использован для сеанса входа.

Эта политика полезна, если инициализация сети может занять больше времени, например в случае беспроводной сети.

Примечание. Если сеть станет доступной до истечения максимального времени ожидания, вход пользователя в систему немедленно продолжится. Windows не будет ожидать возобновления работы сети, если физическое подключение к ней недоступно (если сетевые устройства отключены или сетевой адаптер недоступен).

Если этот параметр политики включен, Windows будет ожидать возобновления доступа к сети в течение установленного в этом параметре максимального времени ожидания. Если значение установлено на ноль, Windows не будет ожидать восстановления доступа к сети.

Если этот параметр отключен или не настроен, Windows будет ожидать восстановления доступа к сети в течение 30 секунд.

Значение данного параметра определяет интервал (в секундах) ожидания доступности сети при входе пользователя в систему. Если при входе пользователя, имеющего перемещаемый профиль на сервере, сеть оказывается недоступной, операционная система ожидает указанное в значении данного параметра время, прежде чем начнет загрузку локального профиля. По умолчанию операционная система ожидает в течение 30 секунд.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


UserProfileMinTransferRate
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Таймаут медленных сетевых подключений для профилей пользователей
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Определяет медленное подключение для загрузки перемещаемых профилей пользователей.

Если сервер, на котором располагается перемещаемый профиль пользователя, отвечает медленнее, чем указано в данном параметре, то система считает это подключение медленным.

Этот параметр и связанные с ним параметры в данной папке указывают, как система должна реагировать на медленное подключение при загрузке перемещаемого пользовательского профиля.

Параметр устанавливает пороговые значения для двух способов проверки. Для компьютеров, подключенных к IP-сетям, система измеряет скорость, с которой удаленный сервер возвращает данные в ответ на ping-сообщение IP. Для задания порогового значения для этой проверки в поле "Скорость подключения" введите десятичное число от 0 до 4294967200, представляющее минимальную приемлемую скорость передачи в килобитах в секунду. По умолчанию сервер, скорость обмена данными с которым менее 500 килобит в секунду, считается медленным.

Для компьютеров не в IP-сетях, система измеряет скорость ответа файловой системы удаленного сервера. Для задания порогового значения для этой проверки в поле "Время" введите десятичное число от 0 до 20 000, представляющее максимальную приемлемую задержку в миллисекундах. По умолчанию, если файловая система сервера не отвечает в течение 120 миллисекунд, сервер считается медленным.

Следует увеличить это значение для клиентов, использующих адреса, назначаемые службой DHCP, или для клиентов, получающих доступ к профилям через подключения удаленного доступа.

Важно! Если включен параметр "Не определять медленные подключения", данный параметр игнорируется. Кроме того, при включенном параметре "Удалять кэшированные копии перемещаемых профилей" нет локальной копии перемещаемого профиля, которую можно было бы загрузить в случае медленного подключения.

Значение данного параметра определяет минимальную скорость (в Кбит/сек) обмена данными с сервером, при обнаружении которой подключение будет считаться медленным.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


UserPolicyMode
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Режим обработки замыкания пользовательской групповой политики
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Применяет альтернативные параметры пользователя во время регистрации пользователя в системе на компьютере, находящемся под влиянием данного параметра.

Этот параметр указывает системе применять набор объектов групповой политики для компьютера ко всем пользователям, которые регистрируются в системе на компьютере, находящемся под влиянием этого параметра. Этот параметр предполагается использовать в особых случаях, например, на компьютерах, установленных в общественных местах, лабораториях или учебных классах, где необходимо изменить пользовательские настройки на основе того, какой компьютер используется.

По умолчанию объекты групповой политики пользователей определяют, какие параметры пользователя применяются. Если этот параметр включен, то когда пользователь регистрируется в системе на этом компьютере, объекты групповой политики компьютеров определяют, какой набор объектов групповой политики должен применяться.

Чтобы использовать этот параметр, выберите один из следующих режимов в поле "Режим":

— "Замена" — указывает, что параметры пользователя, определенные в объектах групповой политики компьютера, заменяют параметры пользователя, обычно применяемые для этого пользователя.

— "Слияние" — указывает, что параметры пользователя, определенные в объектах групповой политики компьютера, и обычно применяемые параметры для этого пользователя должны быть объединены. Если параметры конфликтуют, то параметры пользователя в объектах групповой политики компьютера имеют приоритет перед обычными параметрами пользователя.

Если этот параметр отключен или не задан, то объекты групповой политики для пользователей определяют, какие параметры пользователя применяются.

Примечание. Этот параметр работает только в случае, если учетная запись компьютера и учетная запись пользователя находятся в доменах Windows 2000.

Значение данного параметра определяет режим обработки замыкания пользовательской групповой политики. Если значение данного параметра равно 2, тогда будет использоваться режим замены. Если же значение данного параметра равно 1, тогда будет использоваться режим слияния.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SlowLinkUIEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выдавать запрос пользователю при обнаружении медленного сетевого подключения
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Данный параметр политики предоставляет пользователям возможность загружать свой перемещаемый профиль даже при медленном сетевом подключении к серверу перемещаемых профилей.

При включенном параметре политики пользователи смогут определять, будет ли загружаться их перемещаемый профиль, если обнаружено медленное подключение к серверу перемещаемых профилей.

В операционных системах, предшествующих Microsoft Windows Vista, при входе пользователя в систему при обнаружении медленного подключения отображается диалоговое окно. В нем пользователь может выбрать, нужно ли загружать удаленную копию своего перемещаемого профиля. В Microsoft Windows Vista в окне входа в систему отображается флажок, и пользователь должен определить необходимость загрузки удаленной копии своего перемещаемого профиля прежде, чем будет определена скорость сетевого подключения.

Если параметр отключен или не задан, то система не выдает запрос пользователю. Вместо этого используется локальная копия профиля пользователя. Если включен параметр "Дождаться загрузки перемещаемого пользовательского профиля", система автоматически загружает удаленную копию профиля без запроса у пользователя. В Microsoft Windows Vista система будет игнорировать выбор пользователя, сделанный в окне входа в систему.

Примечание. Этот параметр политики и связанные с ним параметры в данной папке определяют, как система должна реагировать на медленную загрузку перемещаемых пользовательских профилей. Чтобы настроить время, в течение которого пользователь должен дать ответ на это уведомление, в операционных системах, предшествующих Microsoft Windows Vista, следует использовать параметр "Тайм-аут диалоговых окон".

Внимание! Если включен параметр "Не определять медленные подключения", данный параметр политики игнорируется. Кроме того, при включенном параметре "Удалять кэшированные копии перемещаемых профилей" нет локальной копии перемещаемого профиля, которую можно было бы загрузить в случае медленного подключения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при обнаружении медленного подключения (если значение параметра SlowLinkDetectEnabled не равно 0) пользователю будет выдан запрос, при помощи которого он сможет выбрать, продолжить ли загрузку перемещаемого профиля, или воспользоваться локальной копией своего перемещаемого профиля. По умолчанию Windows Vista не выдает соответствующий запрос.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


SlowLinkTimeOut
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Таймаут медленных сетевых подключений для профилей пользователей
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Определяет медленное подключение для загрузки перемещаемых профилей пользователей.

Если сервер, на котором располагается перемещаемый профиль пользователя, отвечает медленнее, чем указано в данном параметре, то система считает это подключение медленным.

Этот параметр и связанные с ним параметры в данной папке указывают, как система должна реагировать на медленное подключение при загрузке перемещаемого пользовательского профиля.

Параметр устанавливает пороговые значения для двух способов проверки. Для компьютеров, подключенных к IP-сетям, система измеряет скорость, с которой удаленный сервер возвращает данные в ответ на ping-сообщение IP. Для задания порогового значения для этой проверки в поле "Скорость подключения" введите десятичное число от 0 до 4294967200, представляющее минимальную приемлемую скорость передачи в килобитах в секунду. По умолчанию сервер, скорость обмена данными с которым менее 500 килобит в секунду, считается медленным.

Для компьютеров не в IP-сетях, система измеряет скорость ответа файловой системы удаленного сервера. Для задания порогового значения для этой проверки в поле "Время" введите десятичное число от 0 до 20 000, представляющее максимальную приемлемую задержку в миллисекундах. По умолчанию, если файловая система сервера не отвечает в течение 120 миллисекунд, сервер считается медленным.

Следует увеличить это значение для клиентов, использующих адреса, назначаемые службой DHCP, или для клиентов, получающих доступ к профилям через подключения удаленного доступа.

Важно! Если включен параметр "Не определять медленные подключения", данный параметр игнорируется. Кроме того, при включенном параметре "Удалять кэшированные копии перемещаемых профилей" нет локальной копии перемещаемого профиля, которую можно было бы загрузить в случае медленного подключения.

Значение данного параметра определяет интервал (в миллисекундах) ожидания ответа на ping-запросы обнаружения медленного подключения, по истечении которого подключение будет считаться медленным.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


SlowLinkProfileDefault
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Дождаться загрузки перемещаемого пользовательского профиля
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Указывает, что система должна дождаться загрузки удаленной копии перемещаемого профиля пользователя, даже если подключение медленное. Кроме того, система ждет загрузки удаленной копии, если пользователь был уведомлен о медленном подключении, но не ответил в течение установленного времени.

Этот параметр и связанные с ним параметры в данной папке указывают, как система должна реагировать на медленное подключение при загрузке перемещаемого пользовательского профиля.

Если параметр отключен или не настроен, при обнаружении медленного подключения система загружает локальную копию перемещаемого профиля пользователя. Локальная копия используется и в том случае, если пользователь был запрошен (как указано в параметре "Выдавать запрос пользователю при обнаружении медленного подключения"), но не ответил в установленный интервал времени (указанный в параметре "Таймаут диалоговых окон").

Ожидание загрузки удаленной копии профиля обычно используется в случае, когда пользователи часто переходят с одного компьютера на другой и локальная копия их профиля не всегда оказывается актуальной. Если более важным является быстрый вход в систему, предпочтительнее использование локальной копии.

Важно! Если включен параметр "Не определять медленные подключения", данный параметр игнорируется. Кроме того, при включенном параметре "Удалять кэшированные копии перемещаемых профилей" нет локальной копии перемещаемого профиля, которую можно было бы загрузить в случае медленного подключения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда локальный профиль пользователя не будет использоваться даже в том случае, если операционная система обнаружила медленное подключение, и пользователь выбрал (если значение параметра SlowLinkUIEnabled равно 1) вариант загрузки локального профиля. В этом случае будет выполняться загрузка перемещаемого профиля с сервера.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


SlowLinkDetectEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не определять медленные сетевые подключения
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Отключает возможность определения медленного подключения.

Медленное подключение определяется измерением скорости подключения пользовательского компьютера к удаленному серверу, на котором хранится перемещаемый пользовательский профиль. Когда система определяет медленное подключение, соответствующие параметры в данной папке указывают, как система должна реагировать на медленное подключение.

Если этот параметр включен, система не пытается определить медленное подключение и ни одно подключение не будет считаться медленным. В результате система не реагирует на медленные подключения к пользовательским профилям и игнорирует параметры, которые задают реакцию системы на медленное подключение.

Если параметр отключен или не настроен, определение медленных подключений включено. Система измеряет скорость подключения пользовательского компьютера к удаленному серверу, на котором хранится перемещаемый пользовательский профиль. Если подключение медленное (как определено политикой "Таймаут для профилей пользователей при медленных сетевых подключениях"), система применяет другие параметры, установленные в этой папке, для определения дальнейших действий. По умолчанию, если подключение медленное, система загружает локальную копию пользовательского профиля.

Если значение данного параметра равно 0, тогда операционная система не будет выполнять обнаружение медленного подключения.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


RSoPGarbageCollectionInterval
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ReadOnlyProfile
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить передачу на сервер изменений в перемещаемом профиле
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Этот параметр определяет, будут ли изменения, вносимые пользователем в свой перемещаемый профиль, добавляться к копии его профиля на сервере.

По умолчанию, когда пользователь с перемещаемым профилем выполняет вход в систему, его перемещаемый профиль копируется на локальный компьютер. Если он ранее уже выполнял вход в систему на этом компьютере, перемещаемый профиль объединяется с локальным профилем. Аналогично, когда пользователь выходит из системы на этом компьютере, локальная копия профиля, включая все внесенные в него изменения, объединяется с копией его профиля на сервере.

С помощью данного параметра можно предотвратить внесение изменений, сделанных в перемещаемом профиле на конкретном компьютере, в копию профиля на сервере.

Если этот параметр включен, на соответствующем компьютере будет происходить следующее. При входе пользователь получит свой перемещаемый профиль. Однако любые изменения, сделанные пользователем в своем профиле, не будут внесены в его перемещаемый профиль при выходе из системы.

Если параметр отключен или не задан, действует описанное выше поведение по умолчанию.

Примечание. Данный параметр действует только на пользователей с перемещаемым профилем.

Если значение данного параметра равно 1, тогда все изменения, вносимые пользователями в свой перемещаемый профиль, не будут, после выхода пользователя из системы, передаваться на сервер. То есть, они будут утеряны.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ProfileUnloadTimeout
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальное число повторов попыток выгрузки и обновления профиля пользователя
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Определяет количество повторных попыток выгрузки и обновления реестровой части профиля пользователя. Когда указанное число попыток оказывается исчерпанным, система прекращает попытки. В результате профиль пользователя может оказаться устаревшим, а локальный и перемещаемый профили пользователя могут не соответствовать друг другу.

Когда пользователь завершает работу на компьютере и выходит из системы, система выгружает пользовательскую часть реестра (HKEY_CURRENT_USER) в файл (NTUSER.DAT) и обновляет его. Однако, если другая программа или служба выполняет чтение или редактирование реестра, система не может его выгрузить. Система пытается несколько раз повторить (с частотой один раз в секунду) выгрузку и обновление параметров реестра. По умолчанию система повторяет попытки 60 раз (в течение одной минуты).

Если данный параметр включен, можно изменить количество повторных попыток выполнения выгрузки и обновления пользовательских параметров реестра. (Изменить частоту выполнения попыток нельзя.)

Если параметр отключен или не задан, система повторяет попытку не более 60 раз.

Если установить число повторных попыток равным 0, система попытается выгрузить и обновить пользовательские параметры реестра лишь один раз. Повторные попытки выполняться не будут.

Примечание. Этот параметр особенно важен для серверов, выполняющих службы терминалов. Поскольку службы терминалов вносят изменения в пользовательские параметры реестра при выходе, несколько первых попыток выгрузки пользовательских параметров скорее всего будут неудачными.

Данный параметр не влияет на системные попытки обновления файлов в профиле пользователя.

Совет. Рекомендуется увеличить количество повторных попыток, определяемое параметром, если на данном компьютере хранится много пользовательских профилей. Это означает, что системе не удается выполнить выгрузку профиля.

Кроме того, проверьте журнал приложений в "Просмотре событий" на предмет событий, сформированных Userenv. Система записывает события при неудачных попытках выгрузки реестровой части профиля пользователя. Система записывает события также при неудачных попытках обновления файлов профиля пользователя.

Определяет количество повторных попыток выгрузки и обновления реестровой части профиля пользователя. Когда указанное число попыток оказывается исчерпанным, система прекращает попытки. В результате профиль пользователя может оказаться устаревшим, а локальный и перемещаемый профили пользователя могут не соответствовать друг другу. \n\nКогда пользователь завершает работу на компьютере и выходит из системы, система выгружает пользовательскую часть реестра (HKEY_CURRENT_USER) в файл (NTUSER.DAT) и обновляет его. Однако, если другая программа или служба выполняет чтение или редактирование реестра, система не может выгрузить его. Система пытается несколько раз повторить (один раз в секунду) выгрузку и обновление параметров реестра. По умолчанию, система повторяет попытку 60 раз (в течение одной минуты).\n\nЕсли эта политика включена, можно изменить количество повторных попыток выполнения выгрузки и обновления пользовательских параметров реестра (но нельзя изменить частоту выполнения попыток).\n\nЕсли эта политика отключена или не задана, система повторяет попытку не более 60 раз. \n\nЕсли установить число повторных попыток равным 0, то система попытается выгрузить и обновить пользовательские параметры реестра лишь один раз. Повторные попытки не будут выполняться. \n\nЗамечание: эта политика особенно важна для серверов, которые выполняют службы терминалов. Поскольку службы терминалов вносят изменения в пользовательские параметры реестра при выходе, несколько первых попыток выгрузки пользовательских параметров скорее всего будут неудачными. \n\nЭта политика не влияет на системные попытки обновления файлов в профиле пользователя. \n\nСовет: рекомендуется увеличить количество повторных попыток, определяемое в этой политике, если на этом компьютере хранится много пользовательских профилей. Это обстоятельство служит признаком того, что системе не удается выполнить выгрузку профиля. \n\nКроме того, проверьте журнал приложений в "Просмотре событий" на предмет событий, сгенерированных Userenv. Система записывает событие при неудачных попытках выгрузки реестровой части профиля пользователя.

MIN 0 MAX 4294967295 DEFAULT 60 SPIN 5

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


ProfileErrorAction
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не регистрировать в системе пользователей с временными профилями
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Данная политика автоматически отключит пользователей от системы при невозможности загрузки их профилей.

Если Windows не может получить доступ к папке с профилем пользователя или профиль содержит ошибки, препятствующие его загрузке, пользователь регистрируется в системе с временным профилем. Данная политика дает возможность администратору отключить такое поведение, не позволяя Windows регистрировать в системе пользователя с временным профилем.

Если параметр политики включен, Windows не будет регистрировать в системе пользователя с временным профилем. Windows отключит пользователей от системы при невозможности загрузки их профилей.

Если параметр политики отключен или не задан, при невозможности загрузки профилей пользователей Windows будет регистрировать их в системе с временным профилем.

См. также параметр "Удалять кэшированные копии перемещаемых профилей".

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционной системе будет запрещено создавать временные профили для пользователей, стандартные профили которых по какой-то причине загрузить не удается.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ProfileDlgTimeOut
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Таймаут диалоговых окон
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Определяет, как долго система ожидает ответа пользователя, прежде чем использовать значение по умолчанию

Значение по умолчанию используется, если пользователь не ответил на сообщение о возникновении какого-либо из следующих событий.

-- Система обнаружила медленное подключение пользовательского компьютера к серверу, на котором хранится перемещаемый пользовательский профиль.

-- Система не может получить доступ к серверным пользовательским профилям при входе или выходе пользователя из системы.

-- Локальные профили пользователя новее, чем его серверные профили.

Этот параметр может быть использован для переопределения системного значения по умолчанию, равного 30 секундам. Для использования параметра введите десятичное число между 0 и 600 в качестве длины интервала.

0x0–0xFFFFFFFF seconds

Определяет, как долго система ждет ответа пользователя перед тем, как использовать значение по умолчанию. \n\nЗначение по умолчанию используется в том случае, если пользователь не отвечает на сообщение о том, что имеет место одно из следующих событий: \n\n-- Система обнаружила медленное подключение между пользовательским компьютером и сервером, на котором хранится перемещаемый профиль пользователя. \n\n-- Система не может получить доступ к хранящимся на сервере перемещаемым профилям пользователей во время входа или выхода пользователей из системы. \n\n-- Локальные профили пользователей новее, чем их профили, хранящиеся на сервере. \n\nМожно использовать эту политику для того, чтобы изменить принимаемое по умолчанию значение, равное 30 секундам. Для этого следует ввести десятичное число от 0 до 600, задающее длительность интервала в секундах."

Определяет начальное время для Пользовательского Таймера Счета в обратном направлении Среды. Этот таймер определяет, как долго система ждет пользовательского ответа прежде, чем это использует заданное по умолчанию значение. Значение этого параметра используется когда любое из следующего происходит:

- система обнаруживает медленную связь(ссылку) между клиентом и сервером, который хранит профиль клиента.

- система не может обратиться или модифицировать профиль на основе сервера, когда пользователь вошел.

*********Определение взято у Microsoft

Defines the starting time for the User Environment Countdown Timer. This timer determines how long the system waits for a user response before it uses a default value. The value of this entry is used when either of the following occurs:

- The system detects a slow link between the client and the server that stores the client's profile.

- The system cannot access or update a server-based profile when the user logs on or off.

The value of this entry can be overridden by a policy. If your system does not respond as expected, the Timeout for dialog boxes Group Policy might be in effect. See the ProfileDlgTimeout entry in the Policies subkey.

If you change this value by editing the registry, enter the value in decimal numbers.

For detailed information about particular Group Policy settings, see the Windows 2000 Resource Kit Group Policy Reference.

For general information about Group Policy, see Windows 2000 Server Help or Windows 2000 Professional Help.

To see a table associating policies with their corresponding registry entries, see the Group Policy Registry Table .

Теги: Сеть ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO


MachineProfilePath
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_expand_sz
Имя групповой политики: Установить путь к перемещаемым профилям для всех пользователей, входящих в систему на данном компьютере
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Определяет, следует ли Microsoft Windows использовать указанный сетевой путь в качестве пути к перемещаемым профилям для всех пользователей, входящих на данный компьютер.

Чтобы использовать этот параметр, введите путь к общему сетевому ресурсу в следующем формате: \\имя_компьютера\имя_общего_ресурса\. Рекомендуется добавить к пути %USERNAME%, чтобы предоставить индивидуальную папку профиля для каждого пользователя. Если этого не указать, все пользователи, входящие на компьютер, будут использовать одну и ту же папку профиля, указанную этой политикой. Необходимо убедиться, что у папки указаны соответствующие настройки безопасности, позволяющие пользователям получить доступ к профилям.

Если включить данный параметр политики, все пользователи, входящие на компьютер, будут использовать путь к перемещаемым профилям, указанный в этой политике.

Если отключить или не настроить данный параметр политики, то пользователи, входящие на компьютер, будут использовать их локальные профили или стандартный перемещаемый профиль пользователя.

Примечание. Существует 4 способа настройки перемещаемого профиля для пользователя. Windows производит чтение настроек профиля в следующем порядке и использует первый прочитанный настроенный параметр.

1. Путь для перемещаемого профиля служб терминалов, определенный политикой служб терминалов

2. Путь для перемещаемого профиля служб терминалов, указанный объектом пользователя

3. Путь перемещаемого профиля для компьютера, указанный в данной политике

4. Путь перемещаемого профиля для пользователя, указанный в объекте пользователя.

Он определяет используемый операционной системой путь к каталогу перемещаемых профилей.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


LocalProfile
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить использование только локальных профилей
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Этот параметр определяет, будут ли доступны перемещаемые профили пользователя на конкретном компьютере. По умолчанию, когда пользователь с перемещаемым профилем входит в систему на компьютере, его перемещаемый профиль загружается на локальный компьютер. Если он ранее уже выполнял вход в систему на этом компьютере, перемещаемый профиль объединяется с локальным профилем. Аналогично, когда пользователь завершает работу и выполняет выход из системы, локальная копия профиля вместе с любыми сделанными изменениями объединяется с серверной копией профиля.

С помощью данного параметра можно запретить пользователям с перемещаемым профилем получать свой перемещаемый профиль на конкретном компьютере.

Если этот параметр включен, на соответствующем компьютере будет происходить следующее. При первом входе в систему пользователь получит новый локальный профиль, а не свой перемещаемый профиль. При выходе из системы изменения будут сохранены только в локальном профиле. При всех последующих входах в систему будет использован этот локальный профиль.

Если параметр отключен или не задан, по умолчанию действует описанное выше поведение.

Если включены оба параметра, "Запретить распространение изменений в перемещаемом профиле на сервер" и "Разрешать использование только локальных профилей", перемещаемые профили будут отключены.

Примечание. Данный параметр действует только на пользователей с перемещаемым профилем.

Если значение данного параметра равно 1, тогда на данном компьютере будет запрещено использование перемещаемых профилей.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


LeaveAppMgmtData
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Оставить установочные данные установщика Windows и групповой политики
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Определяет, оставит ли система установочные данные установщика Windows и групповой политики перемещаемого профиля пользователя при удалении профиля.

По умолчанию при удалении перемещаемого профиля пользователя удаляются все относящиеся к нему сведения (в том числе параметры и данные пользователя, связанные с установщиком Windows сведения и т. д.). Поэтому пользователю, перемещаемый профиль которого прежде был удален из клиента, при следующем входе в систему нужно снова установить все приложения, публикуемые с помощью политики, что увеличивает время входа. Эта политика позволяет изменить данное поведение.

При включении этого параметра Windows не будет удалять установочные данные установщика Windows и групповой политики перемещаемого профиля пользователя при удалении профиля с компьютера. Это повысит производительность установки приложений с помощью групповой политики при последующем входе в систему пользователей, профиль которых был удален.

Если эта политика отключена или не настроена, Windows при удалении профиля удалит перемещаемый профиль пользователя целиком, включая данные установщика Windows и групповой политики.

Примечание. Если эта политика включена для компьютера, локальный администратор должен удалить данные установщика Windows и групповой политики из реестра и файловой системы пользователя с перемещаемым профилем.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при удалении профиля пользователя, операционная система не будет удалять групповые политики, назначенные для соответствующего пользователя, и опубликованные для него приложения.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


HelpQualifiedRootDir
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Ограничить применение потенциально небезопасных функций справки HTML указанными папками
Путь групповой политики: Система

Этот параметр позволяет разрешить использование определенных команд справки HTML только для файлов HTML-справки (.chm), расположенных в указанных папках и подпапках. Также можно отключить выполнение этих команд во всей системе. Настоятельно рекомендуется включать в этот параметр только папки, требующие административных привилегий.

Команда "Ярлык" используется для добавления ссылки на раздел справки и запускает внешние по отношению к справке исполняемые файлы. Команда "WinHelp" используется для добавления ссылки на раздел справки и выполнения файла справки WinHelp32.exe (.hlp).

Если этот параметр отключен или не задан, эти команды применимы для всех файлов справки.

Если этот параметр включен, команды применимы только для CHM-файлов в указанных папках и подпапках.

Чтобы разрешить выполнение команд только в одной или нескольких папках, включите параметр и введите имена нужных папок в текстовое поле на вкладке параметров диалогового окна "Свойства параметра". Для разделения имен папок используется точка с запятой. Например, чтобы разрешить выполнение команд только в CHM-файлах в папке %windir%\Help и D:\другая_папка, введите следующую строку в текстовое поле: %windir%\Help;D:\другая_папка.

Чтобы запретить выполнение команд "Ярлык" и "WinHelp" во всей локальной системе, включите параметр и оставьте пустым текстовое поле на вкладке параметров диалогового окна "Свойства параметра".

Примечание. Переменные среды (например, %windir%) используются при условии, что они определены в системе. Например, %programfiles% не определена в некоторых ранних версиях Windows.

Примечание. В этом параметре можно указывать только папки, расположенные на локальном компьютере. Этот параметр нельзя использовать для того, чтобы разрешить выполнение команд "Ярлык" и "WinHelp" в CHM-файлах, сохраненных на подключенных сетевых дисках или доступных с помощью указания пути в формате UNC.

Дополнительные возможности см. в описании параметра "Запретить запуск из cправки перечисленных программ".

Значением данного параметра является перечень папок (разделенных точкой с запятой), в chm-файлах которых разрешено применение небезопасных команд Ярлык и WinHelp. По умолчанию применять эти команды разрешено для chm-файлов из любого каталога.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


GpSvcDebugLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


GpNetworkStartTimeoutPolicyValue
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Время ожидания при обработке политики загрузки
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Этот параметр политики задает, как долго групповая политика должна ожидать уведомлений о доступности сети во время обработки политики загрузки. Если обработка политики загрузки синхронизирована, компьютер блокируется до момента доступности сети или истечения времени ожидания, заданного по умолчанию. Если обработка политики загрузки асинхронна, то компьютер не блокируется, и обработка политики будет идти в фоновом режиме. В любом случае, настройка этого параметра политики перекрывает любое время ожидания, вычисленное системой.

Если этот параметр политики включен, то групповая политика будет использовать это значение времени ожидания вместо любых значений, заданных по умолчанию или вычисленных системой.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то групповая политика будет использовать заданное по умолчанию время ожидания: 30 секунд на компьютерах, работающих под управлением Windows Vista.

Значение данного параметра определяет интервал ожидания (в секундах) доступности сети при обработке групповых политик загрузки (во время входа в систему). По умолчанию интервал ожидания равен 30 секундам.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DisableLGPOProcessing
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Выключение обработки локальных объектов групповой политики
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Этот параметр политики запрещает применение локальных объектов групповой политики.

По умолчанию параметры локальных объектов групповой политики применяются ранее любых параметров объектов доменной групповой политики. Такие параметры политики могут быть применимы как к пользователям, так и к локальному компьютеру. Можно запретить обработку и применение всех локальных объектов групповой политики, чтобы применялись только объекты доменной групповой политики.

Если параметр политики включен, то система не будет обрабатывать и применять какие-либо локальные объекты групповой политики.

Если этот параметр политики отключен или не задан, то локальные объекты групповой политики будут применяться.

Примечание. У объединенных в домен компьютеров настоятельно рекомендуется настроить этот параметр на учет только объектов доменной групповой политики. Этот параметр не учитывается для компьютеров, объединенных в рабочую группу.

Если значение данного параметра равно 1, тогда локальные групповые политики применяться не будут.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DisableInHelp
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

С помощью параметра строкового типа DisableInHelp, расположенного в ветви реестра SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System, можно указать список программ, которые запрещено открывать при помощи механизма справки. Для этого их нужно перечислить в значении данного параметра через запятую.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableForceUnload
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не выполнять принудительной выгрузки реестра пользователя при его выходе из системы
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Microsoft Windows всегда выгружает реестр пользователя при выходе пользователя из системы, даже если есть открытые дескрипторы к пользовательским разделам реестра. Использование этого параметра позволяет администратору отключить такое поведение, запретив Windows принудительную выгрузку реестра пользователя при его выходе из системы.

Примечание. Этот параметр должен использоваться только в случае, когда могут возникнуть проблемы совместимости приложений из-за такого поведения Windows. Не рекомендуется включать этот параметр по умолчанию, поскольку это может препятствовать получению пользователями обновленных версий их перемещаемых профилей.

Если этот параметр политики включен, Windows не будет принудительно выгружать реестр пользователя при выходе из системы, но будет делать это после закрытия дескрипторов к пользовательским разделам реестра.

Если этот параметр отключен или не настроен, Windows всегда будет выгружать реестр пользователя при его выходе из системы, даже если есть открытые дескрипторы к пользовательским разделам реестра при выходе пользователя из системы.

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система не будет выгружать содержимое реестра пользователя, при его выходе из системы (выгрузка реестра будет выполняться только после закрытия всех открытых дескрипторов к пользовательским разделам реестра).

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


DenyUsersFromMachGP
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить пользователям вызывать обновление политики компьютера
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Данный параметр позволяет контролировать способность пользователя вызывать обновление политики компьютера.

Если параметр включен, то пользователи не смогут вызвать обновление политики компьютера. Политика компьютера будет применяться при загрузке или при официальном обновлении политики.

Если этот параметр отключен или не задан, то применяется поведение по умолчанию. По умолчанию политика компьютера применяется при загрузке компьютера. Кроме того, она применяется через заданные интервалы обновления или при вызове пользователем вручную.

Примечание. Этот параметр не применяется к администраторам. Администраторы могут вызывать обновление политики компьютера в любое время, независимо от настройки этой политики.

См. также параметр "Интервал обновления групповой политики для компьютеров" для изменения интервала обновления политики.

Примечание. Изменение этого параметра вступит в силу только после перезагрузки компьютера.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователи не смогут вручную вызвать обновление групповых политик компьютера.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DeleteRoamingCache
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалять кэшированные копии перемещаемых профилей
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Определяет, будет ли сохраняться копия пользовательского перемещаемого профиля на жестком диске локального компьютера при выходе пользователя из системы.

Данный параметр и другие, связанные с ним параметры из данной папки, совместно определяют стратегию управления пользовательскими профилями, хранящимися на удаленных серверах. В частности, они определяют действия системы в тех случаях, когда требуется длительное время для загрузки профиля.

Перемещаемые профили хранятся на сетевом сервере. По умолчанию, когда пользователи с перемещаемым профилем выходят из системы, выполняется сохранение их перемещаемого профиля на локальном жестком диске используемого компьютера на тот случай, если при следующем входе в систему сервер, хранящий перемещаемый профиль, будет недоступен. Локальная копия также используется, если для загрузки удаленной копии перемещаемого профиля требуется длительное время.

Если этот параметр включен, все локальные копии перемещаемых профилей удаляются при выходе из системы. Перемещаемый профиль остается только на сетевом сервере.

Важно! Не включайте этот параметр, если используется возможность определения медленного подключения в Windows 2000 Professional и Windows XP Professional. В работе с медленным подключением система требует наличия локальной копии перемещаемого профиля.

Если значение данного параметра равно 1, тогда перемещаемый профиль пользователя, создаваемый на локальном компьютере при входе пользователя, при выходе пользователя будет автоматически удален.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


CopyFileOverlappedCount
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


CopyFileChunkSize
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


CopyFileBufferedSynchronousIo
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


CompatibleRUPSecurity
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не проверять собственность пользователя перемещаемых папок профиля
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Этот параметр отключает более безопасную настройку по умолчанию для пользовательской папки перемещаемых профилей пользователя.

После того, как администратор настроил перемещаемый профиль пользователя, этот профиль будет создан при следующем входе пользователя в систему. Профиль создается в указанном администратором месте.

Для выпусков Windows 2000 Professional до версии с пакетом обновления 4 (SP4) и Windows XP Professional до версии с пакетом обновления 1 (SP1) принятые по умолчанию разрешения для нового профиля предоставляют пользователю полный доступ и не предоставляют доступ к файлам для группы администраторов. Если папка профилей уже существует, никакие проверки правильности разрешений не выполняются. Для операционных систем семейства Windows Server 2003, Windows 2000 Professional с пакетом обновления 4 (SP4) и Windows XP с пакетом обновления 1 (SP1) по умолчанию папка проверяется на правильность разрешений, если папка профилей уже существует, и если разрешения не верны, папка перемещаемых профилей недоступна для копирования в нее или из нее.

С помощью данного параметра это поведение можно изменить.

Если этот параметр включен, Windows не будет проверять разрешения на папку, когда папка уже существует.

Если параметр отключен или не задан, то, когда папка перемещаемых профилей пользователя уже существует и пользователь или группа администраторов не являются владельцами папки, Windows не будет копировать файлы в папку или из папки перемещаемых профилей. Пользователю будет выведено сообщение об ошибке, а в журнал событий будет сделана соответствующая запись. Будет использован кэшированный профиль пользователя или выдан временный профиль, если кэшированный профиль отсутствует.

Примечание. Параметр должен быть определен на пользовательском компьютере, а не на сервере, поскольку именно компьютер пользователя задает разрешения доступа к общему ресурсу для перемещаемого профиля во время его создания.

Примечание. При включении этого параметра поведение совпадает с поведением в операционных системах Windows 2000 Professional до версии с пакетом обновления 4 (SP4) и Windows XP Professional

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система не будет выполняться проверку разрешений для существующего профиля пользователя. От результата данной проверки зависит то, будет ли входящему на компьютер пользователю разрешено воспользоваться существующим профилем (если в результате проверки разрешений профиля были обнаружены отклонения от нормы, будет создан новый профиль для этого пользователя).

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


CleanupProfiles
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалять при перезагрузке системы профили пользователей по истечении указанного числа дней
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Этот параметр политики позволяет администратору автоматически удалять при перезагрузке системы профили пользователей, которые не были использованы в течение указанного количества дней. Примечание. Одним днем считаются 24 часа после получения доступа к конкретному профилю пользователя.

При включении этого параметра политики служба пользовательских профилей автоматически удалит при следующей перезагрузке системы все профили пользователей, которые не были использованы в течение указанного количества дней.

Если параметр отключен или не настроен, служба пользовательских профилей не будет автоматически удалять какие-либо профили при следующей перезагрузке системы.

Значение данного параметра определяет интервал бездействия профилей пользователей (в днях), созданных на данном компьютере, по истечении которого профили будут автоматически удалены. По умолчанию профили не удаляются.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


AllowX-ForestPolicy-and-RUP
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить политику пользователей различных лесов и перемещаемые профили пользователей
Путь групповой политики: Система;

Групповая политика

Включает обработку политики для пользователей, перемещаемые профили пользователя и сценарии входа объектов пользователей для интерактивных входов в различные леса.

Эта настройка влияет на все учетные записи пользователей, выполняющих интерактивный вход на компьютеры в различных лесах, когда существует одностороннее или двухстороннее доверие между лесами.

Если этот параметр не настроен, то: — Не применяются параметры настройки политики пользователей из леса пользователя — Пользователи не получают перемещаемые профили, а получают локальные профили на компьютере из локального леса. Пользователю выводится предупреждение, и в журнал событий помещается сообщение (1529). — Применяется групповая политика замыкания на себя с помощью объектов групповой политики, областью действия которых является компьютер. — В журнал событий помещается сообщение (1109) о том, что замыкание на себя вызывается в режиме замены.

Если этот параметр включен, то результат такой же, как в семействе Windows 2000: применяется политика пользователя и разрешается использование перемещаемого профиля пользователя из доверенного леса.

Если этот параметр отключен, то результат такой же, как если он не настроен.

Если значение данного параметра равно 1, тогда применение политик пользователя из доверенного леса будет разрешено. Также будет разрешено использование перемещаемого профиля пользователя.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 GPO


AddAdminGroupToRUP
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Добавляет группу безопасности "Администраторы" к перемещаемым профилям пользователя.
Путь групповой политики: Система;Профили пользователей

Данный параметр добавляет группу безопасности "Администраторы" к общему ресурсу перемещаемого профиля пользователя.

После того как администратор настроил перемещаемый профиль пользователя, этот профиль будет создан при следующем входе пользователя в систему. Профиль создается в указанном администратором месте.

Для операционных систем Windows 2000 Professional и Windows XP Professional принятые по умолчанию разрешения для создаваемого профиля предоставляют пользователю полный доступ или доступ на чтение и запись и не предоставляют доступ к файлам для группы администраторов.

С помощью данного параметра это поведение можно изменить.

Если этот параметр включен, группа администраторов также получает полный доступ к папке профиля пользователя.

Если параметр отключен или не задан, только пользователь получает полный доступ к своему профилю, а группа администраторов не имеет доступа к файлам.

Примечание. Если параметр включен после создания профиля, он не влияет на ранее созданный профиль.

Примечание. Параметр должен быть определен на пользовательском компьютере, а не на сервере, поскольку именно компьютер пользователя задает разрешения доступа к общему ресурсу для перемещаемого профиля во время его создания.

Примечание. По умолчанию администраторы не имеют доступа к файлам в профиле пользователя, но все же могут стать владельцами этой папки, а затем выдать себе разрешение на доступ к файлам.

Примечание. Если данный параметр включен, поведение в точности такое же, как в Windows NT 4.0.

Если значение данного параметра равно 1, тогда группа Администраторы будет добавляться к общему ресурсу перемещаемого профиля пользователя, и ей будут предоставляться права полного доступа. По умолчанию права полного доступа к профилю получает только владелец профиля.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


Task Deletion
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить удаление заданий
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планировщик заданий

Запрещает пользователям удалять задания из папки "Назначенные задания".

Этот параметр удаляет команду "Удалить" из меню "Правка" в окне "Назначенные задания" и из контекстного меню, которое появляется при выполнении правого щелчка мышью значка задания. Система также не позволяет вырезать или перетаскивать задание из папки "Назначенные задания".

Примечание. Этот параметр появляется в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если заданы оба параметра, то параметр, заданный в папке "Конфигурация компьютера", имеет приоритет над параметром в папке "Конфигурация пользователя".

Внимание! Этот параметр не запрещает администраторам компьютера использовать программу At.exe для удаления заданий.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


Task Creation
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить создание новых заданий
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планировщик заданий

Запрещает пользователям создавать новые задания.

Этот параметр удаляет элемент "Добавить задание", который запускает мастер создания задания. Система также не позволяет переместить, вставить или перетащить программы или документы в папку "Назначенные задания".

Примечание. Этот параметр появляется в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если заданы оба параметра, то параметр, заданный в папке "Конфигурация компьютера", имеет приоритет над параметром в папке "Конфигурация пользователя".

Внимание! Этот параметр не запрещает администраторам компьютера использовать в командной строке программу At.exe для создания новых заданий для этого компьютера или для удаленных компьютеров.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


Property Pages
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрывать страницы свойств
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планировщик заданий

Запрещает пользователям просматривать и изменять свойства существующего задания.

Этот параметр удаляет команду "Свойства" из меню "Файл" в окне "Назначенные задания" и из контекстного меню, которое появляется при выполнении правого щелчка мышью значка задания. В результате пользователи не могут изменять свойства задания. Они могут только просматривать свойства, отображаемые при детализированном представлении окна назначенных заданий.

Этот параметр запрещает пользователям просматривать и изменять такие характеристики, как выполняемая программа, детальные сведения о расписании, параметры времени простоя и управления электропитанием, его контекст безопасности.

Примечание. Этот параметр появляется в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если заданы оба параметра, то параметр, заданный в папке "Конфигурация компьютера", имеет приоритет над параметром в папке "Конфигурация пользователя".

Совет. Этот параметр влияет только на существующие задания. Чтобы запретить пользователям изменять свойства создаваемых заданий, используйте параметр "Удалить меню "Дополнительно"".

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


Execution
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить запуск и завершение задач
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планировщик заданий

Запрещает пользователям запускать или останавливать задания вручную.

Этот параметр удаляет команды "Выполнить" и "Завершить задание" из контекстного меню, которое появляется при выполнении правого щелчка мышью значка задания. В результате пользователи не могут запускать задания вручную или принудительно завершать задания до окончания их выполнения.

Примечание. Этот параметр появляется в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если заданы оба параметра, то параметр, заданный в папке "Конфигурация компьютера", имеет приоритет над параметром в папке "Конфигурация пользователя".

<описания нет>

Теги: Конфигурация 2003 XP ~HKLM GPO


DragAndDrop
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить перетаскивание с помощью мыши
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планировщик заданий

Запрещает пользователям добавлять или удалять задания с помощью перемещения или копирования программ в папку "Назначенные задания".

Этот параметр отключает команды "Вырезать", "Копировать", "Вставить", "Вставить ярлык" в контекстном меню и в меню "Правка" в папке "Назначенные задания". Он также отключает возможности перетаскивания объектов с помощью мыши в эту папку.

В результате пользователи не могут добавлять новые задания ни с помощью перетаскивания, ни с помощью перемещения или копирования документов или программ в папку "Назначенные задания".

Этот параметр не запрещает пользователям использовать другие методы для создания новых заданий и не запрещает пользователям удалять задания.

Примечание. Этот параметр появляется в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если заданы оба параметра, то параметр, заданный в папке "Конфигурация компьютера", имеет приоритет над параметром в папке "Конфигурация пользователя".

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


Disable Advanced
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрыть флажок дополнительных свойств в мастере планирования заданий
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планировщик заданий

Этот параметр удаляет флажок "Установить дополнительные параметры после нажатия кнопки "Готово"" с последней страницы мастера планирования заданий. Данный параметр предназначен для того, чтобы упростить создание заданий для начинающих пользователей.

Если этот флажок установлен, то планировщик заданий автоматически открывает страницу свойств недавно созданного задания после добавления задания. Страница свойств задания позволяет изменять свойства создаваемых заданий, такие как: выполняемая программа, используемое расписание, время простоя компьютера и параметры энергосбережения, а также контекст безопасности. Автоматическое открытие страницы свойств скорее всего может запутать и не будет интересным для начинающих пользователей. Учтите, что этот флажок по умолчанию не установлен даже в том случае, если этот параметр отключен или не задан.

Примечание. Этот параметр появляется в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если заданы оба параметра, то параметр, заданный в папке "Конфигурация компьютера", имеет приоритет над параметром в папке "Конфигурация пользователя".

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


Allow Browse
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить обзор
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Планировщик заданий

Ограничивает выбор программ, назначаемых для выполнения, программами из меню "Пуск" и запрещает пользователю изменять расписание выполнения уже назначенных заданий.

Этот параметр удаляет кнопку "Обзор" из мастера планирования заданий и вкладки "Задание" диалогового окна свойств задачи. Пользователи также не могут изменять значение поля "Выполнить" и "Рабочая папка", которые определяют программу и путь для выполняемой задачи.

В результате, когда пользователи создают задание, они должны выбрать программу из списка в мастере планирования заданий, который содержит только задания, отображаемые в меню "Пуск" и его подменю. После того, как задание создано, пользователи не могут сменить выполняемую программу.

Внимание! Этот параметр не запрещает пользователям создавать новые задания с помощью вставки их из буфера обмена или перетаскивания мышью в папку "Назначенные задания". Чтобы предотвратить это, используйте параметр "Запретить перетаскивание с помощью мыши".

Примечание. Этот параметр появляется в папках "Конфигурация компьютера" и "Конфигурация пользователя". Если заданы оба параметра, то параметр, заданный в папке "Конфигурация компьютера", имеет приоритет над параметром в папке "Конфигурация пользователя".

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


MaxWCNDeviceNumber
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WCN\UI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка параметров беспроводной сети с помощью Windows Connect Now
Путь групповой политики: Сеть;Windows Connect Now

Этот параметр позволяет настроить параметры беспроводной сети с помощью Windows Connect Now (WCN). Регистратор Windows Connect Now позволяет обнаружить и настроить устройства через Ethernet (UPnP) при помощи интерфейса API для переносных устройств Windows (WPD) и через USB-устройства флэш-памяти.

Дополнительные параметры позволяют обнаружить и настроить устройства с помощью определенных носителей. Если параметр включен, доступны дополнительные параметры, которые позволяют отключить операции с определенными носителями. Если параметр отключен, операции с любыми носителями недоступны. Если параметр не задан, операции c любыми носителями доступны. По умолчанию разрешены операции c любыми носителями.

Значение данного параметра определяет максимальное количество устройств, которые можно конфигурировать при помощи мастера.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


EnableRegistrars
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WCN\UI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка параметров беспроводной сети с помощью Windows Connect Now
Путь групповой политики: Сеть;Windows Connect Now

Этот параметр позволяет настроить параметры беспроводной сети с помощью Windows Connect Now (WCN). Регистратор Windows Connect Now позволяет обнаружить и настроить устройства через Ethernet (UPnP) при помощи интерфейса API для переносных устройств Windows (WPD) и через USB-устройства флэш-памяти.

Дополнительные параметры позволяют обнаружить и настроить устройства с помощью определенных носителей. Если параметр включен, доступны дополнительные параметры, которые позволяют отключить операции с определенными носителями. Если параметр отключен, операции с любыми носителями недоступны. Если параметр не задан, операции c любыми носителями доступны. По умолчанию разрешены операции c любыми носителями.

Если значение данного параметра равно 1, тогда конфигурирование портативных устройств при помощи мастера будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DisableWPDRegistrar
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WCN\UI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка параметров беспроводной сети с помощью Windows Connect Now
Путь групповой политики: Сеть;Windows Connect Now

Этот параметр позволяет настроить параметры беспроводной сети с помощью Windows Connect Now (WCN). Регистратор Windows Connect Now позволяет обнаружить и настроить устройства через Ethernet (UPnP) при помощи интерфейса API для переносных устройств Windows (WPD) и через USB-устройства флэш-памяти.

Дополнительные параметры позволяют обнаружить и настроить устройства с помощью определенных носителей. Если параметр включен, доступны дополнительные параметры, которые позволяют отключить операции с определенными носителями. Если параметр отключен, операции с любыми носителями недоступны. Если параметр не задан, операции c любыми носителями доступны. По умолчанию разрешены операции c любыми носителями.

Если значение данного параметра равно 1, тогда конфигурирование портативных устройств при помощи мастера будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DisableUPnPRegistrar
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WCN\UI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка параметров беспроводной сети с помощью Windows Connect Now
Путь групповой политики: Сеть;Windows Connect Now

Этот параметр позволяет настроить параметры беспроводной сети с помощью Windows Connect Now (WCN). Регистратор Windows Connect Now позволяет обнаружить и настроить устройства через Ethernet (UPnP) при помощи интерфейса API для переносных устройств Windows (WPD) и через USB-устройства флэш-памяти.

Дополнительные параметры позволяют обнаружить и настроить устройства с помощью определенных носителей. Если параметр включен, доступны дополнительные параметры, которые позволяют отключить операции с определенными носителями. Если параметр отключен, операции с любыми носителями недоступны. Если параметр не задан, операции c любыми носителями доступны. По умолчанию разрешены операции c любыми носителями.

Если значение данного параметра равно 1, тогда конфигурирование устройств UPNP при помощи мастера будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


DisableFlashConfigRegistrar
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WCN\UI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка параметров беспроводной сети с помощью Windows Connect Now
Путь групповой политики: Сеть;Windows Connect Now

Этот параметр позволяет настроить параметры беспроводной сети с помощью Windows Connect Now (WCN). Регистратор Windows Connect Now позволяет обнаружить и настроить устройства через Ethernet (UPnP) при помощи интерфейса API для переносных устройств Windows (WPD) и через USB-устройства флэш-памяти.

Дополнительные параметры позволяют обнаружить и настроить устройства с помощью определенных носителей. Если параметр включен, доступны дополнительные параметры, которые позволяют отключить операции с определенными носителями. Если параметр отключен, операции с любыми носителями недоступны. Если параметр не задан, операции c любыми носителями доступны. По умолчанию разрешены операции c любыми носителями.

Если значение данного параметра равно 1, тогда конфигурирование беспроводных USB-флешек при помощи мастера будет запрещено.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WCN\UI

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: Сеть;Windows Connect Now

[нет]

Настройки мастера Windows Connect Now можно изменить при помощи параметров REG_DWORD типа, расположенных в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WCN\UI.

Теги: Конфигурация Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{081D3213-48AA-4533-9284-D98F01BDC8E6}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обнаружение приложений, неспособных запустить средства установки при включенном контроле учетных записей пользователей (UAC).
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики настраивает помощника по совместимости программ (PCA) на диагностику сбоев программ при включенном контроле учетных записей пользователей (UAC).

При включенном параметре PCA настроен на обнаружение сбоев программ, возникающих при попытке запуска дочерних процессов, какими являются программы установки (обычно - программы установки обновлений). При обнаружении данного сбоя PCA включает режим совместимости ELEVATECREATEPROCESS, позволяющий программе запустить средство установки так, будто оно имеет права администратора, при следующем запуске программы.

При выключенном данном параметре PCA не настроен на обнаружение сбоев программ, возникающих при попытке запуска установщика при включенном контроле учетных записей пользователей (UAC).

Если данный параметр не будет задан, PCA будет обнаруживать сбои программ, возникающие при попытке запуска дочерних процессов, какими являются средства установки (обычно - средства установки обновлений).

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ приложений, которые не способны работать с механизмом UAC операционной системы.

По умолчанию при обнаружении потенциального сбоя помощник по совместимости программ перезапустит установку соответствующего приложения в режиме эмулирования прав администратора.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{081D3213-48AA-4533-9284-D98F01BDC8E6}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обнаружение приложений, неспособных запустить средства установки при включенном контроле учетных записей пользователей (UAC).
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики настраивает помощника по совместимости программ (PCA) на диагностику сбоев программ при включенном контроле учетных записей пользователей (UAC).

При включенном параметре PCA настроен на обнаружение сбоев программ, возникающих при попытке запуска дочерних процессов, какими являются программы установки (обычно - программы установки обновлений). При обнаружении данного сбоя PCA включает режим совместимости ELEVATECREATEPROCESS, позволяющий программе запустить средство установки так, будто оно имеет права администратора, при следующем запуске программы.

При выключенном данном параметре PCA не настроен на обнаружение сбоев программ, возникающих при попытке запуска установщика при включенном контроле учетных записей пользователей (UAC).

Если данный параметр не будет задан, PCA будет обнаруживать сбои программ, возникающие при попытке запуска дочерних процессов, какими являются средства установки (обычно - средства установки обновлений).

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ приложений, которые не способны работать с механизмом UAC операционной системы.

По умолчанию при обнаружении потенциального сбоя помощник по совместимости программ перезапустит установку соответствующего приложения в режиме эмулирования прав администратора.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{081D3213-48AA-4533-9284-D98F01BDC8E6}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Обнаружение приложений, неспособных запустить средства установки при включенном контроле учетных записей пользователей (UAC).
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики настраивает помощника по совместимости программ (PCA) на диагностику сбоев программ при включенном контроле учетных записей пользователей (UAC).

При включенном параметре PCA настроен на обнаружение сбоев программ, возникающих при попытке запуска дочерних процессов, какими являются программы установки (обычно - программы установки обновлений). При обнаружении данного сбоя PCA включает режим совместимости ELEVATECREATEPROCESS, позволяющий программе запустить средство установки так, будто оно имеет права администратора, при следующем запуске программы.

При выключенном данном параметре PCA не настроен на обнаружение сбоев программ, возникающих при попытке запуска установщика при включенном контроле учетных записей пользователей (UAC).

Если данный параметр не будет задан, PCA будет обнаруживать сбои программ, возникающие при попытке запуска дочерних процессов, какими являются средства установки (обычно - средства установки обновлений).

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ приложений, которые не способны работать с механизмом UAC операционной системы.

По умолчанию при обнаружении потенциального сбоя помощник по совместимости программ перезапустит установку соответствующего приложения в режиме эмулирования прав администратора.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{180b3a99-8c39-4f12-b631-2031998efe45}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка уровня выполнения сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика утечки памяти Windows

Этот параметр политики определяет, будет ли служба политики диагностики (DPS) диагностировать проблемы утечки памяти. Если этот параметр политики отключен, служба DPS не сможет диагностировать проблемы утечки памяти.

Если этот параметр политики не задан, служба DPS разрешит диагностику утечки памяти Windows по умолчанию.

Этот параметр политики действует, только если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Не требуется перезапускать систему или службу, чтобы эта политика вступила в действие: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики действует, только если запущена служба политики диагностики. Если служба остановлена или отключена, сценарии диагностики не выполняются. Службу DPS можно настроить с помощью оснастки "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры диагностики утечки памяти в приложениях.

По умолчанию операционная система выполняет диагностику утечки памяти.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{180b3a99-8c39-4f12-b631-2031998efe45}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка уровня выполнения сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика утечки памяти Windows

Этот параметр политики определяет, будет ли служба политики диагностики (DPS) диагностировать проблемы утечки памяти. Если этот параметр политики отключен, служба DPS не сможет диагностировать проблемы утечки памяти.

Если этот параметр политики не задан, служба DPS разрешит диагностику утечки памяти Windows по умолчанию.

Этот параметр политики действует, только если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Не требуется перезапускать систему или службу, чтобы эта политика вступила в действие: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики действует, только если запущена служба политики диагностики. Если служба остановлена или отключена, сценарии диагностики не выполняются. Службу DPS можно настроить с помощью оснастки "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры диагностики утечки памяти в приложениях.

По умолчанию операционная система выполняет диагностику утечки памяти.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{180b3a99-8c39-4f12-b631-2031998efe45}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Настройка уровня выполнения сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика утечки памяти Windows

Этот параметр политики определяет, будет ли служба политики диагностики (DPS) диагностировать проблемы утечки памяти. Если этот параметр политики отключен, служба DPS не сможет диагностировать проблемы утечки памяти.

Если этот параметр политики не задан, служба DPS разрешит диагностику утечки памяти Windows по умолчанию.

Этот параметр политики действует, только если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Не требуется перезапускать систему или службу, чтобы эта политика вступила в действие: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики действует, только если запущена служба политики диагностики. Если служба остановлена или отключена, сценарии диагностики не выполняются. Службу DPS можно настроить с помощью оснастки "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры диагностики утечки памяти в приложениях.

По умолчанию операционная система выполняет диагностику утечки памяти.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{186f47ef-626c-4670-800a-4a30756babad}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика скорости отклика системы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики скорости отклика системы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы скорости отклика системы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы скорости отклика системы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы скорости отклика системы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр локальной политики, служба диагностики локальной политики будет по умолчанию использовать средство диагностики скорости отклика системы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

<описания нет>

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{186f47ef-626c-4670-800a-4a30756babad}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика скорости отклика системы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики скорости отклика системы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы скорости отклика системы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы скорости отклика системы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы скорости отклика системы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр локальной политики, служба диагностики локальной политики будет по умолчанию использовать средство диагностики скорости отклика системы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

<описания нет>

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{2698178D-FDAD-40AE-9D3C-1371703ADC5B}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика быстродействия завершения работы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики быстродействия завершения работы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы быстродействия завершения работы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба диагностики локальной политики будет определять проблемы быстродействия завершения работы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы быстродействия завершения работы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр локальной политики, служба политики диагностики будет по умолчанию использовать средство диагностики быстродействия завершения работы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

Определяет параметры выявления снижения быстродействия завершения работы операционной системы.

По умолчанию операционная система не только обнаруживает снижение быстродействия, но и пытается решить возникшую проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{2698178D-FDAD-40AE-9D3C-1371703ADC5B}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика быстродействия завершения работы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики быстродействия завершения работы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы быстродействия завершения работы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба диагностики локальной политики будет определять проблемы быстродействия завершения работы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы быстродействия завершения работы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр локальной политики, служба политики диагностики будет по умолчанию использовать средство диагностики быстродействия завершения работы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

Определяет параметры выявления снижения быстродействия завершения работы операционной системы.

По умолчанию операционная система не только обнаруживает снижение быстродействия, но и пытается решить возникшую проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{2698178D-FDAD-40AE-9D3C-1371703ADC5B}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика быстродействия завершения работы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики быстродействия завершения работы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы быстродействия завершения работы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба диагностики локальной политики будет определять проблемы быстродействия завершения работы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы быстродействия завершения работы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр локальной политики, служба политики диагностики будет по умолчанию использовать средство диагностики быстродействия завершения работы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

Определяет параметры выявления снижения быстродействия завершения работы операционной системы.

По умолчанию операционная система не только обнаруживает снижение быстродействия, но и пытается решить возникшую проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{29689E29-2CE9-4751-B4FC-8EFF5066E3FD}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Диагностика диска. Настроить уровень выполнения
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика диска

Определяет уровень выполнения для диагностик диска, основанных на S.M.A.R.T.

Технология самонаблюдения и отчетности (S.M.A.R.T.) — это стандартный механизм сообщений запоминающих устройств об ошибках в Windows. Диск, сообщающий об ошибке S.M.A.R.T., вероятно, требуется восстановить или заменить. Служба политики диагностики (DPS) обнаруживает и заносит в журнал событий ошибки S.M.A.R.T., когда они возникают.

Если включить этот параметр политики, то DPS также предупредит пользователей об ошибках S.M.A.R.T. и будет руководить созданием резервной копии и восстановлением, чтобы минимизировать возможную потенциальную потерю данных.

Если отключить эту политику, то ошибки S.M.A.R.T. будут обнаруживаться и заноситься в журнал, но никакие корректирующие действия предприниматься не будут.

Если этот параметр политики не настроен, служба DPS по умолчанию включит систему разрешения ошибок S.M.A.R.T.

Этот параметр политики вступает в силу, только если не настроена политика исполнения сценария на уровне диагностики.

Чтобы эта политика вступила в силу, не требуется ни перезагрузка, ни перезапуск службы: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики вступает в силу, только если служба политики диагностики запущена. Если эта служба остановлена или отключена, диагностические сценарии выполняться не будут. DPS можно настроить с помощью оснастки этих служб для консоли управления (MMC).

Определяет параметры взаимодействия операционной системы с технологией S.M.A.R.T. жестких дисков, для оповещения пользователя о каких-либо неполадках. При этом вы можете воспользоваться параметром строкового типа DfdAlertTextOverride данной ветви реестра, чтобы указать текст сообщения, отображаемого пользователю при обнаружении технологией S.M.A.R.T. ошибки работы диска.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{29689E29-2CE9-4751-B4FC-8EFF5066E3FD}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Диагностика диска. Настроить уровень выполнения
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика диска

Определяет уровень выполнения для диагностик диска, основанных на S.M.A.R.T.

Технология самонаблюдения и отчетности (S.M.A.R.T.) — это стандартный механизм сообщений запоминающих устройств об ошибках в Windows. Диск, сообщающий об ошибке S.M.A.R.T., вероятно, требуется восстановить или заменить. Служба политики диагностики (DPS) обнаруживает и заносит в журнал событий ошибки S.M.A.R.T., когда они возникают.

Если включить этот параметр политики, то DPS также предупредит пользователей об ошибках S.M.A.R.T. и будет руководить созданием резервной копии и восстановлением, чтобы минимизировать возможную потенциальную потерю данных.

Если отключить эту политику, то ошибки S.M.A.R.T. будут обнаруживаться и заноситься в журнал, но никакие корректирующие действия предприниматься не будут.

Если этот параметр политики не настроен, служба DPS по умолчанию включит систему разрешения ошибок S.M.A.R.T.

Этот параметр политики вступает в силу, только если не настроена политика исполнения сценария на уровне диагностики.

Чтобы эта политика вступила в силу, не требуется ни перезагрузка, ни перезапуск службы: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики вступает в силу, только если служба политики диагностики запущена. Если эта служба остановлена или отключена, диагностические сценарии выполняться не будут. DPS можно настроить с помощью оснастки этих служб для консоли управления (MMC).

Определяет параметры взаимодействия операционной системы с технологией S.M.A.R.T. жестких дисков, для оповещения пользователя о каких-либо неполадках. При этом вы можете воспользоваться параметром строкового типа DfdAlertTextOverride данной ветви реестра, чтобы указать текст сообщения, отображаемого пользователю при обнаружении технологией S.M.A.R.T. ошибки работы диска.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


DfdAlertTextOverride
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{29689E29-2CE9-4751-B4FC-8EFF5066E3FD}

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Диагностика диска. Настроить пользовательский текст предупреждения
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика диска

Подставляет пользовательский текст оповещения в сообщение диагностики диска, выдаваемое пользователю, когда диск сообщает об ошибке S.M.A.R.T.

Если этот параметр политики включен, Windows будет отображать пользовательский текст оповещения в сообщении диагностики диска. Длина пользовательского текста не может превышать 512 символов.

Если отключить или не настраивать этот параметр политики, то Windows будет отображать в сообщении диагностики диска текст предупреждения, принятый по умолчанию.

Чтобы эта политика вступила в силу, не требуется ни перезагрузка, ни перезапуск службы: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики вступит в силу, только если включена или не настроена политика сценария диагностики диска, а служба политики диагностики (DPS) запущена. Если эта служба остановлена или отключена, диагностические сценарии выполняться не будут. DPS можно настроить с помощью оснастки этих служб для консоли управления (MMC).

Определяет параметры взаимодействия операционной системы с технологией S.M.A.R.T. жестких дисков, для оповещения пользователя о каких-либо неполадках. При этом вы можете воспользоваться параметром строкового типа DfdAlertTextOverride данной ветви реестра, чтобы указать текст сообщения, отображаемого пользователю при обнаружении технологией S.M.A.R.T. ошибки работы диска.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{29689E29-2CE9-4751-B4FC-8EFF5066E3FD}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Диагностика диска. Настроить уровень выполнения
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика диска

Определяет уровень выполнения для диагностик диска, основанных на S.M.A.R.T.

Технология самонаблюдения и отчетности (S.M.A.R.T.) — это стандартный механизм сообщений запоминающих устройств об ошибках в Windows. Диск, сообщающий об ошибке S.M.A.R.T., вероятно, требуется восстановить или заменить. Служба политики диагностики (DPS) обнаруживает и заносит в журнал событий ошибки S.M.A.R.T., когда они возникают.

Если включить этот параметр политики, то DPS также предупредит пользователей об ошибках S.M.A.R.T. и будет руководить созданием резервной копии и восстановлением, чтобы минимизировать возможную потенциальную потерю данных.

Если отключить эту политику, то ошибки S.M.A.R.T. будут обнаруживаться и заноситься в журнал, но никакие корректирующие действия предприниматься не будут.

Если этот параметр политики не настроен, служба DPS по умолчанию включит систему разрешения ошибок S.M.A.R.T.

Этот параметр политики вступает в силу, только если не настроена политика исполнения сценария на уровне диагностики.

Чтобы эта политика вступила в силу, не требуется ни перезагрузка, ни перезапуск службы: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики вступает в силу, только если служба политики диагностики запущена. Если эта служба остановлена или отключена, диагностические сценарии выполняться не будут. DPS можно настроить с помощью оснастки этих служб для консоли управления (MMC).

Определяет параметры взаимодействия операционной системы с технологией S.M.A.R.T. жестких дисков, для оповещения пользователя о каких-либо неполадках. При этом вы можете воспользоваться параметром строкового типа DfdAlertTextOverride данной ветви реестра, чтобы указать текст сообщения, отображаемого пользователю при обнаружении технологией S.M.A.R.T. ошибки работы диска.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{659F08FB-2FAB-42a7-BD4F-566CFA528769}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обнаружение сбоев приложений, вызванных устаревшими библиотеками DLL или COM-объектами Windows.
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики определяет, будет ли помощник по совместимости программ (PCA) производить диагностику сбоев программ, возникающих при загрузке библиотек DLL или сбоях создания COM-объектов.

При включенном данном параметре PCA настроен на обнаружение программ, пытающихся загрузить устаревшие библиотеки DLL Microsoft Windows или создать устаревшие COM-объекты, удаленные из данной версии Windows. Если этот сбой обнаружен, когда работа программы уже остановлена, PCA уведомит пользователя о возникшей проблеме и предложит проверить веб-узел Майкрософт на наличие решений.

При выключенном данном параметре PCA не настроен на обнаружение программ, пытающихся загрузить устаревшие библиотеки DLL или создать устаревшие COM-объекты.

Если параметр не задан, PCA будет настроен на обнаружение программ, пытающихся загрузить устаревшие библиотеки DLL или создать устаревшие COM-объекты.

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ приложений, при работе которых происходит сбой загрузки устаревших библиотек DLL или COM-объектов.

По умолчанию при обнаружении сбоя помощник по совместимости программ предложит пользователю посетить сайт Microsoft для поиска решения проблемы.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{659F08FB-2FAB-42a7-BD4F-566CFA528769}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обнаружение сбоев приложений, вызванных устаревшими библиотеками DLL или COM-объектами Windows.
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики определяет, будет ли помощник по совместимости программ (PCA) производить диагностику сбоев программ, возникающих при загрузке библиотек DLL или сбоях создания COM-объектов.

При включенном данном параметре PCA настроен на обнаружение программ, пытающихся загрузить устаревшие библиотеки DLL Microsoft Windows или создать устаревшие COM-объекты, удаленные из данной версии Windows. Если этот сбой обнаружен, когда работа программы уже остановлена, PCA уведомит пользователя о возникшей проблеме и предложит проверить веб-узел Майкрософт на наличие решений.

При выключенном данном параметре PCA не настроен на обнаружение программ, пытающихся загрузить устаревшие библиотеки DLL или создать устаревшие COM-объекты.

Если параметр не задан, PCA будет настроен на обнаружение программ, пытающихся загрузить устаревшие библиотеки DLL или создать устаревшие COM-объекты.

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ приложений, при работе которых происходит сбой загрузки устаревших библиотек DLL или COM-объектов.

По умолчанию при обнаружении сбоя помощник по совместимости программ предложит пользователю посетить сайт Microsoft для поиска решения проблемы.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{659F08FB-2FAB-42a7-BD4F-566CFA528769}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Обнаружение сбоев приложений, вызванных устаревшими библиотеками DLL или COM-объектами Windows.
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики определяет, будет ли помощник по совместимости программ (PCA) производить диагностику сбоев программ, возникающих при загрузке библиотек DLL или сбоях создания COM-объектов.

При включенном данном параметре PCA настроен на обнаружение программ, пытающихся загрузить устаревшие библиотеки DLL Microsoft Windows или создать устаревшие COM-объекты, удаленные из данной версии Windows. Если этот сбой обнаружен, когда работа программы уже остановлена, PCA уведомит пользователя о возникшей проблеме и предложит проверить веб-узел Майкрософт на наличие решений.

При выключенном данном параметре PCA не настроен на обнаружение программ, пытающихся загрузить устаревшие библиотеки DLL или создать устаревшие COM-объекты.

Если параметр не задан, PCA будет настроен на обнаружение программ, пытающихся загрузить устаревшие библиотеки DLL или создать устаревшие COM-объекты.

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ приложений, при работе которых происходит сбой загрузки устаревших библиотек DLL или COM-объектов.

По умолчанию при обнаружении сбоя помощник по совместимости программ предложит пользователю посетить сайт Microsoft для поиска решения проблемы.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{67144949-5132-4859-8036-a737b43825d8}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика быстродействия загрузки Windows

Определяет режим работы средства для диагностики быстродействия загрузки Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только выявления и установления причин ошибок служба политики диагностики будет выявлять проблемы быстродействия загрузки Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы быстродействия загрузки Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если этот параметр локальной политики выключен, Windows не сможет обнаруживать проблемы быстродействия загрузки, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если этот параметр политики не задан, служба политики диагностики будет по умолчанию использовать средство диагностики быстродействия загрузки Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

Определяет параметры выявления снижения быстродействия загрузки операционной системы.

По умолчанию операционная система не только обнаруживает снижение быстродействия, но и пытается решить возникшую проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{67144949-5132-4859-8036-a737b43825d8}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика быстродействия загрузки Windows

Определяет режим работы средства для диагностики быстродействия загрузки Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только выявления и установления причин ошибок служба политики диагностики будет выявлять проблемы быстродействия загрузки Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы быстродействия загрузки Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если этот параметр локальной политики выключен, Windows не сможет обнаруживать проблемы быстродействия загрузки, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если этот параметр политики не задан, служба политики диагностики будет по умолчанию использовать средство диагностики быстродействия загрузки Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

Определяет параметры выявления снижения быстродействия загрузки операционной системы.

По умолчанию операционная система не только обнаруживает снижение быстродействия, но и пытается решить возникшую проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{67144949-5132-4859-8036-a737b43825d8}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика быстродействия загрузки Windows

Определяет режим работы средства для диагностики быстродействия загрузки Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только выявления и установления причин ошибок служба политики диагностики будет выявлять проблемы быстродействия загрузки Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы быстродействия загрузки Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если этот параметр локальной политики выключен, Windows не сможет обнаруживать проблемы быстродействия загрузки, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если этот параметр политики не задан, служба политики диагностики будет по умолчанию использовать средство диагностики быстродействия загрузки Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

Определяет параметры выявления снижения быстродействия загрузки операционной системы.

По умолчанию операционная система не только обнаруживает снижение быстродействия, но и пытается решить возникшую проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{739FF6CF-5033-428c-9E2F-582096482DD5}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка уровня выполнения сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Обнаружение и устранение нехватки ресурсов Windows

Определяет уровень выполнения для обнаружения и устранения нехватки ресурсов Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать уровень выполнения в раскрывающемся меню. Если выбрано значение "Обнаружение и диагностика", служба DPS (Diagnostic Policy Service) обнаружит проблему нехватки ресурсов Windows и попытается определить ее основные причины. Эти основные причины будут записаны в журнал событий, но никаких действий по их устранению предпринято не будет. Если выбрано значение "Обнаружение, диагностика и устранение", служба DPS обнаружит проблему нехватки ресурсов Windows и сообщит пользователю о возможности ее разрешения.

Если этот параметр политики отключен, система Windows не сможет обнаруживать, диагностировать или устранять любые проблемы нехватки ресурсов Windows.

Если этот параметр политики не задан, DPS включит разрешение нехватки ресурсов Windows по умолчанию.

Этот параметр политики вступает в силу только в том случае, если не настроена политика выполнения диагностического сценария.

Чтобы эта политика вступила в силу, не требуется перезапуск системы или службы; изменения применяются немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба DPS. Если эта служба остановлена или отключена, диагностические сценарии не будут выполняться. Службу DPS можно настроить с помощью оснастки "Службы" в консоли управления (MMC).

Определяет параметры диагностики нехватки ресурсов компьютера.

По умолчанию операционная система выполняет диагностику нехватки ресурсов компьютера и пытается устранить проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{739FF6CF-5033-428c-9E2F-582096482DD5}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка уровня выполнения сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Обнаружение и устранение нехватки ресурсов Windows

Определяет уровень выполнения для обнаружения и устранения нехватки ресурсов Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать уровень выполнения в раскрывающемся меню. Если выбрано значение "Обнаружение и диагностика", служба DPS (Diagnostic Policy Service) обнаружит проблему нехватки ресурсов Windows и попытается определить ее основные причины. Эти основные причины будут записаны в журнал событий, но никаких действий по их устранению предпринято не будет. Если выбрано значение "Обнаружение, диагностика и устранение", служба DPS обнаружит проблему нехватки ресурсов Windows и сообщит пользователю о возможности ее разрешения.

Если этот параметр политики отключен, система Windows не сможет обнаруживать, диагностировать или устранять любые проблемы нехватки ресурсов Windows.

Если этот параметр политики не задан, DPS включит разрешение нехватки ресурсов Windows по умолчанию.

Этот параметр политики вступает в силу только в том случае, если не настроена политика выполнения диагностического сценария.

Чтобы эта политика вступила в силу, не требуется перезапуск системы или службы; изменения применяются немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба DPS. Если эта служба остановлена или отключена, диагностические сценарии не будут выполняться. Службу DPS можно настроить с помощью оснастки "Службы" в консоли управления (MMC).

Определяет параметры диагностики нехватки ресурсов компьютера.

По умолчанию операционная система выполняет диагностику нехватки ресурсов компьютера и пытается устранить проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{739FF6CF-5033-428c-9E2F-582096482DD5}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Настройка уровня выполнения сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Обнаружение и устранение нехватки ресурсов Windows

Определяет уровень выполнения для обнаружения и устранения нехватки ресурсов Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать уровень выполнения в раскрывающемся меню. Если выбрано значение "Обнаружение и диагностика", служба DPS (Diagnostic Policy Service) обнаружит проблему нехватки ресурсов Windows и попытается определить ее основные причины. Эти основные причины будут записаны в журнал событий, но никаких действий по их устранению предпринято не будет. Если выбрано значение "Обнаружение, диагностика и устранение", служба DPS обнаружит проблему нехватки ресурсов Windows и сообщит пользователю о возможности ее разрешения.

Если этот параметр политики отключен, система Windows не сможет обнаруживать, диагностировать или устранять любые проблемы нехватки ресурсов Windows.

Если этот параметр политики не задан, DPS включит разрешение нехватки ресурсов Windows по умолчанию.

Этот параметр политики вступает в силу только в том случае, если не настроена политика выполнения диагностического сценария.

Чтобы эта политика вступила в силу, не требуется перезапуск системы или службы; изменения применяются немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба DPS. Если эта служба остановлена или отключена, диагностические сценарии не будут выполняться. Службу DPS можно настроить с помощью оснастки "Службы" в консоли управления (MMC).

Определяет параметры диагностики нехватки ресурсов компьютера.

По умолчанию операционная система выполняет диагностику нехватки ресурсов компьютера и пытается устранить проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{8519d925-541e-4a2b-8b1e-8059d16082f2}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка поведения восстановления поврежденного файла
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Восстановление поврежденного файла

Этот параметр политики позволяет настроить поведение при восстановлении поврежденных файлов по одному из трех состояний.

Обычное. Обнаружение, устранение неполадок и восстановление поврежденных файлов с автоматическим запуском минимального интерфейса пользователя. При необходимости перезагрузки Windows выведет диалоговое окно. Это поведение по умолчанию для восстановления поврежденных файлов.

Без уведомления. Обнаружение, устранение неполадок и восстановление поврежденных файлов с автоматическим запуском без интерфейса пользователя. При необходимости перезагрузки Windows запишет административное событие в журнал. Это поведение рекомендуется для работы без устройств вывода информации.

Только выявление неполадок. Обнаружение поврежденных файлов и выявление неполадок с автоматическим запуском без интерфейса пользователя. Восстановление не будет выполняться автоматически. Если восстановление возможно, Windows запишет в журнал административное событие с инструкциями.

При включении этого параметра поведение при восстановлении поврежденных файлов будет установлено в состояние "обычное" (по умолчанию), "без уведомления" или "только выявление неполадок".

При отключении этого параметра поведение при восстановлении поврежденных файлов будет отключено. Диагностика и исправления не ведутся.

При ненастроенном параметре поведение при восстановлении поврежденных файлов будет задано как обычное.

Для немедленного применения параметров после обновления групповой политики перезапуск службы или системы не требуется.

Примечание. Этот параметр политики будет применен, только если включена служба политики диагностики (DPS). Если служба остановлена или отключена, восстановление системных файлов не будет предпринято. Служба DPS может быть настроена в оснастке служб консоли управления MMC.

Определяет параметры выявления и восстановления поврежденных файлов. Если значение параметра EnabledScenarioExecutionLevel данного подраздела будет равно 2, тогда операционная система будет выявлять поврежденные файлы, определять причину их повреждения, и восстанавливать поврежденные файлы (данное действие используется по умолчанию). Если же значение параметра равно 3, тогда информация о поврежденном файле и процессе его восстановления отображаться не будет. Если же значение данного параметра равно 1, тогда восстановление поврежденных файлов выполняться не будет.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{8519d925-541e-4a2b-8b1e-8059d16082f2}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка поведения восстановления поврежденного файла
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Восстановление поврежденного файла

Этот параметр политики позволяет настроить поведение при восстановлении поврежденных файлов по одному из трех состояний.

Обычное. Обнаружение, устранение неполадок и восстановление поврежденных файлов с автоматическим запуском минимального интерфейса пользователя. При необходимости перезагрузки Windows выведет диалоговое окно. Это поведение по умолчанию для восстановления поврежденных файлов.

Без уведомления. Обнаружение, устранение неполадок и восстановление поврежденных файлов с автоматическим запуском без интерфейса пользователя. При необходимости перезагрузки Windows запишет административное событие в журнал. Это поведение рекомендуется для работы без устройств вывода информации.

Только выявление неполадок. Обнаружение поврежденных файлов и выявление неполадок с автоматическим запуском без интерфейса пользователя. Восстановление не будет выполняться автоматически. Если восстановление возможно, Windows запишет в журнал административное событие с инструкциями.

При включении этого параметра поведение при восстановлении поврежденных файлов будет установлено в состояние "обычное" (по умолчанию), "без уведомления" или "только выявление неполадок".

При отключении этого параметра поведение при восстановлении поврежденных файлов будет отключено. Диагностика и исправления не ведутся.

При ненастроенном параметре поведение при восстановлении поврежденных файлов будет задано как обычное.

Для немедленного применения параметров после обновления групповой политики перезапуск службы или системы не требуется.

Примечание. Этот параметр политики будет применен, только если включена служба политики диагностики (DPS). Если служба остановлена или отключена, восстановление системных файлов не будет предпринято. Служба DPS может быть настроена в оснастке служб консоли управления MMC.

Определяет параметры выявления и восстановления поврежденных файлов. Если значение параметра EnabledScenarioExecutionLevel данного подраздела будет равно 2, тогда операционная система будет выявлять поврежденные файлы, определять причину их повреждения, и восстанавливать поврежденные файлы (данное действие используется по умолчанию). Если же значение параметра равно 3, тогда информация о поврежденном файле и процессе его восстановления отображаться не будет. Если же значение данного параметра равно 1, тогда восстановление поврежденных файлов выполняться не будет.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{8519d925-541e-4a2b-8b1e-8059d16082f2}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Настройка поведения восстановления поврежденного файла
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Восстановление поврежденного файла

Этот параметр политики позволяет настроить поведение при восстановлении поврежденных файлов по одному из трех состояний.

Обычное. Обнаружение, устранение неполадок и восстановление поврежденных файлов с автоматическим запуском минимального интерфейса пользователя. При необходимости перезагрузки Windows выведет диалоговое окно. Это поведение по умолчанию для восстановления поврежденных файлов.

Без уведомления. Обнаружение, устранение неполадок и восстановление поврежденных файлов с автоматическим запуском без интерфейса пользователя. При необходимости перезагрузки Windows запишет административное событие в журнал. Это поведение рекомендуется для работы без устройств вывода информации.

Только выявление неполадок. Обнаружение поврежденных файлов и выявление неполадок с автоматическим запуском без интерфейса пользователя. Восстановление не будет выполняться автоматически. Если восстановление возможно, Windows запишет в журнал административное событие с инструкциями.

При включении этого параметра поведение при восстановлении поврежденных файлов будет установлено в состояние "обычное" (по умолчанию), "без уведомления" или "только выявление неполадок".

При отключении этого параметра поведение при восстановлении поврежденных файлов будет отключено. Диагностика и исправления не ведутся.

При ненастроенном параметре поведение при восстановлении поврежденных файлов будет задано как обычное.

Для немедленного применения параметров после обновления групповой политики перезапуск службы или системы не требуется.

Примечание. Этот параметр политики будет применен, только если включена служба политики диагностики (DPS). Если служба остановлена или отключена, восстановление системных файлов не будет предпринято. Служба DPS может быть настроена в оснастке служб консоли управления MMC.

Определяет параметры выявления и восстановления поврежденных файлов. Если значение параметра EnabledScenarioExecutionLevel данного подраздела будет равно 2, тогда операционная система будет выявлять поврежденные файлы, определять причину их повреждения, и восстанавливать поврежденные файлы (данное действие используется по умолчанию). Если же значение параметра равно 3, тогда информация о поврежденном файле и процессе его восстановления отображаться не будет. Если же значение данного параметра равно 1, тогда восстановление поврежденных файлов выполняться не будет.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика быстродействия загрузки Windows

Определяет режим работы средства для диагностики быстродействия загрузки Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только выявления и установления причин ошибок служба политики диагностики будет выявлять проблемы быстродействия загрузки Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы быстродействия загрузки Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если этот параметр локальной политики выключен, Windows не сможет обнаруживать проблемы быстродействия загрузки, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если этот параметр политики не задан, служба политики диагностики будет по умолчанию использовать средство диагностики быстродействия загрузки Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

<описания нет>

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика быстродействия загрузки Windows

Определяет режим работы средства для диагностики быстродействия загрузки Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только выявления и установления причин ошибок служба политики диагностики будет выявлять проблемы быстродействия загрузки Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы быстродействия загрузки Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если этот параметр локальной политики выключен, Windows не сможет обнаруживать проблемы быстродействия загрузки, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если этот параметр политики не задан, служба политики диагностики будет по умолчанию использовать средство диагностики быстродействия загрузки Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

<описания нет>

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{a7a5847a-7511-4e4e-90b1-45ad2a002f51}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика скорости отклика системы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики скорости отклика системы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы скорости отклика системы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы скорости отклика системы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы скорости отклика системы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр локальной политики, служба диагностики локальной политики будет по умолчанию использовать средство диагностики скорости отклика системы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

Определяет параметры выявления снижения скорости отклика операционной системы.

По умолчанию операционная система не только обнаруживает снижение быстродействия, но и пытается решить возникшую проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{a7a5847a-7511-4e4e-90b1-45ad2a002f51}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика скорости отклика системы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики скорости отклика системы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы скорости отклика системы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы скорости отклика системы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы скорости отклика системы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр локальной политики, служба диагностики локальной политики будет по умолчанию использовать средство диагностики скорости отклика системы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

Определяет параметры выявления снижения скорости отклика операционной системы.

По умолчанию операционная система не только обнаруживает снижение быстродействия, но и пытается решить возникшую проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{a7a5847a-7511-4e4e-90b1-45ad2a002f51}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика скорости отклика системы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики скорости отклика системы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы скорости отклика системы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы скорости отклика системы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы скорости отклика системы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр локальной политики, служба диагностики локальной политики будет по умолчанию использовать средство диагностики скорости отклика системы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

Определяет параметры выявления снижения скорости отклика операционной системы.

По умолчанию операционная система не только обнаруживает снижение быстродействия, но и пытается решить возникшую проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{acfd1ca6-18b6-4ccf-9c07-580cdb6eded4}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обнаружение сбоев установки приложений
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики настраивает помощника по совместимости программ (PCA) на диагностику сбоев при установке приложений.

При включенном данном параметре PCA настроен на обнаружение сбоев в процессе установки приложений с использованием эвристических методов. При обнаружении потенциального сбоя PCA предложит пользователю возможность перезапустить программу установки в режиме совместимости с Microsoft Windows XP.

При выключенном данном параметре PCA не настроен на обнаружение сбоев в процессе установки приложений.

Если этот параметр политики не задан, сценарий диагностики будет включен по умолчанию.

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ приложений, при установке которых происходит сбой. По умолчанию при обнаружении потенциального сбоя помощник по совместимости программ предложит пользователю перезапустить установку приложения в режиме совместимости с Windows XP.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{acfd1ca6-18b6-4ccf-9c07-580cdb6eded4}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обнаружение сбоев установки приложений
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики настраивает помощника по совместимости программ (PCA) на диагностику сбоев при установке приложений.

При включенном данном параметре PCA настроен на обнаружение сбоев в процессе установки приложений с использованием эвристических методов. При обнаружении потенциального сбоя PCA предложит пользователю возможность перезапустить программу установки в режиме совместимости с Microsoft Windows XP.

При выключенном данном параметре PCA не настроен на обнаружение сбоев в процессе установки приложений.

Если этот параметр политики не задан, сценарий диагностики будет включен по умолчанию.

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ приложений, при установке которых происходит сбой. По умолчанию при обнаружении потенциального сбоя помощник по совместимости программ предложит пользователю перезапустить установку приложения в режиме совместимости с Windows XP.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{acfd1ca6-18b6-4ccf-9c07-580cdb6eded4}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Обнаружение сбоев установки приложений
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики настраивает помощника по совместимости программ (PCA) на диагностику сбоев при установке приложений.

При включенном данном параметре PCA настроен на обнаружение сбоев в процессе установки приложений с использованием эвристических методов. При обнаружении потенциального сбоя PCA предложит пользователю возможность перезапустить программу установки в режиме совместимости с Microsoft Windows XP.

При выключенном данном параметре PCA не настроен на обнаружение сбоев в процессе установки приложений.

Если этот параметр политики не задан, сценарий диагностики будет включен по умолчанию.

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ приложений, при установке которых происходит сбой. По умолчанию при обнаружении потенциального сбоя помощник по совместимости программ предложит пользователю перезапустить установку приложения в режиме совместимости с Windows XP.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{affc81e2-612a-4f70-6fb2-916ff5c7e3f8}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Уведомлять о блокированных драйверах
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики определяет, будет ли помощник по совместимости программ (PCA) производить диагностику драйверов, которые были заблокированы из-за проблем с совместимостью.

При включенном параметре PCA будет уведомлять пользователя о блокировании драйверов и предлагать проверить наличие решения на веб-узле Майкрософт.

Если данный параметр политики отключен, PCA не будет уведомлять пользователя о проблемах с блокированными драйверами. Примечание. При отключенном параметре пользователю не будут предлагаться решения проблем блокированных драйверов.

Если параметр не задан, PCA будет уведомлять пользователя о блокировании драйверов и предлагать проверить наличие решения на веб-узле Майкрософт.

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ драйверов, работа которых была заблокирована.

По умолчанию при обнаружении таких драйверов помощник по совместимости программ предложит пользователю посетить сайт Microsoft для поиска решения проблемы.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{affc81e2-612a-4f70-6fb2-916ff5c7e3f8}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Уведомлять о блокированных драйверах
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики определяет, будет ли помощник по совместимости программ (PCA) производить диагностику драйверов, которые были заблокированы из-за проблем с совместимостью.

При включенном параметре PCA будет уведомлять пользователя о блокировании драйверов и предлагать проверить наличие решения на веб-узле Майкрософт.

Если данный параметр политики отключен, PCA не будет уведомлять пользователя о проблемах с блокированными драйверами. Примечание. При отключенном параметре пользователю не будут предлагаться решения проблем блокированных драйверов.

Если параметр не задан, PCA будет уведомлять пользователя о блокировании драйверов и предлагать проверить наличие решения на веб-узле Майкрософт.

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ драйверов, работа которых была заблокирована.

По умолчанию при обнаружении таких драйверов помощник по совместимости программ предложит пользователю посетить сайт Microsoft для поиска решения проблемы.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{affc81e2-612a-4f70-6fb2-916ff5c7e3f8}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ драйверов, работа которых была заблокирована.

По умолчанию при обнаружении таких драйверов помощник по совместимости программ предложит пользователю посетить сайт Microsoft для поиска решения проблемы.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{C295FBBA-FD47-46ac-8BEE-B1715EC634E5}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Средство диагностики технической поддержки Майкрософт: настройка режима работы
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Средство диагностики технической поддержки Майкрософт

Определяет режим работы средства диагностики технической поддержки Майкрософт.

С помощью средства диагностики технической поддержки Майкрософт (MSDT) производится сбор данных для анализа специалистами службы поддержки.

Если включить данный параметр политики, администраторы получат возможность использовать MSDT для сбора данных диагностики и их передачи специалистам службы поддержки для решения проблемы.

Если этот параметр отключить, MSDT не сможет собирать данные диагностики.

Если не указывать данный параметр политики, средство MSDT будет включено по умолчанию.

Этот параметр политики вступает в силу только в том случае, если не настроена политика выполнения расширенного диагностического сценария.

Чтобы изменения этого параметра вступили в силу, не требуется перезагружать систему или перезапускать службу: изменения применяются немедленно.

Этот параметр политики будет применен, только если включена служба политики диагностики (DPS). Если служба остановлена или отключена, сценарии диагностики не будут выполняться. Службу DPS можно настроить в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры работы средства диагностики технической поддержки Microsoft (MSDT). Также вы можете воспользоваться параметрами DownloadToolsEnabled и DownloadToolsLevel, чтобы определить, может ли средство MSDT устранять локальные неполадки (или только удаленные).

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{C295FBBA-FD47-46ac-8BEE-B1715EC634E5}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Средство диагностики технической поддержки Майкрософт: настройка режима работы
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Средство диагностики технической поддержки Майкрософт

Определяет режим работы средства диагностики технической поддержки Майкрософт.

С помощью средства диагностики технической поддержки Майкрософт (MSDT) производится сбор данных для анализа специалистами службы поддержки.

Если включить данный параметр политики, администраторы получат возможность использовать MSDT для сбора данных диагностики и их передачи специалистам службы поддержки для решения проблемы.

Если этот параметр отключить, MSDT не сможет собирать данные диагностики.

Если не указывать данный параметр политики, средство MSDT будет включено по умолчанию.

Этот параметр политики вступает в силу только в том случае, если не настроена политика выполнения расширенного диагностического сценария.

Чтобы изменения этого параметра вступили в силу, не требуется перезагружать систему или перезапускать службу: изменения применяются немедленно.

Этот параметр политики будет применен, только если включена служба политики диагностики (DPS). Если служба остановлена или отключена, сценарии диагностики не будут выполняться. Службу DPS можно настроить в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры работы средства диагностики технической поддержки Microsoft (MSDT). Также вы можете воспользоваться параметрами DownloadToolsEnabled и DownloadToolsLevel, чтобы определить, может ли средство MSDT устранять локальные неполадки (или только удаленные).

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


DownloadToolsLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{C295FBBA-FD47-46ac-8BEE-B1715EC634E5}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Средство диагностики технической поддержки Майкрософт: ограничить загрузку служебных средств
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Средство диагностики технической поддержки Майкрософт

Ограничивает политику загрузки служебных средств для средства диагностики технической поддержки Майкрософт.

С помощью средства диагностики технической поддержки Майкрософт (MSDT) производится сбор данных для анализа специалистами службы поддержки. В некоторых случаях для решения проблем MSDT может запросить у пользователя разрешение на загрузки дополнительных средств диагностики.

Данные средства необходимы для полного устранения возникших неполадок. Если загрузка служебных средств ограничена, то, возможно, обнаружить причину неполадки не удастся.

Если этот параметр политики включить для удаленного устранения неполадок, MSDT будет запрашивать разрешение у пользователя на загрузку дополнительных средств для диагностики проблемы только на удаленных компьютерах. Если параметр включить и для локального, и для удаленного устранения неполадок, MSDT всегда будет запрашивать разрешение на загрузку дополнительных средств.

Если этот параметр политики отключить, MSDT не будет загружать дополнительные средства и не сможет производить диагностику проблем на удаленных компьютерах.

Если этот параметр политики не задан, MSDT будет запрашивать разрешение пользователя перед загрузкой дополнительных средств.

Чтобы изменения этого параметра вступили в силу, не требуется перезагружать систему или перезапускать службу: изменения применяются немедленно.

Этот параметр политики вступит в силу только в случае, если включена MSDT.

Этот параметр политики будет применен, только если включена служба политики диагностики (DPS). Если служба остановлена или отключена, сценарии диагностики не будут выполняться. Службу DPS можно настроить в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры работы средства диагностики технической поддержки Microsoft (MSDT). Также вы можете воспользоваться параметрами DownloadToolsEnabled и DownloadToolsLevel, чтобы определить, может ли средство MSDT устранять локальные неполадки (или только удаленные).

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


DownloadToolsEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{C295FBBA-FD47-46ac-8BEE-B1715EC634E5}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Средство диагностики технической поддержки Майкрософт: ограничить загрузку служебных средств
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Средство диагностики технической поддержки Майкрософт

Ограничивает политику загрузки служебных средств для средства диагностики технической поддержки Майкрософт.

С помощью средства диагностики технической поддержки Майкрософт (MSDT) производится сбор данных для анализа специалистами службы поддержки. В некоторых случаях для решения проблем MSDT может запросить у пользователя разрешение на загрузки дополнительных средств диагностики.

Данные средства необходимы для полного устранения возникших неполадок. Если загрузка служебных средств ограничена, то, возможно, обнаружить причину неполадки не удастся.

Если этот параметр политики включить для удаленного устранения неполадок, MSDT будет запрашивать разрешение у пользователя на загрузку дополнительных средств для диагностики проблемы только на удаленных компьютерах. Если параметр включить и для локального, и для удаленного устранения неполадок, MSDT всегда будет запрашивать разрешение на загрузку дополнительных средств.

Если этот параметр политики отключить, MSDT не будет загружать дополнительные средства и не сможет производить диагностику проблем на удаленных компьютерах.

Если этот параметр политики не задан, MSDT будет запрашивать разрешение пользователя перед загрузкой дополнительных средств.

Чтобы изменения этого параметра вступили в силу, не требуется перезагружать систему или перезапускать службу: изменения применяются немедленно.

Этот параметр политики вступит в силу только в случае, если включена MSDT.

Этот параметр политики будет применен, только если включена служба политики диагностики (DPS). Если служба остановлена или отключена, сценарии диагностики не будут выполняться. Службу DPS можно настроить в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры работы средства диагностики технической поддержки Microsoft (MSDT). Также вы можете воспользоваться параметрами DownloadToolsEnabled и DownloadToolsLevel, чтобы определить, может ли средство MSDT устранять локальные неполадки (или только удаленные).

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{C295FBBA-FD47-46ac-8BEE-B1715EC634E5}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет параметры работы средства диагностики технической поддержки Microsoft (MSDT). Также вы можете воспользоваться параметрами DownloadToolsEnabled и DownloadToolsLevel, чтобы определить, может ли средство MSDT устранять локальные неполадки (или только удаленные).

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{D113E4AA-2D07-41b1-8D9B-C065194A791D}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обнаружение средств установки приложений, требующих прав администратора
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики определяет, будет ли помощник по совместимости программ (PCA) производить диагностику сбоев программ установки приложений, которые не были определены как имеющие права администратора.

При включенном параметре PCA настроен на обнаружение сбоев программ установки приложений, для которых контролем учетных записей пользователей (UAC) не было дано разрешение на запуск с правами администратора. При обнаружении потенциального сбоя PCA предложит пользователю перезапустить программу установки с правами администратора.

При выключенном параметре PCA не настроен на обнаружение программ установки приложений, для которых контролем учетных записей пользователей (UAC) не было дано разрешение на запуск с правами администратора.

Если параметр не задан, PCA будет настроен на обнаружение программ установки приложений, для которых контролем учетных записей пользователей (UAC) не было дано разрешение на запуск с правами администратора.

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ приложений, при установке которых необходимы права администратора.

По умолчанию при обнаружении потенциального сбоя помощник по совместимости программ перезапустит установку соответствующего приложения с правами администратора.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{D113E4AA-2D07-41b1-8D9B-C065194A791D}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обнаружение средств установки приложений, требующих прав администратора
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики определяет, будет ли помощник по совместимости программ (PCA) производить диагностику сбоев программ установки приложений, которые не были определены как имеющие права администратора.

При включенном параметре PCA настроен на обнаружение сбоев программ установки приложений, для которых контролем учетных записей пользователей (UAC) не было дано разрешение на запуск с правами администратора. При обнаружении потенциального сбоя PCA предложит пользователю перезапустить программу установки с правами администратора.

При выключенном параметре PCA не настроен на обнаружение программ установки приложений, для которых контролем учетных записей пользователей (UAC) не было дано разрешение на запуск с правами администратора.

Если параметр не задан, PCA будет настроен на обнаружение программ установки приложений, для которых контролем учетных записей пользователей (UAC) не было дано разрешение на запуск с правами администратора.

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ приложений, при установке которых необходимы права администратора.

По умолчанию при обнаружении потенциального сбоя помощник по совместимости программ перезапустит установку соответствующего приложения с правами администратора.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{D113E4AA-2D07-41b1-8D9B-C065194A791D}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Обнаружение средств установки приложений, требующих прав администратора
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика совместимости приложений

Данный параметр политики определяет, будет ли помощник по совместимости программ (PCA) производить диагностику сбоев программ установки приложений, которые не были определены как имеющие права администратора.

При включенном параметре PCA настроен на обнаружение сбоев программ установки приложений, для которых контролем учетных записей пользователей (UAC) не было дано разрешение на запуск с правами администратора. При обнаружении потенциального сбоя PCA предложит пользователю перезапустить программу установки с правами администратора.

При выключенном параметре PCA не настроен на обнаружение программ установки приложений, для которых контролем учетных записей пользователей (UAC) не было дано разрешение на запуск с правами администратора.

Если параметр не задан, PCA будет настроен на обнаружение программ установки приложений, для которых контролем учетных записей пользователей (UAC) не было дано разрешение на запуск с правами администратора.

Примечание. Данный параметр не будет иметь значения, если отключен параметр политики "выключить помощник по совместимости программ". Чтобы PCA мог функционировать, должны быть запущены служба политики диагностики (DPS) и служба помощника по совместимости программ. Данные службы могут быть настроены в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Определяет параметры обнаружения помощником по совместимости программ приложений, при установке которых необходимы права администратора.

По умолчанию при обнаружении потенциального сбоя помощник по совместимости программ перезапустит установку соответствующего приложения с правами администратора.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{ecfb03d1-58ee-4cc7-a1b5-9bc6febcb915}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика скорости отклика системы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики скорости отклика системы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы скорости отклика системы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы скорости отклика системы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы скорости отклика системы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр локальной политики, служба диагностики локальной политики будет по умолчанию использовать средство диагностики скорости отклика системы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

<описания нет>

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{ecfb03d1-58ee-4cc7-a1b5-9bc6febcb915}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика скорости отклика системы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики скорости отклика системы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы скорости отклика системы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы скорости отклика системы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы скорости отклика системы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр локальной политики, служба диагностики локальной политики будет по умолчанию использовать средство диагностики скорости отклика системы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

<описания нет>

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{ffc42108-4920-4acf-a4fc-8abdcc68ada4}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика производительности ждущего режима и возобновления работы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики производительности ждущего режима и возобновления работы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы производительности ждущего режима и возобновления работы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы производительности ждущего режима и возобновления работы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы производительности ждущего режима и возобновления работы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр политики, служба политики диагностики будет по умолчанию использовать средство диагностики производительности ждущего режима и возобновления работы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

Определяет параметры выявления снижения быстродействия перехода в ждущий режим и возобновления работы Windows.

По умолчанию операционная система не только обнаруживает снижение быстродействия, но и пытается решить возникшую проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{ffc42108-4920-4acf-a4fc-8abdcc68ada4}

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройки режима запуска сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика производительности ждущего режима и возобновления работы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики производительности ждущего режима и возобновления работы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы производительности ждущего режима и возобновления работы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы производительности ждущего режима и возобновления работы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы производительности ждущего режима и возобновления работы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр политики, служба политики диагностики будет по умолчанию использовать средство диагностики производительности ждущего режима и возобновления работы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

Определяет параметры выявления снижения быстродействия перехода в ждущий режим и возобновления работы Windows.

По умолчанию операционная система не только обнаруживает снижение быстродействия, но и пытается решить возникшую проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{ffc42108-4920-4acf-a4fc-8abdcc68ada4}

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: Система;Диагностика;Диагностика производительности ждущего режима и возобновления работы Windows

Определяет режим работы средства для диагностики производительности ждущего режима и возобновления работы Windows.

При включении этого параметра политики необходимо выбрать режим работы из раскрывающегося меню. При выборе режима только определения и установления причин ошибок служба политики диагностики будет обнаруживать проблемы производительности ждущего режима и возобновления работы Windows и пытаться определить их основные причины. Если их удастся определить, причины будут отражены в журнале ошибок. При этом не будет предпринято никаких действий по устранению ошибок. Если выбран режим определения, установления причин ошибок и их устранения, служба политики диагностики будет определять проблемы производительности ждущего режима и возобновления работы Windows и указывать пользователю на доступные средства их устранения.

Если отключить этот параметр политики, Windows не сможет обнаруживать проблемы производительности ждущего режима и возобновления работы, устанавливать их причины и устранять ошибки, если они обрабатываются службой политики диагностики.

Если не настраивать этот параметр политики, служба политики диагностики будет по умолчанию использовать средство диагностики производительности ждущего режима и возобновления работы Windows для устранения ошибок.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если не настроена политика выполнения сценария диагностики.

Для вступления в силу изменений этого параметра не требуется перезапускать систему или службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр политики применяется только в том случае, если запущена служба политики диагностики. Если эта служба остановлена или отключена, сценарии диагностики выполняться не будут. Служба политики диагностики может быть настроена с помощью оснастки "Службы" в консоли управления Microsoft.

Определяет параметры выявления снижения быстродействия перехода в ждущий режим и возобновления работы Windows.

По умолчанию операционная система не только обнаруживает снижение быстродействия, но и пытается решить возникшую проблему.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


ScenarioExecutionEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Диагностика: настройка уровня выполнения сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика

Определяет уровень выполнения сценариев службы DPS.

Если этот параметр включен, необходимо выбрать уровень выполнения из раскрывающегося списка. Если выбран уровень "Только обнаружение и диагностика", служба DPS будет обнаруживать проблемы и пытаться определить их причины. При обнаружении эти причины будут записываться в журнал событий, но никаких действий по их устранению выполнено не будет. Если выбран уровень "Обнаружение, диагностика и решение проблем", служба DPS будет пытаться автоматически решить найденные проблемы или оповестит пользователя о том, что решение найдено.

Если этот параметр отключен, система не сможет обнаруживать, диагностировать или решать проблемы, обрабатываемые службой DPS

Если этот параметр не задан, служба DPS по умолчанию присвоит всем сценариям значение параметра "Обнаружение, диагностика и решение проблем", если для отдельных сценариев не заданы иные параметры.

Если этот параметр включен или отключен, он имеет приоритет над любыми параметрами для отдельных сценариев. Параметры для отдельных сценариев вступают в силу лишь в том случае, если этот параметр не задан.

Чтобы изменения этого параметра вступили в силу, не требуется перезагружать систему или перезапускать службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр вступит в силу, только если служба DPS запущена. Если служба остановлена или отключена, сценарии диагностики не будут выполняться. Службу DPS можно настроить в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Если значение данного параметра равно 1, тогда уровень выполнения сценариев службы диагностики можно будет изменить при помощи параметра EnabledScenarioExecutionLevel.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


EnabledScenarioExecutionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Диагностика: настройка уровня выполнения сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика

Определяет уровень выполнения сценариев службы DPS.

Если этот параметр включен, необходимо выбрать уровень выполнения из раскрывающегося списка. Если выбран уровень "Только обнаружение и диагностика", служба DPS будет обнаруживать проблемы и пытаться определить их причины. При обнаружении эти причины будут записываться в журнал событий, но никаких действий по их устранению выполнено не будет. Если выбран уровень "Обнаружение, диагностика и решение проблем", служба DPS будет пытаться автоматически решить найденные проблемы или оповестит пользователя о том, что решение найдено.

Если этот параметр отключен, система не сможет обнаруживать, диагностировать или решать проблемы, обрабатываемые службой DPS

Если этот параметр не задан, служба DPS по умолчанию присвоит всем сценариям значение параметра "Обнаружение, диагностика и решение проблем", если для отдельных сценариев не заданы иные параметры.

Если этот параметр включен или отключен, он имеет приоритет над любыми параметрами для отдельных сценариев. Параметры для отдельных сценариев вступают в силу лишь в том случае, если этот параметр не задан.

Чтобы изменения этого параметра вступили в силу, не требуется перезагружать систему или перезапускать службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр вступит в силу, только если служба DPS запущена. Если служба остановлена или отключена, сценарии диагностики не будут выполняться. Службу DPS можно настроить в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Если значение данного параметра равно 1, тогда служба диагностики будет выполнять лишь обнаружение проблем и выявление их причин (сведения о которых будут заноситься в журнал сценария службы). Если же значение данного параметра равно 2, тогда также будет выполняться попытка решения возникших проблем.

По умолчанию используется значение 2 данного параметра.

Данный параметр переопределяет значения всех одноименных параметров дочерних подразделов ветви реестра.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


DirSizeLimit
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Диагностика: настройка сохранения сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика

Определяет максимальный объем сохраненных данных сценария службы политики диагностики (DPS).

Если этот параметр включен, необходимо ввести значение максимального объема сохраняемых данных сценария (в мегабайтах). Подробные диагностические данные сценариев будут сохраняться до тех пор, пока указанный предел не достигнут.

Если этот параметр отключен или не задан, служба DPS удалит данные сценария, когда их объем превысит 256 МБ.

Чтобы изменения этого параметра вступили в силу, не требуется перезагружать систему или перезапускать службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр вступит в силу, только если служба DPS запущена. Если служба остановлена или отключена, данные сценария диагностики удалены не будут. Службу DPS можно настроить в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Значение данного параметра определяет максимальный возможный объем сохраняемых службой диагностики данных (в Мбайт). По умолчанию служба удаляет данные сценариев, если они превышают 256 Мбайт.

Данный параметр используется только в том случае, если значение параметра DataRetentionBySizeEnabled равно 1.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


DataRetentionBySizeEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WDI

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Диагностика: настройка сохранения сценария
Путь групповой политики: Система;Диагностика

Определяет максимальный объем сохраненных данных сценария службы политики диагностики (DPS).

Если этот параметр включен, необходимо ввести значение максимального объема сохраняемых данных сценария (в мегабайтах). Подробные диагностические данные сценариев будут сохраняться до тех пор, пока указанный предел не достигнут.

Если этот параметр отключен или не задан, служба DPS удалит данные сценария, когда их объем превысит 256 МБ.

Чтобы изменения этого параметра вступили в силу, не требуется перезагружать систему или перезапускать службу: изменения вступают в силу немедленно.

Этот параметр вступит в силу, только если служба DPS запущена. Если служба остановлена или отключена, данные сценария диагностики удалены не будут. Службу DPS можно настроить в оснастке "Службы" консоли управления MMC.

Если значение данного параметра равно 1, тогда объем сохраняемых службой диагностики данных будет ограничен значением параметра DirSizeLimit.

Теги: Мониторинг ~HKCU Vista GPO


PreventUsingAdvancedIndexingOptions
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не отображать расширенные параметры индексирования на панели управления
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Найти

Если параметр включен, приложение панели управления "Параметры поиска и индексирования" не позволит открыть диалоговое окно с расширенными параметрами. В противном случае оно может быть открыто. Этот параметр политики по умолчанию не задан.

Если значение данного параметра равно 1, тогда диалог настройки дополнительных возможностей индексирования (отображается при помощи кнопки Другие диалога Параметры индексирования) отображаться не будет.

Теги: Поиск ~HKCU Vista GPO


PreventIndexingUncachedExchangeFolders
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить индексирование некэшированных папок Exchange
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Найти

При включении этого параметра политики объекты электронной почты на сервере Microsoft Exchange не будут индексироваться, если Microsoft Outlook не использует режим кэширования. По умолчанию этот параметр включен, поэтому для индексирования некэшированных объектов данный параметр политики следует отключить Следует обратить внимание, что версии Outlook, выпущенные до 2003 года, не поддерживают режим кэширования и поэтому, если этот параметр политики включен или не определен, индексироваться будут только локальные объекты, такие как PST-файлы.

Если значение данного параметра равно 1, тогда индексация некэшируемых каталогов программы Exchange будет запрещена (по умолчанию запрещена).

Теги: Поиск ~HKCU Vista GPO


PreventIndexingPublicFolders
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить индексирование общих папок
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Найти

При включении этого параметра политики общедоступные папки Microsoft Office Outlook не будут индексироваться. Если параметр политики отключен или не задан, у пользователя есть возможность индексировать кэшированные общедоступные папки в Outlook. Общедоступные папки индексируются только при использовании Outlook 2003 или более поздних версий. Пользователь должен работать в режиме кэширования и при включенном параметре "Загрузить избранные общедоступные папки".

Если значение данного параметра равно 1, тогда индексация содержимого каталога Public будет запрещена.

Теги: Поиск ~HKCU Vista GPO


PreventIndexingOutlook
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить индексирование Microsoft Office Outlook
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Найти

При включении этого параметра политики все объекты Microsoft Outlook не будут индексироваться. По умолчанию объекты Microsoft Outlook автоматически индексируются. Этот параметр политики по умолчанию не задан. Если данный параметр политики включен, пользовательские объекты Outlook не будут добавляться в индекс и пользователи не будут их видеть в результатах поиска.

Если значение данного параметра равно 1, тогда индексация сообщений почтового клиента будет запрещена.

Теги: Поиск ~HKCU Vista GPO


PreventIndexingOfflineFiles
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить индексирование файлов в кэше автономных файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Найти

При включении параметра файлы общих сетевых ресурсов, доступные для автономной работы, не индексируются. В противном случае они индексируются. Этот параметр политики по умолчанию не задан.

Если значение данного параметра равно 1, тогда индексация содержимого каталога автономных файлов будет запрещена.

Теги: Поиск ~HKCU Vista GPO


PreventIndexingEmailAttachments
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить индексирование вложений электронной почты
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Найти

Включение этого параметра политики не позволит индексировать содержимое вложений электронной почты. Если параметр включен, предполагается, что компоненты службы индексирования (включая компоненты сторонних производителей) не индексируют вложения электронной почты. Если есть сомнения в безопасности или производительности индексирования фильтров документов (iFilters) сторонних производителей, следует рассмотреть возможность включения этого параметра политики. Этот параметр политики по умолчанию отключен.

Если значение данного параметра равно 1, тогда индексация почтовых вложений запрещена.

Теги: Поиск ~HKCU Vista GPO


DataDirectory
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Место расположения данных индексации
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Найти

Хранить базу данных индексирования в данном каталоге. Этот каталог должен быть расположен на локальном несъемном носителе.

С его помощью можно изменить путь к каталогу, в котором будет храниться база данных индексирования.

Теги: Поиск ~HKCU Vista GPO


AllowUsingDiacritics
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить использование диакритических знаков
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Найти

Данная настройка политики позволяет рассматривать слова с диакритическими символами как отдельные слова. Если параметр политики включен, слова, отличающиеся только диакритическими знаками, считаются разными словами. Если параметр политики отключен, слова, отличающиеся только диакритическими знаками, считаются идентичными словами. Этот параметр политики по умолчанию не задан. Если параметр политики не задан, будут учтены локальные параметры, настроенные при помощи панели управления. Примечание. По умолчанию параметр панели управления настроен рассматривать слова, отличающиеся только диакритическими знаками, как идентичные слова.

Если значение данного параметра равно 1, использование диакритических знаков будет разрешено. В этом случае слова, содержащие в своем составе диакритические знаки, и те же слова, но без диакритических знаков, будут считаться разными словами. В противном случае такие пары слов будут считаться идентичными.

Теги: Поиск ~HKCU Vista GPO


AllowIndexingEncryptedStoresOrItems
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить индексирование шифрованных файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Найти

Этот параметр позволяет индексирование шифрованных компонентов. Если этот параметр политики включен, при индексировании флаги шифрования не учитываются (хотя ограничения доступа продолжают действовать) и будет предпринята попытка расшифровать и индексировать содержимое. Если параметр политики отключен, предполагается, что компоненты службы поиска (включая компоненты сторонних производителей) не индексируют шифрованные объекты, такие как электронные письма или файлы, и не индексируют шифрованные хранилища. Этот параметр политики по умолчанию не задан. Если параметр политики не задан, будут учтены локальные параметры, настроенные при помощи панели управления. Примечание. По умолчанию, параметр панели управления настроен не индексировать зашифрованное содержимое. Примечание. Включение данного параметра политики запрещает индексирование шифрованных файлов локальной файловой системы.

Если значение данного параметра равно 1, тогда индексирование шифрованных файлов будет разрешено.

Теги: Поиск ~HKCU Vista GPO


UseWUServer
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Указать размещение службы обновлений Майкрософт в интрасети
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает сервер интрасети, на котором находятся обновления, полученные с веб-узла Центра обновления Майкрософт. Затем эти службы обновления можно использовать для автоматического обновления системы на всех компьютерах сети.

Эта политика позволяет указать сервер в сети, который будет работать как внутренний узел служб обновления. Клиентская программа автоматического обновления будет искать на этом сервере обновления, применимые для компьютеров в сети.

Чтобы использовать эту политику, необходимо задать два значения: имя сервера, на котором клиентская программа автоматического обновления будет выполнять поиск и загрузку подходящих обновлений, и сервера, на который будет отправляться статистика после обновления рабочих станций. Можно назначить для обеих задач один и тот же сервер.

Если данный параметр включен, клиентская программа автоматического обновления, выполняя поиск и загрузку обновлений, вместо узла Windows Update подключается к указанному серверу в интрасети. Включение данной политики означает, что пользователям в организации не нужно выходить за пределы брандмауэра для получения обновлений, а также она дает возможность тестирования обновлений перед их распространением.

Если эта политика отключена или не настроена, и если автоматическое обновление не запрещено политикой или пользовательскими настройками, клиентская программа автоматического обновления подключается непосредственно к узлу Центра обновления Windows в Интернете.

Примечание. Если политика "Настройка автоматического обновления" отключена, тогда данная политика не действует.

Если значение данного параметра равно 1, тогда служба обновления Windows для поиска новых обновлений будет обращаться на указанный в параметре WUServer сервер. Кроме того, служба обновлений будет определять адрес сервера, используемого для хранения статистической информации о выполнении обновлений, на основе значения параметра WUStatusServer.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ScheduledInstallTime
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка автоматического обновления
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает, будет ли компьютер получать обновления безопасности и загружать другие важные файлы через службу автоматического обновления Windows.

Этот параметр позволяет указать, включено ли автоматическое обновление на данном компьютере. Если служба включена, необходимо выбрать один из четырех параметров в окне настройки групповой политики.

2 - выводить уведомление перед загрузкой любых обновлений и еще раз выводить уведомление перед их установкой.

Когда Windows находит обновления, применимые к этому компьютеру, в области состояния появляется значок с сообщением о том, что обновления готовы для загрузки. Щелкнув значок или сообщение, можно выбрать обновления для загрузки. Затем Windows загрузит выбранные обновления в фоновом режиме. После завершения загрузки на панели состояния вновь отображается значок с уведомлением о том, что обновления готовы к установке. Если щелкнуть значок или сообщение, предоставляется возможность выбрать для установки конкретные обновления.

3 - (по умолчанию) загружать обновления автоматически и выводить уведомление, когда они готовы к установке.

Windows находит обновления, применимые к этому компьютеру, и загружает их в фоновом режиме (при этом пользователь не уведомляется и его действия не прерываются). После завершения загрузки на панели состояния отображается значок с уведомлением, что обновления готовы к установке. Если щелкнуть значок или сообщение, предоставляется возможность выбрать для установки конкретные обновления.

4 - автоматически загружать обновления и устанавливать их по указанному ниже расписанию.

Расписание задается с помощью параметров в окне настройки групповой политики. Если расписание не задано, используется стандартное расписание для всех установок — ежедневно в 03:00. Если для завершения любого из обновлений требуется перезагрузка компьютера, Windows будет перезагружать компьютер автоматически. (Если в момент готовности к перезагрузке на компьютере имеется вошедший пользователь, ему выводится уведомление и предоставляется возможность отложить перезагрузку.)

5 - разрешить локальным администраторам выбирать режим вывода уведомлений об обновлениях и их установки.

Этот параметр позволяет локальным администраторам использовать панель управления автоматического обновления для выбора параметров конфигурации по своему усмотрению. Например, они могут выбрать свое расписание для установки. Локальным администраторам не разрешается отключать конфигурацию автоматического обновления.

Чтобы включить эту настройку, установите флажок "Включено", а затем выберите один из параметров (2, 3, 4 или 5). Когда выбран параметр 4, можно задать расписание повторения (если расписание не указано, все установки выполняются ежедневно в 03:00).

Если этот параметр включен, Windows распознает подключение компьютера к Интернету и через подключение к Интернету проводит поиск применимых к данному компьютеру обновлений в Центре обновления Windows.

Если этот параметр отключен, любые обновления, доступные в Центре обновления Windows, должны загружаться и устанавливаться вручную. Для этого следует зайти на http://windowsupdate.microsoft.com или нажать кнопку "Пуск", выбрать пункт "Программы" (или "Все программы"), а затем щелкнуть "Центр обновления Windows".

Если этот параметр не задан, использование автоматического обновления не задается на уровне групповой политики. Но администратор может настроить автоматическое обновление, используя панель управления.

Значение данного параметра определяет час, на который будет назначен поиск новых обновлений.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ScheduledInstallDay
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка автоматического обновления
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает, будет ли компьютер получать обновления безопасности и загружать другие важные файлы через службу автоматического обновления Windows.

Этот параметр позволяет указать, включено ли автоматическое обновление на данном компьютере. Если служба включена, необходимо выбрать один из четырех параметров в окне настройки групповой политики.

2 - выводить уведомление перед загрузкой любых обновлений и еще раз выводить уведомление перед их установкой.

Когда Windows находит обновления, применимые к этому компьютеру, в области состояния появляется значок с сообщением о том, что обновления готовы для загрузки. Щелкнув значок или сообщение, можно выбрать обновления для загрузки. Затем Windows загрузит выбранные обновления в фоновом режиме. После завершения загрузки на панели состояния вновь отображается значок с уведомлением о том, что обновления готовы к установке. Если щелкнуть значок или сообщение, предоставляется возможность выбрать для установки конкретные обновления.

3 - (по умолчанию) загружать обновления автоматически и выводить уведомление, когда они готовы к установке.

Windows находит обновления, применимые к этому компьютеру, и загружает их в фоновом режиме (при этом пользователь не уведомляется и его действия не прерываются). После завершения загрузки на панели состояния отображается значок с уведомлением, что обновления готовы к установке. Если щелкнуть значок или сообщение, предоставляется возможность выбрать для установки конкретные обновления.

4 - автоматически загружать обновления и устанавливать их по указанному ниже расписанию.

Расписание задается с помощью параметров в окне настройки групповой политики. Если расписание не задано, используется стандартное расписание для всех установок — ежедневно в 03:00. Если для завершения любого из обновлений требуется перезагрузка компьютера, Windows будет перезагружать компьютер автоматически. (Если в момент готовности к перезагрузке на компьютере имеется вошедший пользователь, ему выводится уведомление и предоставляется возможность отложить перезагрузку.)

5 - разрешить локальным администраторам выбирать режим вывода уведомлений об обновлениях и их установки.

Этот параметр позволяет локальным администраторам использовать панель управления автоматического обновления для выбора параметров конфигурации по своему усмотрению. Например, они могут выбрать свое расписание для установки. Локальным администраторам не разрешается отключать конфигурацию автоматического обновления.

Чтобы включить эту настройку, установите флажок "Включено", а затем выберите один из параметров (2, 3, 4 или 5). Когда выбран параметр 4, можно задать расписание повторения (если расписание не указано, все установки выполняются ежедневно в 03:00).

Если этот параметр включен, Windows распознает подключение компьютера к Интернету и через подключение к Интернету проводит поиск применимых к данному компьютеру обновлений в Центре обновления Windows.

Если этот параметр отключен, любые обновления, доступные в Центре обновления Windows, должны загружаться и устанавливаться вручную. Для этого следует зайти на http://windowsupdate.microsoft.com или нажать кнопку "Пуск", выбрать пункт "Программы" (или "Все программы"), а затем щелкнуть "Центр обновления Windows".

Если этот параметр не задан, использование автоматического обновления не задается на уровне групповой политики. Но администратор может настроить автоматическое обновление, используя панель управления.

Значение данного параметра определяет день, на который будет назначен поиск новых обновлений.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RescheduleWaitTimeEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Перенос запланированных автоматических установок обновлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Задает для службы автоматического обновления после запуска компьютера период ожидания перед выполнением пропущенной ранее установки по расписанию.

Если этот параметр включен, пропущенная ранее установка по расписанию выполняется через указанное число минут после запуска компьютера.

Если этот параметр отключен, пропущенная установка по расписанию будет выполняться при следующей установке по расписанию.

Если этот параметр не задан, пропущенная установка по расписанию будет выполняться через минуту после следующего запуска компьютера.

Примечание. Политика применяется только тогда, когда программа автоматических обновлений настроена на установку обновлений по расписанию. Если политика "Настройка автоматического обновления" выключена, то данная политика не оказывает воздействия.

Если значение данного параметра равно 1, тогда стандартный интервал ожидания перед выполнением пропущенных обновлений будет изменен при помощи значения параметра RescheduleWaitTime. Данный параметр используется лишь в том случае, если значение параметра AUOptions равно 4.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RescheduleWaitTime
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Перенос запланированных автоматических установок обновлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Задает для службы автоматического обновления после запуска компьютера период ожидания перед выполнением пропущенной ранее установки по расписанию.

Если этот параметр включен, пропущенная ранее установка по расписанию выполняется через указанное число минут после запуска компьютера.

Если этот параметр отключен, пропущенная установка по расписанию будет выполняться при следующей установке по расписанию.

Если этот параметр не задан, пропущенная установка по расписанию будет выполняться через минуту после следующего запуска компьютера.

Примечание. Политика применяется только тогда, когда программа автоматических обновлений настроена на установку обновлений по расписанию. Если политика "Настройка автоматического обновления" выключена, то данная политика не оказывает воздействия.

Значение данного параметра определяет интервал (в минутах) ожидания, по истечении которого служба обновления начнет выполнение ранее пропущенных запланированных обновлений. Значение данного параметра используется только в том случае, если параметр RescheduleWaitTimeEnabled равен 1. По умолчанию пропущенное запланированное обновление будет выполняться через минуту после запуска компьютера.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RebootWarningTimeoutEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задержка перезагрузки при запланированных установках
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Задает для службы автоматического обновления период ожидания перед выполнением плановой перезагрузки.

Если этот параметр включен, плановая перезагрузка выполняется через указанное число минут после завершения установки.

Если этот параметр отключен или не задан, используется стандартный интервал ожидания 5 минут.

Примечание. Политика применяется только тогда, когда программа автоматических обновлений настроена на установку обновлений по расписанию. Если политика "Настройка автоматического обновления" выключена, то данная политика не оказывает воздействия.

Если значение данного параметра равно 1, тогда стандартный интервал ожидания перед выводом первого приглашения на перезагрузку (для установки запланированного обновления) будет изменен при помощи значения параметра RebootWarningTimeout.

Данный параметр используется лишь в том случае, если значение параметра AUOptions равно 4.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RebootWarningTimeout
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задержка перезагрузки при запланированных установках
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Задает для службы автоматического обновления период ожидания перед выполнением плановой перезагрузки.

Если этот параметр включен, плановая перезагрузка выполняется через указанное число минут после завершения установки.

Если этот параметр отключен или не задан, используется стандартный интервал ожидания 5 минут.

Примечание. Политика применяется только тогда, когда программа автоматических обновлений настроена на установку обновлений по расписанию. Если политика "Настройка автоматического обновления" выключена, то данная политика не оказывает воздействия.

Значение данного параметра определяет интервал (в минутах) ожидания, по истечении которого будет отображено первое приглашение на перезагрузку компьютера. Значение данного параметра используется только в том случае, если параметр RebootWarningTimeoutEnabled равен 1.

По умолчанию используется интервал ожидания в 5 минут.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RebootRelaunchTimeoutEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Повторный запрос для перезагрузки при запланированных установках
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Задает для службы автоматического обновления период ожидания перед выводом нового приглашения на перезагрузку по расписанию.

Если этот параметр включен, плановая перезагрузка выполняется через указанное число минут после того, как было отложено предыдущее приглашение на перезагрузку.

Если этот параметр выключен или не задан, используется стандартный интервал 10 минут.

Примечание. Политика применяется только тогда, когда программа автоматических обновлений настроена на установку обновлений по расписанию. Если политика "Настройка автоматического обновления" выключена, то данная политика не оказывает воздействия.

Если значение данного параметра равно 1, тогда стандартный интервал ожидания перед выводом повторного приглашения на перезагрузку (для установки запланированного обновления) будет изменен при помощи значения параметра RebootRelaunchTimeout.

Данный параметр используется лишь в том случае, если значение параметра AUOptions равно 4.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RebootRelaunchTimeout
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Повторный запрос для перезагрузки при запланированных установках
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Задает для службы автоматического обновления период ожидания перед выводом нового приглашения на перезагрузку по расписанию.

Если этот параметр включен, плановая перезагрузка выполняется через указанное число минут после того, как было отложено предыдущее приглашение на перезагрузку.

Если этот параметр выключен или не задан, используется стандартный интервал 10 минут.

Примечание. Политика применяется только тогда, когда программа автоматических обновлений настроена на установку обновлений по расписанию. Если политика "Настройка автоматического обновления" выключена, то данная политика не оказывает воздействия.

Значение данного параметра определяет интервал (в минутах) ожидания, по истечении которого будет отображено повторное приглашение на перезагрузку компьютера. Значение данного параметра используется только в том случае, если параметр RebootRelaunchTimeoutEnabled равен 1.

По умолчанию используется интервал ожидания в 10 минут.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoAutoUpdate
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность автоматического обновления будет запрещена.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не выполнять автоматическую перезагрузку для автоматических установок обновлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает, что для завершения установки по расписанию служба автоматического обновления будет ожидать перезагрузки компьютера любым вошедшим пользователем вместо автоматической перезагрузки компьютера.

Если этот параметр включен, служба автоматического обновления не будет автоматически перезагружать компьютер во время установки по расписанию, если на компьютере имеется вошедший пользователь. Вместо этого пользователю будет выведено уведомление о необходимости перезагрузки компьютера.

Следует помнить, что для вступления обновлений в действие необходимо перезагрузить компьютер.

Если этот параметр отключен или не задан, пользователю будет выведено уведомление, что компьютер будет автоматически перезагружен через 5 минут для завершения обновления.

Примечание. Политика применяется только тогда, когда программа автоматических обновлений настроена на установку обновлений по расписанию. Если политика "Настройка автоматического обновления" выключена, то данная политика не оказывает воздействия.

Если значение данного параметра равно 1, тогда вместо выполнения автоматической перезагрузки после запланированной установки обновления, пользователю будет выведен запрос с предложением перезагрузки.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


IncludeRecommendedUpdates
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить рекомендуемые обновления через автоматическое обновление
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает, будет ли служба автоматического обновления доставлять с веб-узла Центра обновления Windows как важные, так и рекомендуемые обновления.

Когда данная политика включена, служба автоматического обновления будет устанавливать с веб-узла Центра обновления Windows как важные, так и рекомендуемые обновления.

Если политика отключена или не настроена, служба автоматического обновления будет доставлять с веб-узла Центра обновления Windows важные обновления, если это уже задано в ее настройке.

Если значение данного параметра равно 1, тогда служба обновления Windows будет загружать с сайта обновлений как все важные, так и рекомендуемые обновления.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


ElevateNonAdmins
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешать пользователям, не являющимся администраторами, получать уведомления об обновлениях
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает, будут ли пользователи, не являющиеся администраторами, при входе в систему получать уведомления об обновлениях, согласно настройке конфигурации программы автоматического обновления. Если в политике или на локальном уровне автоматическое обновление настроено на уведомление пользователей перед загрузкой или только перед установкой, эти уведомления после входа в систему будут выводиться для любых пользователей, не являющихся администраторами.

Если этот параметр включен, служба автоматического обновления при определении, должны ли пользователи получать уведомления, будет включать пользователей, не являющихся администраторами.

Если этот параметр отключен или не задан, служба автоматического обновления будет выводить уведомления только для вошедших в систему администраторов.

Примечание. Если политика "Настройка автоматического обновления" выключена, то данная политика не оказывает воздействия.

Если значение данного параметра равно 1, тогда уведомления об установке обновлений будут отображаться не только администраторам компьютера, но и обычным пользователям.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DetectionFrequencyEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Частота поиска автоматических обновлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает промежуток времени в часах между поисками доступных обновлений. Истинное время ожидания определяется путем вычитания от 0 до 20 процентов от указанного времени. Например, если в данной политике задается обнаружение с периодом 20 часов, то все клиенты, к которым применяется эта политика, будут проверять наличие обновлений с интервалом 16-20 часов.

Если этот параметр включен, Windows будет проверять наличие доступных обновлений в указанном интервале.

Если этот параметр отключен или не задан, Windows будет проверять наличие доступных обновлений с интервалом 22 часа.

Примечание. Для того чтобы эта политика действовала, должен быть включен параметр "Указать размещение службы обновлений Майкрософт в интрасети".

Примечание. Если политика "Настройка автоматического обновления" выключена, то данная политика не оказывает воздействия.

Если значение данного параметра равно 1, тогда стандартная частота поиска новых обновлений будет заменена значением, указанным в параметре DetectionFrequency. При этом частота поиска обновлений будет изменена только в том случае, если значение параметра UseWUServer равно 1.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DetectionFrequency
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Частота поиска автоматических обновлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает промежуток времени в часах между поисками доступных обновлений. Истинное время ожидания определяется путем вычитания от 0 до 20 процентов от указанного времени. Например, если в данной политике задается обнаружение с периодом 20 часов, то все клиенты, к которым применяется эта политика, будут проверять наличие обновлений с интервалом 16-20 часов.

Если этот параметр включен, Windows будет проверять наличие доступных обновлений в указанном интервале.

Если этот параметр отключен или не задан, Windows будет проверять наличие доступных обновлений с интервалом 22 часа.

Примечание. Для того чтобы эта политика действовала, должен быть включен параметр "Указать размещение службы обновлений Майкрософт в интрасети".

Примечание. Если политика "Настройка автоматического обновления" выключена, то данная политика не оказывает воздействия.

Значение данного параметра определяет частоту (в часах), с которой служба обновления будет выполнять поиск новых обновлений. По умолчанию используется интервал в 22 часа.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AutoInstallMinorUpdates
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить немедленную установку автоматических обновлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает, будет ли служба автоматического обновления устанавливать некоторые обновления без прерывания работы служб Windows и без перезагрузки Windows.

Если этот параметр включен, служба автоматического обновления будет немедленно устанавливать такие обновления, когда они загружены и готовы к установке.

Если этот параметр отключен или не задан, такие обновления не будут устанавливаться немедленно.

Примечание. Если политика "Настройка автоматического обновления" выключена, то данная политика не оказывает воздействия.

Если значение данного параметра равно 1, тогда обновления, не требующие перезагрузки компьютера после своей установки, будут устанавливаться сразу после загрузки.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AUPowerManagement
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить управлению электропитанием центра обновления Windows выводить систему из спящего режима для установки запланированных обновлений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Определяет, будет ли Центр обновления Windows использовать возможности управления электропитанием Windows для автоматического вывода системы из гибернации, если есть обновления, запланированные для установки.

Центр обновления Windows будет автоматически возвращать систему в обычный режим только в том случае, если он настроен на автоматическую установку обновлений. Если система находится в гибернации, когда наступает запланированное время установки, и есть обновления, которые нужно применить, то Центр обновления Windows будет использовать возможности управления электропитанием Windows для автоматического пробуждения системы и установки обновлений.

Центр обновления Windows также переведет систему в обычный режим и установит обновление, если наступил крайний срок его установки.

Система не будет выводиться из гибернации, если нет обновлений для установки. Если система работает от батарей, когда Центр обновления Windows выводит ее из гибернации, обновления не будут установлены, а система автоматически вернется в режим гибернации через 2 минуты.

Если значение данного параметра равно 1, тогда пробуждение компьютера из состояния сна (если необходимо установить новое обновление) будет разрешено.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista GPO


AUOptions
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка автоматического обновления
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает, будет ли компьютер получать обновления безопасности и загружать другие важные файлы через службу автоматического обновления Windows.

Этот параметр позволяет указать, включено ли автоматическое обновление на данном компьютере. Если служба включена, необходимо выбрать один из четырех параметров в окне настройки групповой политики.

2 - выводить уведомление перед загрузкой любых обновлений и еще раз выводить уведомление перед их установкой.

Когда Windows находит обновления, применимые к этому компьютеру, в области состояния появляется значок с сообщением о том, что обновления готовы для загрузки. Щелкнув значок или сообщение, можно выбрать обновления для загрузки. Затем Windows загрузит выбранные обновления в фоновом режиме. После завершения загрузки на панели состояния вновь отображается значок с уведомлением о том, что обновления готовы к установке. Если щелкнуть значок или сообщение, предоставляется возможность выбрать для установки конкретные обновления.

3 - (по умолчанию) загружать обновления автоматически и выводить уведомление, когда они готовы к установке.

Windows находит обновления, применимые к этому компьютеру, и загружает их в фоновом режиме (при этом пользователь не уведомляется и его действия не прерываются). После завершения загрузки на панели состояния отображается значок с уведомлением, что обновления готовы к установке. Если щелкнуть значок или сообщение, предоставляется возможность выбрать для установки конкретные обновления.

4 - автоматически загружать обновления и устанавливать их по указанному ниже расписанию.

Расписание задается с помощью параметров в окне настройки групповой политики. Если расписание не задано, используется стандартное расписание для всех установок — ежедневно в 03:00. Если для завершения любого из обновлений требуется перезагрузка компьютера, Windows будет перезагружать компьютер автоматически. (Если в момент готовности к перезагрузке на компьютере имеется вошедший пользователь, ему выводится уведомление и предоставляется возможность отложить перезагрузку.)

5 - разрешить локальным администраторам выбирать режим вывода уведомлений об обновлениях и их установки.

Этот параметр позволяет локальным администраторам использовать панель управления автоматического обновления для выбора параметров конфигурации по своему усмотрению. Например, они могут выбрать свое расписание для установки. Локальным администраторам не разрешается отключать конфигурацию автоматического обновления.

Чтобы включить эту настройку, установите флажок "Включено", а затем выберите один из параметров (2, 3, 4 или 5). Когда выбран параметр 4, можно задать расписание повторения (если расписание не указано, все установки выполняются ежедневно в 03:00).

Если этот параметр включен, Windows распознает подключение компьютера к Интернету и через подключение к Интернету проводит поиск применимых к данному компьютеру обновлений в Центре обновления Windows.

Если этот параметр отключен, любые обновления, доступные в Центре обновления Windows, должны загружаться и устанавливаться вручную. Для этого следует зайти на http://windowsupdate.microsoft.com или нажать кнопку "Пуск", выбрать пункт "Программы" (или "Все программы"), а затем щелкнуть "Центр обновления Windows".

Если этот параметр не задан, использование автоматического обновления не задается на уровне групповой политики. Но администратор может настроить автоматическое обновление, используя панель управления.

Если значение данного параметра равно 2, тогда операционная система будет уведомлять пользователя перед загрузкой и перед установкой обновлений (в области уведомлений будет появляться сообщение о том, что обновления готовы к загрузке или установке). Если значение данного параметра равно 3, тогда операционная система будет уведомлять пользователя только при установке уже загруженных обновлений. А если значение данного параметра равно 4, тогда загрузка и установка обновлений будут выполняться согласно установленному расписанию без уведомления пользователя.

Расписание обновлений определяется в параметрах ScheduledInstallDay и ScheduledInstallTime.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DoNotAllowSP
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate

Тип параметра: reg_dword

Позволяет запретить автоматическую загрузку и установку первого сервиса-папка для операционной системы Windows Vista. Данный параметр будет действовать только в течение года после выпуска сервис-пака.

Теги: Vista Конфигурация Windows


WUStatusServer
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Указать размещение службы обновлений Майкрософт в интрасети
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает сервер интрасети, на котором находятся обновления, полученные с веб-узла Центра обновления Майкрософт. Затем эти службы обновления можно использовать для автоматического обновления системы на всех компьютерах сети.

Эта политика позволяет указать сервер в сети, который будет работать как внутренний узел служб обновления. Клиентская программа автоматического обновления будет искать на этом сервере обновления, применимые для компьютеров в сети.

Чтобы использовать эту политику, необходимо задать два значения: имя сервера, на котором клиентская программа автоматического обновления будет выполнять поиск и загрузку подходящих обновлений, и сервера, на который будет отправляться статистика после обновления рабочих станций. Можно назначить для обеих задач один и тот же сервер.

Если данный параметр включен, клиентская программа автоматического обновления, выполняя поиск и загрузку обновлений, вместо узла Windows Update подключается к указанному серверу в интрасети. Включение данной политики означает, что пользователям в организации не нужно выходить за пределы брандмауэра для получения обновлений, а также она дает возможность тестирования обновлений перед их распространением.

Если эта политика отключена или не настроена, и если автоматическое обновление не запрещено политикой или пользовательскими настройками, клиентская программа автоматического обновления подключается непосредственно к узлу Центра обновления Windows в Интернете.

Примечание. Если политика "Настройка автоматического обновления" отключена, тогда данная политика не действует.

Он содержит имя сервера, используемого для хранения статистики обновлений.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


WUServer
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Указать размещение службы обновлений Майкрософт в интрасети
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает сервер интрасети, на котором находятся обновления, полученные с веб-узла Центра обновления Майкрософт. Затем эти службы обновления можно использовать для автоматического обновления системы на всех компьютерах сети.

Эта политика позволяет указать сервер в сети, который будет работать как внутренний узел служб обновления. Клиентская программа автоматического обновления будет искать на этом сервере обновления, применимые для компьютеров в сети.

Чтобы использовать эту политику, необходимо задать два значения: имя сервера, на котором клиентская программа автоматического обновления будет выполнять поиск и загрузку подходящих обновлений, и сервера, на который будет отправляться статистика после обновления рабочих станций. Можно назначить для обеих задач один и тот же сервер.

Если данный параметр включен, клиентская программа автоматического обновления, выполняя поиск и загрузку обновлений, вместо узла Windows Update подключается к указанному серверу в интрасети. Включение данной политики означает, что пользователям в организации не нужно выходить за пределы брандмауэра для получения обновлений, а также она дает возможность тестирования обновлений перед их распространением.

Если эта политика отключена или не настроена, и если автоматическое обновление не запрещено политикой или пользовательскими настройками, клиентская программа автоматического обновления подключается непосредственно к узлу Центра обновления Windows в Интернете.

Примечание. Если политика "Настройка автоматического обновления" отключена, тогда данная политика не действует.

Он содержит имя сервера, к которому служба обновления должна обращаться при поиске новых обновлений.

функция отправки отчетов в программе mrt.exe отключается в том случае, если в реестре присутствует параметр WUServer.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


TargetGroupEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить клиенту присоединение к целевой группе
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает имя целевой группы, которая будет использоваться для получения обновлений из службы обновления Майкрософт в интрасети.

Если этот параметр включен, сведения об указанной целевой группе отправляются в службу обновления Майкрософт в интрасети, которая использует их для определения, какие обновления должны развертываться на компьютере.

Если этот параметр отключен или не задан, сведения об указанной целевой группе в службу обновления Майкрософт в интрасети не отправляются.

Примечание. Эта политика применима только тогда, когда служба обновлений Microsoft в интрасети, к которой обращается данный компьютер, поддерживает параметр "Разрешить клиенту присоединение к целевой группе". Если параметр "Указать размещение службы обновлений Майкрософт в интрасети" отключен или не настроен, то данная политика не действует.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность указания целевого имени группы будет использоваться службой обновления Windows.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


TargetGroup
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить клиенту присоединение к целевой группе
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Указывает имя целевой группы, которая будет использоваться для получения обновлений из службы обновления Майкрософт в интрасети.

Если этот параметр включен, сведения об указанной целевой группе отправляются в службу обновления Майкрософт в интрасети, которая использует их для определения, какие обновления должны развертываться на компьютере.

Если этот параметр отключен или не задан, сведения об указанной целевой группе в службу обновления Майкрософт в интрасети не отправляются.

Примечание. Эта политика применима только тогда, когда служба обновлений Microsoft в интрасети, к которой обращается данный компьютер, поддерживает параметр "Разрешить клиенту присоединение к целевой группе". Если параметр "Указать размещение службы обновлений Майкрософт в интрасети" отключен или не настроен, то данная политика не действует.

Он позволяет определить целевое имя группы. Данное имя будет использоваться для поиска новых обновлений на сервере сети и определения того, нужно ли данному компьютеру устанавливать эти обновления.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableWindowsUpdateAccess
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: <Запретить использование любых средств Центра обновления Windows> и <Отключить доступ ко всем возможностям Центра обновления Windows>
Путь групповой политики: Система;Управление связью через Интернет;Параметры связи через Интернет|Компоненты Windows;Центр обновления Windows

Этот параметр позволяет отключить доступ к Центру обновления Windows.

Если этот параметр включен, все возможности Центра обновления Windows будут удалены. Это также включает в себя блокировку доступа к веб-узлу Центра обновления Windows по адресу http://windowsupdate.microsoft.com с помощью гиперссылки в меню "Пуск" и в меню "Сервис" обозревателя Internet Explorer. Автоматическое обновление Windows также будет отключено, пользователь не будет уведомляться о доступности критических обновлений и не сможет их получить в Центре обновления Windows. Этот параметр также запрещает диспетчеру устройств автоматически устанавливать обновления драйверов с веб-узла Центра обновления Windows.

Если этот параметр отключен или не настроен, пользователи получат доступ к Центру обновления Windows и смогут получать уведомления и критические обновления через службу автоматического обновления с веб-узла Центра обновления Windows.

Он позволяет определить целевое имя группы. Данное имя будет использоваться для поиска новых обновлений на сервере сети и определения того, нужно ли данному компьютеру устанавливать эти обновления.

Теги: Инсталляция Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


TrustedHostsList
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Client

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Надежные узлы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Клиент службы удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет определить, будет ли клиент службы удаленного управления Windows использовать список, заданный в списке надежных узлов, чтобы определить степень надежности целевого узла.

Если этот параметр включен, то клиент WinRM будет использовать список, заданный в списке надежных узлов, чтобы определить степень надежности целевого узла. Клиент службы удаленного управления Windows использует этот список, когда для проверки подлинности узла не используются протоколы Kerberos или HTTPS.

Если этот параметр отключен или не задан, а клиенту службы удаленного управления Windows требуется список надежных узлов, его следует настроить локально на каждом компьютере.

Данный параметр имеет строковый тип. Он содержит в себе список надежных узлов, которым разрешен доступ к службе не только по протоколу Kerberos. Адреса доверенных узлов пишутся через запятую. По умолчанию доверенных адресов не существует

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


TrustedHosts
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Надежные узлы
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Клиент службы удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет определить, будет ли клиент службы удаленного управления Windows использовать список, заданный в списке надежных узлов, чтобы определить степень надежности целевого узла.

Если этот параметр включен, то клиент WinRM будет использовать список, заданный в списке надежных узлов, чтобы определить степень надежности целевого узла. Клиент службы удаленного управления Windows использует этот список, когда для проверки подлинности узла не используются протоколы Kerberos или HTTPS.

Если этот параметр отключен или не задан, а клиенту службы удаленного управления Windows требуется список надежных узлов, его следует настроить локально на каждом компьютере.

значение параметра TrustedHostsList будет использоваться только в том случае, если параметру TrustedHosts присвоено значение 1

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowUnencryptedTraffic
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить незашифрованный трафик
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Клиент службы удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет определить, будет ли клиент службы удаленного управления Windows посылать и принимать через сеть незашифрованные сообщения.

Если этот параметр включен, то клиент службы WinRM будет посылать и принимать через сеть незашифрованные сообщения.

Если этот параметр отключен или не задан, то клиент службы WinRM будет посылать и принимать через сеть только зашифрованные сообщения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда клиенту будет разрешено использовать при подключении к службе удаленного управления Windows незашифрованные пакеты. По умолчанию незашифрованные сообщения запрещены.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowNegotiate
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить проверку подлинности согласованием
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Клиент службы удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет указать,что клиент службы удаленного управления Windows (WinRM) не будет использовать проверку подлинности согласованием.

Если этот параметр включен, то клиент WinRM не будет использовать проверку подлинности согласованием.

Если этот параметр отключен или не задан, клиент службы удаленного управления Windows будет использовать проверку подлинности согласованием.

Если значение данного параметра равно 1, тогда клиенту будет разрешено при аутентификации использовать проверку подлинности согласованием. По умолчанию данный вид аутентификации разрешен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowKerberos
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить проверку подлинности по протоколу Kerberos.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Клиент службы удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет указать,что клиент службы удаленного управления Windows (WinRM) не будет использовать Проверка подлинности Kerberos непосредственно.

Если этот параметр включен, то клиент службы удаленного управления Windows не будет использовать непосредственную проверку подлинности по протоколу Kerberos. Эту проверку можно использовать в случае, если клиент использует проверку подлинности согласованием и выбран протокол Kerberos.

Если этот параметр отключен или не задан, то клиент службы удаленного управления Windows будет использовать непосредственную проверку подлинности по протоколу Kerberos.

Если значение данного параметра равно 1, тогда клиенту будет разрешено при аутентификации использовать проверку подлинности по протоколу kerberos. По умолчанию данный вид аутентификации разрешен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowDigest
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить краткую проверку подлинности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Клиент службы удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет указать,что клиент службы удаленного управления Windows (WinRM) не будет использовать краткую проверку подлинности.

Если этот параметр включен, то клиент WinRM не будет использовать краткую проверку подлинности.

Если этот параметр отключен или не задан, клиент службы удаленного управления Windows будет использовать краткую проверку подлинности.

Если значение данного параметра равно 1, тогда клиенту будет разрешено при аутентификации использовать краткую проверку подлинности. По умолчанию данный вид аутентификации разрешен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowBasic
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Client

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить обычную проверку подлинности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Клиент службы удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет определить, будет ли клиент службы удаленного управления Windows (WinRM) использовать обычную проверку подлинности.

Если этот параметр включен, то клиент WinRM будет использовать обычную проверку подлинности. Если служба удаленного управления Windows использует транспорт HTTP, то имя пользователя и пароль будут переданы по сети открытым текстом.

Если этот параметр отключен или не задан, то клиент службы удаленного управления Windows не будет использовать обычную проверку подлинности.

Если значение данного параметра равно 1, тогда клиенту будет разрешено при аутентификации использовать обычную проверку подлинности. По умолчанию данный вид аутентификации запрещен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


ShellTimeOut
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service\WinRS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Таймаут оболочки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленная оболочка Windows

Задает в миллисекундах максимальное время, в течение которого разрешено выполнение удаленной команды или сценария.

Можно задать любое значение от 0 до 0x7FFFFFFF, значение 0 задает бесконечное время ожидания.

Если этот параметр политики включен, сервер будет прерывать выполнение команды, если оно продолжается больше указанного времени.

Если этот параметр отключен или не задан, по умолчанию используется значение 2880000 или 8 минут.

Задает в миллисекундах максимальное время, в течение которого разрешено выполнение удаленной команды или сценария. Можно задать любое значение от 0 до 0x7FFFFFFF, значение 0 задает бесконечное время ожидания. Если этот параметр политики включен, сервер будет прерывать выполнение команды, если оно продолжается больше указанного времени. Если этот параметр отключен или не задан, по умолчанию используется значение 2880000 или 8 минут.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


MaxShellsPerUser
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service\WinRS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальное число удаленных оболочек для одного пользователя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленная оболочка Windows

Задает максимальное количество одновременно запущенных оболочек, которые любой пользователь может удаленно открыть на одном компьютере.

Можно задать любое число от 0 до 0x7FFFFFFF, значение 0 задает неограниченное число оболочек.

Если этот параметр политики включен, пользователь не сможет открыть новые удаленные оболочки, если при этом превышается указанный предел.

Если данный параметр политики отключен или не настроен, по умолчанию используется предел 2 удаленных оболочки на пользователя.

Значение данного параметра определяет максимальное количество удаленных оболочек, которые может открыть один пользователь. По умолчанию значение данного параметра равно 2. При изменении значения этого параметра следует учитывать, что оно не может быть больше 0x7FFFFFFF.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


MaxProcessesPerShell
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service\WinRS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальное количество процессов для одной оболочки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленная оболочка Windows

Задает максимальное количество процессов, разрешенное к выполнению для любой оболочки.

Можно задать любое число от 0 до 0x7FFFFFFF, значение 0 задает неограниченное число процессов.

Если этот параметр включен, удаленная операция будет прервана, когда она попытается запустить новый процесс, и при этом будет превышено указанное число процессов.

Если этот параметр отключен или не задан, задается предел 5 процессов на оболочку.

Значение данного параметра определяет максимальное количество процессов, которые можно запустить при помощи одной удаленной оболочки. По умолчанию значение данного параметра равно 5. При изменении значения этого параметра следует учитывать, что оно не может быть больше 0x7FFFFFFF.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


MaxMemoryPerShellMB
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service\WinRS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Максимальный объем памяти в мегабайтах для одной оболочки
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленная оболочка Windows

Задает максимальный общий объем памяти, которую можно выделить для любой активной удаленной оболочки и ее дочерних процессов.

Можно задать любое значение от 0 до 0x7FFFFFFF, где 0 задает неограниченную память. Это означает, что возможность выделения памяти для удаленных операций ограничивается только доступной виртуальной памятью.

Если этот параметр политики включен, удаленные операции будут прекращаться, если при этом превышается указанный предел.

Если данный параметр политики отключен или не настроен, по умолчанию используется значение 0.

Значение данного параметра определяет максимальный объем памяти, который доступен одной удаленной оболочке и всем ее дочерним процессам. По умолчанию значение данного параметра равно 0, что говорит о том, что максимальный объем доступной удаленной оболочке памяти неограничен. При изменении значения этого параметра следует учитывать, что оно не может быть больше 0x7FFFFFFF.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


MaxConcurrentUsers
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service\WinRS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: MaxConcurrentUsers
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленная оболочка Windows

Задает максимальное число пользователей, которые могут параллельно выполнять удаленные операции на одном компьютере, используя удаленную оболочку CMD.

Значение может быть любым числом в диапазоне от 1 до 100.

Если этот параметр политики включен, новые подключения к оболочке будут отклоняться, если при этом превышается указанный предел.

Если данный параметр политики отключен или не настроен, по умолчанию используется предел 5 подключений на пользователя.

Значение данного параметра определяет максимальное количество пользователей (от 1 до 100), которые могут одновременно подключиться к удаленной оболочке сервера. По умолчанию значение данного параметра равно 5.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


IdleTimeout
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service\WinRS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Тайм-аут простоя
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленная оболочка Windows

Задает в миллисекундах максимальное время, в течение которого удаленная оболочка при отсутствии активности пользователей остается открытой, а затем удаляется.

Можно задать любое значение от 0 до 0x7FFFFFFF, значение 0 задает бесконечное время ожидания.

Если этот параметр политики включен, сервер будет закрывать открытую оболочку после ожидания в течение указанного времени с момента получения последнего сообщения от клиента.

Если этот параметр отключен или не задан, по умолчанию используется значение 900000 или 15 минут.

Значение данного параметра определяет интервал простоя (в миллисекундах) открытой удаленной оболочки, по истечении которого сервер автоматически закроет простаивающий сеанс удаленной оболочки. По умолчанию значение данного параметра равно 900000. При изменении значения этого параметра следует учитывать, что оно не может быть больше 0x7FFFFFFF.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowRemoteShellAccess
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service\WinRS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить доступ к удаленной оболочке
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленная оболочка Windows

Настройка доступа к удаленным оболочкам.

Если этот параметр политики включен, и для него задано значение False, сервер будет отклонять новые подключения к удаленным оболочкам.

Если этот параметр политики отключен или не задан, новые подключения к удаленным оболочкам будут разрешены.

Если значение данного параметра равно 0, тогда сервер будет запрещать новые подключения к удаленной оболочке.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowAutoConfig
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service\WinRS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить автоматическую настройку прослушивателей
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Клиент службы удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет определить, будет ли служба удаленного управления Windows автоматически прослушивать сеть на предмет запросов на транспорт HTTP через HTTP-порт, заданный по умолчанию.

Если этот параметр включен, то служба WinRM будет автоматически прослушивать сеть на предмет запросов на транспорт HTTP через HTTP-порт, заданный по умолчанию.

Если этот параметр отключен или не задан, то служба удаленного управления Windows не будет автоматически прослушивать сеть, и нужно будет вручную создавать прослушиватели на каждом компьютере.

Чтобы разрешить службе удаленного управления Windows принимать запросы через сеть, следует настроить параметр брандмауэра Windows с исключениями для порта номер 80 (HTTP-порт по умолчанию) и порта номер 443 (HTTPS-порт по умолчанию).

Служба прослушивает адреса, заданные фильтрами IPv4 и IPv6. Фильтр IPv4 задает один или несколько диапазонов адресов IPv4, а фильтр IPv6 — диапазоны адресов IPv6. Можно настроить так, чтобы служба просматривала доступные IP-адреса компьютера и использовала только те, которые находятся в одном из диапазонов фильтров.

Звездочка (*) указывает на то, что служба прослушивает все доступные IP-адреса компьютера. При этом все остальные диапазоны фильтра пропускаются. Если фильтр не заполнен, служба не прослушивает никаких адресов.

Например, если необходимо прослушивать только адреса IPv4, следует оставить фильтр IPv6 незаполненным.

При указании диапазонов следует использовать синтаксис IP1-IP2. Диапазоны разделяются запятой (,).

Пример IPv4-фильтров:\n2.0.0.1-2.0.0.20, 24.0.0.1-24.0.0.22 Пример IPv6-фильтров:\n3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:BA98:0000:0000-3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:BA98:3210:4562

Если значение данного параметра равно 1, тогда автоматическая настройка прослушивателей будет разрешена и служба удаленного управления Windows будет выполнять прослушивание сети с целью поиска запросов от удаленных клиентов. При этом служба удаленного управления будет использовать фильтры, описанные в параметрах IPv4Filter и IPv6Filter.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


IPv6Filter
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить автоматическую настройку прослушивателей
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Служба удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет определить, будет ли служба удаленного управления Windows автоматически прослушивать сеть на предмет запросов на транспорт HTTP через HTTP-порт, заданный по умолчанию.

Если этот параметр включен, то служба WinRM будет автоматически прослушивать сеть на предмет запросов на транспорт HTTP через HTTP-порт, заданный по умолчанию.

Если этот параметр отключен или не задан, то служба удаленного управления Windows не будет автоматически прослушивать сеть, и нужно будет вручную создавать прослушиватели на каждом компьютере.

Чтобы разрешить службе удаленного управления Windows принимать запросы через сеть, следует настроить параметр брандмауэра Windows с исключениями для порта номер 80 (HTTP-порт по умолчанию) и порта номер 443 (HTTPS-порт по умолчанию).

Служба прослушивает адреса, заданные фильтрами IPv4 и IPv6. Фильтр IPv4 задает один или несколько диапазонов адресов IPv4, а фильтр IPv6 — диапазоны адресов IPv6. Можно настроить так, чтобы служба просматривала доступные IP-адреса компьютера и использовала только те, которые находятся в одном из диапазонов фильтров.

Звездочка (*) указывает на то, что служба прослушивает все доступные IP-адреса компьютера. При этом все остальные диапазоны фильтра пропускаются. Если фильтр не заполнен, служба не прослушивает никаких адресов.

Например, если необходимо прослушивать только адреса IPv4, следует оставить фильтр IPv6 незаполненным.

При указании диапазонов следует использовать синтаксис IP1-IP2. Диапазоны разделяются запятой (,).

Пример IPv4-фильтров:\n2.0.0.1-2.0.0.20, 24.0.0.1-24.0.0.22 Пример IPv6-фильтров:\n3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:BA98:0000:0000-3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:BA98:3210:4562

Данный параметр имеет строковый тип. Он определяет значение параметра IPv6Filter опции winrm/config/service команды winrm s. По умолчанию значение данного параметра равно *.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


IPv4Filter
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешить автоматическую настройку прослушивателей
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Служба удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет определить, будет ли служба удаленного управления Windows автоматически прослушивать сеть на предмет запросов на транспорт HTTP через HTTP-порт, заданный по умолчанию.

Если этот параметр включен, то служба WinRM будет автоматически прослушивать сеть на предмет запросов на транспорт HTTP через HTTP-порт, заданный по умолчанию.

Если этот параметр отключен или не задан, то служба удаленного управления Windows не будет автоматически прослушивать сеть, и нужно будет вручную создавать прослушиватели на каждом компьютере.

Чтобы разрешить службе удаленного управления Windows принимать запросы через сеть, следует настроить параметр брандмауэра Windows с исключениями для порта номер 80 (HTTP-порт по умолчанию) и порта номер 443 (HTTPS-порт по умолчанию).

Служба прослушивает адреса, заданные фильтрами IPv4 и IPv6. Фильтр IPv4 задает один или несколько диапазонов адресов IPv4, а фильтр IPv6 — диапазоны адресов IPv6. Можно настроить так, чтобы служба просматривала доступные IP-адреса компьютера и использовала только те, которые находятся в одном из диапазонов фильтров.

Звездочка (*) указывает на то, что служба прослушивает все доступные IP-адреса компьютера. При этом все остальные диапазоны фильтра пропускаются. Если фильтр не заполнен, служба не прослушивает никаких адресов.

Например, если необходимо прослушивать только адреса IPv4, следует оставить фильтр IPv6 незаполненным.

При указании диапазонов следует использовать синтаксис IP1-IP2. Диапазоны разделяются запятой (,).

Пример IPv4-фильтров:\n2.0.0.1-2.0.0.20, 24.0.0.1-24.0.0.22 Пример IPv6-фильтров:\n3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:BA98:0000:0000-3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:BA98:3210:4562

Данный параметр имеет строковый тип. Он определяет значение параметра IPv4Filter опции winrm/config/service команды winrm s. По умолчанию значение данного параметра равно *.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowUnencryptedTraffic
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить незашифрованный трафик
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Служба удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет определить, будет ли служба удаленного управления Windows посылать и принимать через сеть незашифрованные сообщения.

Если этот параметр включен, то клиент службы WinRM будет посылать и принимать через сеть незашифрованные сообщения.

Если этот параметр отключен или не задан, то клиент службы WinRM будет посылать и принимать через сеть только зашифрованные сообщения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда служба удаленного управления будет разрешать сетевое взаимодействие при помощи незашифрованных пакетов. По умолчанию служба требует использование шифрования.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowNegotiate
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить проверку подлинности согласованием
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Служба удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет указать, что служба удаленного управления Windows (WinRM) не будет принимать проверку подлинности согласованием от удаленного клиента.

Если этот параметр включен, то служба WinRM не будет принимать проверку подлинности согласованием от удаленного клиента.

Если этот параметр отключен или не задан, то служба удаленного управления Windows будет принимать проверку подлинности согласованием от удаленного клиента.

Если значение данного параметра равно 1, тогда служба удаленного доступа будет разрешать подключение при помощи проверки подлинности согласованием. По умолчанию данный вид аутентификации разрешен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowKerberos
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить проверку подлинности по протоколу Kerberos.
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Служба удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет указать, что служба удаленного управления Windows не будет принимать посылать и принимать учетные данные Kerberos через сеть.

Если этот параметр включен, то служба WinRM не будет принимать через сеть учетные данные Kerberos.

Если этот параметр отключен или не задан, то служба удаленного управления Windows будет принимать проверку подлинности по протоколу Kerberos от удаленного клиента.

Если значение данного параметра равно 1, тогда служба удаленного доступа будет разрешать подключение при помощи проверки подлинности по протоколу kerberos. По умолчанию данный вид аутентификации разрешен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


AllowBasic
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WinRM\Service

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить обычную проверку подлинности
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Удаленное управление Windows;Служба удаленного управления Windows

Этот параметр позволяет определить, будет ли служба удаленного управления Windows (WinRM) принимать обычную проверку подлинности от удаленного клиента.

Если этот параметр включен, то служба WinRM будет принимать обычную проверку подлинности от удаленного клиента.

Если этот параметр отключен или не задан, то служба WinRM не будет принимать обычную проверку подлинности от удаленного клиента.

Если значение данного параметра равно 1, тогда служба удаленного доступа будет разрешать подключение при помощи обычной проверки подлинности. По умолчанию данный вид аутентификации запрещен.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


EnableUnknownPrompts
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить запросы защиты в реальном времени при обнаружении неизвестных файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Защитник Windows

Отключает вывод запросов защиты в реальном времени при обнаружении неизвестных файлов.

Если этот параметр политики включен, Защитник Windows не выводит пользователям запросы на разрешение или блокирование неизвестных событий.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию Защитник Windows выводит пользователям запросы на разрешение или блокирование неизвестных событий на компьютере.

Установка флажка Программы, не классифицированные на предмет возможного риска (в поле настройки параметров оповещения об обнаруженных программах) присваивает данному параметру значение 1. В этом случае при обнаружении подозрительной программы будет выводиться диалог, позволяющий запретить работу программы или пометить ее в качестве программы-исключения (которая точно не выполняет вредоносных действий).

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


DisableLoggingForUnknown
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить запись в журнал при обнаружении неизвестных файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Защитник Windows

Включает запись в журнал данных об обнаруженных Защитником Windows неизвестных файлах во время обеспечения защиты в реальном времени. Запись в журнал данных обнаружения позволяет получить подробные сведения о программах, выполняющихся на компьютере.

Если этот параметр политики включен или не настроен, то по умолчанию сведения о неизвестных файлах записываются в журнал.

Если этот параметр политики отключен, неизвестные файлы не регистрируются в журнале.

Включение данного параметра может привести к появлению в журнале большого числа записей о событиях.

Если значение данного параметра равно 1, тогда в лог-файл защитника Windows не будет заноситься информация о подозрительных программах.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


DisableLoggingForKnownGood
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Reporting

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить запись в журнал при обнаружении известных надежных файлов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Защитник Windows

Включает запись в журнал данные об обнаруженных Защитником Windows известных надежных файлах во время обеспечения защиты в реальном времени. Запись в журнал данных обнаружения позволяет получить подробные сведения о программах, выполняющихся на компьютере.

Если этот параметр политики включен, известные надежные файлы регистрируются в журнале.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию сведения об известных надежных файлах не записываются в журнал.

Включение данного параметра может привести к появлению в журнале большого числа записей о событиях.

Если значение данного параметра равно 1, тогда в лог-файл защитника Windows не будет заноситься информация о подозрительных программах, которые пользователь пометил как точно не выполняющие вредоносных действий.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


CheckForSignaturesBeforeRunningScan
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Scan

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Проверять новые подписи перед запланированным сканированием
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Защитник Windows

Проверка наличия новых подписей перед выполнением запланированного сканирования.

Если этот параметр политики включен, то по умолчанию перед выполнением запланированного сканирования проверяется наличие новых подписей.

Если этот параметр политики отключен или не задан, запланированное сканирование начинается без загрузки новых подписей.

Если данному параметру присвоено значение 1, тогда перед началом сканирования всегда будет выполняться поиск и загрузка новых сигнатур нежелательного программного обеспечения.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


ForceFullUpdate
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature Updates

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Загружать весь набор подписей
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Защитник Windows

Задает загрузку полного набора подписей, а не только подписей, которые были обновлены после последней загрузки. Загрузка полного набора подписей может помочь при устранении неполадок, связанных с установкой подписей, но из-за большого размера файла загрузка может занять много времени.

Если этот параметр политики включен, загружается полный набор подписей.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию загружаются только обновленные подписи.

Если значение данного параметра равно 1, тогда из Интернета всегда будет выполняться загрузка всей базы сигнатур подозрительных программ, а не только той части базы, которая отсутствует на компьютере.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


CheckAlternateDownloadLocation
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature Updates

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить обновление определений с помощью WSUS и Windows Update
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Защитник Windows

Данный параметр политики позволяет настроить Защитник Windows на проверку и установку обновлений определений с узла Windows Update, если локальный сервер Windows Server Update Services (WSUS) недоступен.

Защитник Windows проверяет наличие обновлений определений с помощью клиента автоматического обновления. Клиент автоматического обновления может быть настроен на проверку общедоступного веб-узла Windows Update или локального WSUS-сервера. Если компьютер не может подключиться ко внутреннему WSUS-серверу (например, если переносной компьютер расположен за пределами корпоративной сети), Защитник Windows также можно настроить на проверку Windows Update, чтобы гарантировать загрузку обновления определений на эти удаленные машины.

Если данный параметр включен или не задан, по умолчанию Защитник Windows будет проверять наличие обновлений определений на узле Windows Update, если подключиться к локальному WSUS-серверу не удалось.

Если параметр политики отключен, Защитник Windows будет проверять наличие обновлений только на локальном WSUS-сервере, если таким образом настроен клиент автоматического обновления.

Если значение данного параметра равно 1, тогда Windows Defender будет выполнять обновление сигнатур подозрительных программ при помощи Windows Update, если сервер WSUS в данный момент недоступен. Такое поведение программы установлено по умолчанию.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


SpyNetReporting
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\SpyNet

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить отчеты Microsoft SpyNet
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Защитник Windows

Настраивает принадлежность к Microsoft SpyNet.

Microsoft SpyNet представляет собой сообщество в Интернете, помогающее выбрать способы защиты от угрозы шпионских программ. Сообщество также помогает остановить распространение новых шпионских программ.

Сообщество работает следующим образом. При обнаружении Защитником Windows программного обеспечения или изменений, сделанных программным обеспечением, еще не рассматриваемых как риск, пользователь может видеть реакцию на предупреждение остальных членов сообщества. И наоборот, действия пользователя помогают остальным членам выбрать реакцию. Действия пользователя также помогают Microsoft выбрать, какое программное обеспечение следует исследовать на наличие потенциальной опасности. Можно выбрать отправку только основных или также и дополнительных сведений об обнаруженном программном обеспечении. Дополнительная информация поможет улучшить эффективность работы Защитника Windows. Она может включать, например, местоположение обнаруженных программ в компьютере, если вредоносное программное обеспечение было удалено. Защитник Windows будет автоматически собирать и отсылать информацию.

Если этот параметр включен и выбрано значение "Отключить принадлежность к SpyNet" из раскрывающегося списка, принадлежность к SpyNet будет отключена. В этом случае никакие данные не будут отправляться в Майкрософт. Предупреждения не будут появляться, если Защитник Windows обнаружил на компьютере неклассифицированное программное обеспечение. Локальные пользователи не смогут изменять принадлежность к SpyNet.

Если этот параметр включен и выбрано значение "Базовый" из раскрывающегося списка, принадлежность к SpyNet установлена на базовый уровень. При этом значении параметра только общая информация об обнаруженных угрозах и предпринятых действиях будет распространяться среди членов сетевого сообщества. Предупреждения не будут появляться, если Защитник Windows обнаружил программное обеспечение, которое еще не является заведомо опасным.

Если этот параметр включен и выбрано значение "Дополнительный" из раскрывающегося списка, уровень принадлежности к SpyNet задается как "Дополнительный". В этом случае отсылаются данные о действиях пользователя и дополнительная информация об обнаруженных потенциально опасных программах. Когда Защитник Windows обнаруживает изменения в компьютере, сделанные неопределенным программным обеспечением, выдается предупреждение, чтобы можно было предпринять определенные меры. Решения о блокировании или разрешении изменений помогают Майкрософт создавать новые определения для Защитника Windows и обеспечивать более точное обнаружение вредоносного программного обеспечения. В некоторых случаях в отсылаемых сообщениях может содержаться личная информация, но она не используется для контактов с пользователем.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то по умолчанию принадлежность к SpyNet отключена. В этом случае никакие данные не будут отсылаться Microsoft. Если Защитник Windows обнаружит на компьютере неопределенное программное обеспечение, предупреждения не будут появляться. Тем не менее локальные пользователи все равно смогут изменять принадлежность к SpyNet.

Данный параметр позволяет определить режим отправки сведений о найденных вирусах на форум сообщества SpyNet.

Например, если значение параметра равно 0, тогда взаимодействие с сообществом будет запрещено (по умолчанию).

Если же значение данного параметра равно 1, тогда будет применяться базовый режим взаимодействия — на сайт сообщества будет передаваться только общая информация об обнаруженных новых подозрительных программах.

А если значение параметра равно 2, тогда будет применяться дополнительный режим взаимодействия — на сайт сообщества будет передаваться подробнейшая информация о найденных подозрительных программах (при этом существует вероятность передачи личных данных пользователя).

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


DisableAntiSpyware
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить Защитника Windows
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Защитник Windows

Отключение работы Защитника Windows в реальном времени, а также отключение запланированных проверок.

Если этот параметр политики включен, Защитник Windows не работает, и на компьютере не происходит поиск шпионского или другого нежелательного программного обеспечения.

Если этот параметр политики отключен или не настроен, то Защитник Windows работает по умолчанию, и на компьютере выполняется поиск шпионского или другого нежелательного программного обеспечения.

Позволяет отключить защитник Windows

Теги: Безопасность ~HKCU Vista GPO


RsaKeyLength
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется полем РАЗМЕР КЛЮЧА ДЛЯ САМОЗАВЕРЯЮЩИХ СЕРТИФИКАТОВ.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EfsOptions
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Большинство настроек файловой системы EFS можно изменить при помощи подраздела КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА\КОНФИГУРАЦИЯ WINDOWS\ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ\ПОЛИТИКИ ОТКРЫТОГО КЛЮЧА\ШИФРУЮЩАЯ ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА (EFS) оснастки РЕДАКТОР ОБЪЕКТОВ ГРУППОВОЙ ПОЛИТИКИ.

С помощью команды СВОЙСТВА контекстного меню данного подраздела отображается диалог СВОЙСТВА: ШИФРУЮЩАЯ ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА (EFS). Элементы данного диалога изменяют значения параметров REG_DWORD типа ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS.

Большинство элементов диалога изменяют биты битовой маски EfsOptions.

- 0x00000001. Данный бит устанавливается флажком ШИФРОВАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ПАПКИ "ДОКУМЕНТЫ" ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

- 0x00000002. Данный бит устанавливается флажком СОЗДАТЬ КЭШИРУЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КЛЮЧ ИЗ СМАРТ-КАРТЫ.

- 0x00000004. Данный бит устанавливается флажком РАЗРЕШИТЬ EFS СОЗДАВАТЬ САМОЗАВЕРЯЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ, КОГДА ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ НЕДОСТУПЕН.

- 0x00000010. Данный бит устанавливается флажком ИСТЕКЛО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ КЭША поля ОЧИЩАТЬ КЭШ КЛЮЧЕЙ ШИФРОВАНИЯ, КОГДА.

- 0x00000020. Данный бит устанавливается флажком ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАБЛОКИРОВАЛ РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ поля ОЧИЩАТЬ КЭШ КЛЮЧЕЙ ШИФРОВАНИЯ, КОГДА.

- 0x00000100. Данный бит устанавливается флажком ТРЕБОВАТЬ СМАРТ-КАРТУ ДЛЯ EFS.

- 0x00000400. Данный бит устанавливается флажком ОТОБРАЖАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ АРХИВАЦИИ КЛЮЧА ПРИ СОЗДАНИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КЛЮЧА.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EfsConfiguration
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Если значение данного параметра равно 1, тогда значения параметров ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS применяться не будут. Если же значение параметра равно 0, тогда содержимое данной ветви реестра будет применяться.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


CacheTimeout
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Значение данного параметра изменяется полем ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ КЭША и определяет время (в минутах), по истечении которого кэш ключей шифрования будет очищаться.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SyncForegroundPolicy
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Всегда ждать сеть при запуске и входе в систему
Путь групповой политики: Система;Вход в систему

Определяет, должна ли Windows XP ждать завершения инициализации сети при запуске и входе пользователя в систему. По умолчанию Windows XP не ждет завершения инициализации сети при запуске и входе пользователя в систему. Существующие пользователи входят в систему, используя кэшированные учетные данные, что сокращает время входа в систему. Групповые политики применяются фоновым процессом, когда сеть становится доступной.

Обратите внимание, что, поскольку обновление осуществляет фоновый процесс, таким модулям расширения как "Установка программ" или "Перенаправление папок" требуется два входа в систему, чтобы применить изменения. Для надежной работы этих расширений необходимо отсутствие в системе зарегистрированных пользователей. Следовательно, они должны быть отработаны как основные до начала активного использования компьютера пользователями. Кроме того, чтобы вступить в силу, изменения в объекте-пользователе, например добавление пути профиля роуминга, домашнего каталога или сценария входа, могут потребовать до двух входов в систему.

При входе в систему пользователя с профилем роуминга, домашним каталогом или сценарием входа Windows XP всегда ждет полной инициализации сети перед предоставлением пользователю входа в систему.

Если пользователь никогда раньше не входил в систему, Windows XP всегда ждет полной инициализации сети.

Если этот параметр включен, вход в систему выполняется так же, как для клиентов Windows 2000, с ожиданием Windows XP полной инициализации сети перед регистрацией пользователя. Групповые политики применяются на переднем плане, синхронно.

Если этот параметр отключен или не задан, Windows не ждет полной инициализации сети и пользователь входит в систему с кэшированными учетными данными. Групповые политики применяются асинхронно, фоновым процессом.

Примечание. Для гарантии вступления в силу изменений перенаправления папок, установки программ или профиля роуминга сразу при первом входе в систему включите этот параметр, чтобы Windows дожидалась доступности сети перед применением политик.

Примечание. Для серверов запуск всегда выполняется, как если бы эта политика была включена.

Если значение параметра SyncForegroundPolicy равно 1, тогда операционная система, перед завершением выполнения входа пользователя в систему, будет ожидать полной инициализации сети.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DCOM\AppCompat\ActivationSecurityCheckExemptionList

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Задать исключения проверки безопасности при активации
Путь групповой политики: Система;Распределенная модель СОМ;Параметры совместимости приложений

Позволяет просматривать и изменять список кодов приложения DCOM-сервера (appid), исключенных из проверки безопасности при активации DCOM. DCOM использует два списка: один настроен через групповую политику с использованием этой политики, другой — действиями локальных администраторов компьютера. Если эта политика задана, то второй список будет игнорироваться до тех пор, пока не будет включена политика "Разрешать локальные исключения проверки безопасности при активации".

Коды приложения DCOM-сервера (appids), добавленные к этой политике, должны быть указаны в фигурных скобках. Например: {b5dcb061-cefb-42e0-a1be-e6a6438133fe}. Коды приложения DCOM-сервера (appids), введенные в неправильном или несуществующем формате, будут добавлены в список без проверки на наличие ошибок.

Если эта политика включена, то можно просматривать и изменять список исключений проверки безопасности при активации DCOM, определенных параметрами групповой политики. При добавлении в список кода со значением 1 проверка безопасности при активации этого DCOM-сервера не будет запускаться. При добавлении в список кода со значением 0 проверка безопасности при активации этого DCOM-сервера будет запускаться всегда, вне зависимости от локальных параметров.

Если эта политика отключена, список исключений для кодов, определяемый групповой политикой, будет удален и используется список, определенный локальными администраторами компьютера.

Если политика не задана, будет использоваться только список исключений для кодов, определенный локальными администраторами компьютера.

Примечания.

Проверка безопасности при активации DCOM выполняется после запуска процесса DCOM-сервера, но прежде чем запрос на активацию объекта будет отправлен процессу сервера. Эта проверка на право доступа выполняется для дескриптора безопасности особого разрешения на запуск DCOM-сервера, если он существует; в противном случае — для настроенных по умолчанию значений.

Если в особом разрешении на запуск DCOM-сервера содержатся точные записи DENY, это может означать, что успешные предыдущие активации объекта для указанных пользователей могли завершиться ошибкой при запуске процесса DCOM-сервера. В этом случае необходимо снова настроить параметры особых разрешений на запуск DCOM-сервера для исправления параметров безопасности, но эта политика может кратковременно использоваться в качестве вспомогательного средства при развертывании совместимости приложений.

DCOM-серверы, добавленные в список исключений, исключаются только тогда, когда их особые разрешения на запуск не содержат определенных разрешающих или запрещающих записей LocalLaunch, RemoteLaunch, LocalActivate или RemoteActivate для пользователей или групп. Кроме того, исключения для кодов DCOM-серверов, добавленные в список, будут применяться и к 32-разрядной, и к 64-разрядной версии сервера, если она существует.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ListBox_Support_ActivationSecurityCheckExemptionList
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DCOM\AppCompat

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать исключения проверки безопасности при активации
Путь групповой политики: Система;Распределенная модель СОМ;Параметры совместимости приложений

Позволяет просматривать и изменять список кодов приложения DCOM-сервера (appid), исключенных из проверки безопасности при активации DCOM. DCOM использует два списка: один настроен через групповую политику с использованием этой политики, другой — действиями локальных администраторов компьютера. Если эта политика задана, то второй список будет игнорироваться до тех пор, пока не будет включена политика "Разрешать локальные исключения проверки безопасности при активации".

Коды приложения DCOM-сервера (appids), добавленные к этой политике, должны быть указаны в фигурных скобках. Например: {b5dcb061-cefb-42e0-a1be-e6a6438133fe}. Коды приложения DCOM-сервера (appids), введенные в неправильном или несуществующем формате, будут добавлены в список без проверки на наличие ошибок.

Если эта политика включена, то можно просматривать и изменять список исключений проверки безопасности при активации DCOM, определенных параметрами групповой политики. При добавлении в список кода со значением 1 проверка безопасности при активации этого DCOM-сервера не будет запускаться. При добавлении в список кода со значением 0 проверка безопасности при активации этого DCOM-сервера будет запускаться всегда, вне зависимости от локальных параметров.

Если эта политика отключена, список исключений для кодов, определяемый групповой политикой, будет удален и используется список, определенный локальными администраторами компьютера.

Если политика не задана, будет использоваться только список исключений для кодов, определенный локальными администраторами компьютера.

Примечания.

Проверка безопасности при активации DCOM выполняется после запуска процесса DCOM-сервера, но прежде чем запрос на активацию объекта будет отправлен процессу сервера. Эта проверка на право доступа выполняется для дескриптора безопасности особого разрешения на запуск DCOM-сервера, если он существует; в противном случае — для настроенных по умолчанию значений.

Если в особом разрешении на запуск DCOM-сервера содержатся точные записи DENY, это может означать, что успешные предыдущие активации объекта для указанных пользователей могли завершиться ошибкой при запуске процесса DCOM-сервера. В этом случае необходимо снова настроить параметры особых разрешений на запуск DCOM-сервера для исправления параметров безопасности, но эта политика может кратковременно использоваться в качестве вспомогательного средства при развертывании совместимости приложений.

DCOM-серверы, добавленные в список исключений, исключаются только тогда, когда их особые разрешения на запуск не содержат определенных разрешающих или запрещающих записей LocalLaunch, RemoteLaunch, LocalActivate или RemoteActivate для пользователей или групп. Кроме того, исключения для кодов DCOM-серверов, добавленные в список, будут применяться и к 32-разрядной, и к 64-разрядной версии сервера, если она существует.

Позволяет просматривать и изменять список кодов приложения DCOM-сервера (appid), исключенных из проверки безопасности при активации DCOM. DCOM использует два списка: один настроен через групповую политику с использованием этой политики; другой - действиями локальных администраторов компьютера. Если эта политика задана, то второй список будет игнорироваться до тех пор, пока не будет включена политика "Разрешать локальные исключения проверки безопасности при активации".

Коды приложения DCOM-сервера (appids), добавленные к этой политике, должны быть указаны в фигурных скобках. Например: {b5dcb061-cefb-42e0-a1be-e6a6438133fe}. Коды приложения DCOM-сервера (appids), введенные в неправильном или несуществующем формате, будут добавлены в список без проверки на наличие ошибок.

Если эта политика включена, то можно просматривать и изменять список исключений проверки безопасности при активации DCOM, определенных параметрами групповой политики. При добавлении кода со значением 1 проверка безопасности при активации этого DCOM-сервера не будет запускаться. При добавлении кода со значением 0 проверка безопасности при активации этого DCOM-сервера будет запускаться всегда, вне зависимости от локальных параметров.

Если эта политика отключена, список исключений для кодов, определяемый групповой политикой, будет удален, и используется список, определенный локальными администраторами компьютера.

Если эта политика не задана, будет использоваться только список исключений для кодов, определенный локальными администраторами компьютера.

Примечания:

Проверка безопасности при активации DCOM выполняется после запуска процесса DCOM-сервера, но прежде чем запрос на активацию объекта будет отправлен процессу сервера. Эта проверка на право доступа выполняется для дескриптора безопасности особого разрешения на запуск DCOM-сервера, если он существует; в противном случае - для настроенных по умолчанию значений.

Если в особом разрешении на запуск DCOM-сервера содержатся точные записи DENY, это может означать, что успешные предыдущие активации объекта для указанных пользователей, могли завершиться ошибкой при запуске процесса DCOM-сервера. В этом случае необходимо снова настроить параметры особых разрешений на запуск DCOM-сервера для исправления параметров безопасности, но эта политика может кратковременно использоваться в качестве вспомогательного средства при развертывании совместимости приложений.

DCOM-серверы, добавленные в список исключений, исключаются только тогда, когда их особые разрешения на запуск не содержат определенных разрешающих или запрещающих записей LocalLaunch, RemoteLaunch, LocalActivate или RemoteActivate для пользователей или групп. Кроме того, исключения для кодов DCOM-серверов, добавленные в список, будут применяться и к 32-разрядной, и к 64-разрядной версии сервера, если она существует."

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP GPO


AllowLocalActivationSecurityCheckExemptionList
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DCOM\AppCompat

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать локальные исключения проверки безопасности при активации
Путь групповой политики: Система;Распределенная модель СОМ;Параметры совместимости приложений

Позволяет указать, что локальные администраторы компьютера могут предоставлять список для политики "Задать исключения проверки безопасности при активации".

Если политика включена и не удается найти точной записи для кода приложения DCOM-сервера (appid) в политике "Задать исключения проверки безопасности при активации" (если она включена), то DCOM будет искать запись в локально настроенном списке.

Если политика отключена, то DCOM не будет искать в локально настроенном списке исключений проверки безопасности при активации.

Если политика не задана, DCOM будет искать только в локально настроенном списке исключений при условии, что политика "Задать исключения проверки безопасности при активации" также не задана.

Если значение данного параметра равно 0, тогда DCOM будет запрещено искать запись для кода приложения DCOM (AppID) в локально настроенном списке исключений проверки безопасности при активации DCOM. Однако список исключений проверки безопасности при активации DCOM, определенный при помощи параметров строкового типа подраздела ActivationSecurityCheckExemptionList ветви реестра, будет использоваться.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


MachineLaunchRestriction
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DCOM

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

DCOM: Ограничения компьютера на запуск в синтаксисе SDDL (Security Descriptor Definition Language). Необходимо ввести дескриптор безопасности

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


MachineAccessRestriction
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DCOM

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

DCOM: Ограничения компьютера на доступ в синтаксисе SDDL (Security Descriptor Definition Language). Необходимо ввести дескриптор безопасности

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ThresholdUnits
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Предел квоты по умолчанию и уровень предупреждения
Путь групповой политики: Система;Дисковые квоты

Определяет предел дисковой квоты и уровень предупреждения по умолчанию для новых пользователей тома.

Этот параметр определяет, какой объем дискового пространства может быть использован каждым из пользователей в каждом из томов файловой системы NTFS компьютера. Он определяет также уровень предупреждения — момент, когда состояние пользователя в окне "Записи квот" меняется, указывая на близость пользователя к пределу дисковой квоты.

Этот параметр переопределяет параметр лимита дисковой квоты и уровня предупреждения для томов новых пользователей, а также отключает соответствующие параметры в разделе "Выберите лимит квоты по умолчанию для новых пользователей тома" вкладки "Квота".

Этот параметр применяется ко всем новым пользователям, когда они выполняют запись в том. Он не влияет на пределы дисковой квоты для текущих пользователей и на заданные пределы и уровни предупреждения, определенные для конкретных пользователей (на вкладке "Квота" в окне свойств тома).

Если этот параметр отключен или не определен, то дисковое пространство, доступное пользователям, не ограничено. Средство управления дисковыми квотами использует физическое пространство каждого тома в качестве пределов квоты и уровня предупреждения.

При выборе предела следует помнить, что один и тот же предел применяется ко всем пользователям всех томов, независимо от фактического объема тома. Необходимо убедиться, что выбранные предел и уровень предупреждения приемлемы для всей группы томов.

Этот параметр действует только при включенном управлении дисковыми квотами для данного тома. Кроме того, если дисковые квоты не определены принудительно, пользователи могут превысить установленный предел квоты. По достижении пользователями предела квоты их состояние в окне "Записи квот" меняется, но они могут продолжать запись в том.

Значение данного параметра определяет единицы, в которых исчисляется лимит для выдачи предупреждающего сообщения. Данный параметр может принимать следующие значения: 1 (Кбайт), 2 (Мбайт), 3 (Гбайт), 4 (Тбайт), 5 (Пбайт), 6 (Эбайт).

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Threshold
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Предел квоты по умолчанию и уровень предупреждения
Путь групповой политики: Система;Дисковые квоты

Определяет предел дисковой квоты и уровень предупреждения по умолчанию для новых пользователей тома.

Этот параметр определяет, какой объем дискового пространства может быть использован каждым из пользователей в каждом из томов файловой системы NTFS компьютера. Он определяет также уровень предупреждения — момент, когда состояние пользователя в окне "Записи квот" меняется, указывая на близость пользователя к пределу дисковой квоты.

Этот параметр переопределяет параметр лимита дисковой квоты и уровня предупреждения для томов новых пользователей, а также отключает соответствующие параметры в разделе "Выберите лимит квоты по умолчанию для новых пользователей тома" вкладки "Квота".

Этот параметр применяется ко всем новым пользователям, когда они выполняют запись в том. Он не влияет на пределы дисковой квоты для текущих пользователей и на заданные пределы и уровни предупреждения, определенные для конкретных пользователей (на вкладке "Квота" в окне свойств тома).

Если этот параметр отключен или не определен, то дисковое пространство, доступное пользователям, не ограничено. Средство управления дисковыми квотами использует физическое пространство каждого тома в качестве пределов квоты и уровня предупреждения.

При выборе предела следует помнить, что один и тот же предел применяется ко всем пользователям всех томов, независимо от фактического объема тома. Необходимо убедиться, что выбранные предел и уровень предупреждения приемлемы для всей группы томов.

Этот параметр действует только при включенном управлении дисковыми квотами для данного тома. Кроме того, если дисковые квоты не определены принудительно, пользователи могут превысить установленный предел квоты. По достижении пользователями предела квоты их состояние в окне "Записи квот" меняется, но они могут продолжать запись в том.

Значение данного параметра определяет лимит для выдачи предупреждающего сообщения. (в единицах, определенных параметром ThresholdUnits).

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LogEventOverThreshold
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Записывать в журнал события, возникающие при превышении уровня предупреждения квоты
Путь групповой политики: Система;Дисковые квоты

Определяет, будет ли система фиксировать в локальном журнале приложений события, возникающие при достижении пользователями уровня предупреждения для дисковой квоты на том.

При включении этого параметра система фиксирует события. При отключении этого параметра события не фиксируются. При включении или отключении параметра система отключает соответствующий параметр "Регистрация превышения порога предупреждения" на вкладке "Квота" и делает параметры журнала недоступными для изменения администраторами, пока действует параметр.

Если параметр не задан, событие не фиксируется, но администраторы могут изменить параметр записи при помощи параметра на вкладке "Квота".

Этот параметр не влияет на окно "Записи квот" вкладки "Квота". Даже без фиксации событий в журнале пользователи могут определить достижение ими уровня предупреждения, так как меняется их состояние в окне "Записи квот".

Примечание. Для перехода к параметру журнала в папке "Мой компьютер" щелкните правой кнопкой мыши имя тома файловой системы NTFS, выберите "Свойства", а затем перейдите на вкладку "Квота".

Если значение данного параметра равно 1, тогда события, возникающие при превышении определенного пользователю предела, будут фиксироваться в журнале.

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LogEventOverLimit
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Записывать в журнал события при превышении предела квоты
Путь групповой политики: Система;Дисковые квоты

Определяет, будет ли система фиксировать в локальном журнале приложений события, возникающие при достижении пользователями предела дисковой квоты для тома, а также не позволяет пользователям изменять параметры ведения журнала.

При включении этого параметра система фиксирует события, возникающие при достижении пользователем определенного ему предела. При отключении этого параметра события не фиксируются. При включении или отключении этого параметра система отключает параметр "Регистрация превышения квоты пользователем" вкладки "Квота" и делает его недоступным для изменения администраторами, пока действует параметр.

Если параметр не задан, то события не фиксируются, но администраторы могут изменить параметр при помощи параметра на вкладке "Квота".

Этот параметр не зависит от параметров принудительного определения дисковых квот. Поэтому системе можно указать фиксировать события, независимо от того, был ли предел дисковых квот определен принудительно или нет.

Кроме того, этот параметр не влияет на окно "Записи квот" вкладки "Квота". Даже без фиксации событий в журнале пользователи могут определить достижение ими предела, так как меняется их состояние в окне "Записи квот".

Примечание. Для перехода к параметру журнала в папке "Мой компьютер" щелкните правой кнопкой мыши имя тома файловой системы NTFS, выберите "Свойства", а затем перейдите на вкладку "Квота".

Если значение данного параметра равно 1, тогда события, возникающие при превышении пользователем уровня предупреждения для дисковой квоты, будут фиксироваться в журнале.

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LimitUnits
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Предел квоты по умолчанию и уровень предупреждения
Путь групповой политики: Система;Дисковые квоты

Определяет предел дисковой квоты и уровень предупреждения по умолчанию для новых пользователей тома.

Этот параметр определяет, какой объем дискового пространства может быть использован каждым из пользователей в каждом из томов файловой системы NTFS компьютера. Он определяет также уровень предупреждения — момент, когда состояние пользователя в окне "Записи квот" меняется, указывая на близость пользователя к пределу дисковой квоты.

Этот параметр переопределяет параметр лимита дисковой квоты и уровня предупреждения для томов новых пользователей, а также отключает соответствующие параметры в разделе "Выберите лимит квоты по умолчанию для новых пользователей тома" вкладки "Квота".

Этот параметр применяется ко всем новым пользователям, когда они выполняют запись в том. Он не влияет на пределы дисковой квоты для текущих пользователей и на заданные пределы и уровни предупреждения, определенные для конкретных пользователей (на вкладке "Квота" в окне свойств тома).

Если этот параметр отключен или не определен, то дисковое пространство, доступное пользователям, не ограничено. Средство управления дисковыми квотами использует физическое пространство каждого тома в качестве пределов квоты и уровня предупреждения.

При выборе предела следует помнить, что один и тот же предел применяется ко всем пользователям всех томов, независимо от фактического объема тома. Необходимо убедиться, что выбранные предел и уровень предупреждения приемлемы для всей группы томов.

Этот параметр действует только при включенном управлении дисковыми квотами для данного тома. Кроме того, если дисковые квоты не определены принудительно, пользователи могут превысить установленный предел квоты. По достижении пользователями предела квоты их состояние в окне "Записи квот" меняется, но они могут продолжать запись в том.

Значение данного параметра определяет единицы, в которых исчисляется лимит квоты. Данный параметр может принимать следующие значения: 1 (Кбайт), 2 (Мбайт), 3 (Гбайт), 4 (Тбайт), 5 (Пбайт), 6 (Эбайт).

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Limit
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Предел квоты по умолчанию и уровень предупреждения
Путь групповой политики: Система;Дисковые квоты

Определяет предел дисковой квоты и уровень предупреждения по умолчанию для новых пользователей тома.

Этот параметр определяет, какой объем дискового пространства может быть использован каждым из пользователей в каждом из томов файловой системы NTFS компьютера. Он определяет также уровень предупреждения — момент, когда состояние пользователя в окне "Записи квот" меняется, указывая на близость пользователя к пределу дисковой квоты.

Этот параметр переопределяет параметр лимита дисковой квоты и уровня предупреждения для томов новых пользователей, а также отключает соответствующие параметры в разделе "Выберите лимит квоты по умолчанию для новых пользователей тома" вкладки "Квота".

Этот параметр применяется ко всем новым пользователям, когда они выполняют запись в том. Он не влияет на пределы дисковой квоты для текущих пользователей и на заданные пределы и уровни предупреждения, определенные для конкретных пользователей (на вкладке "Квота" в окне свойств тома).

Если этот параметр отключен или не определен, то дисковое пространство, доступное пользователям, не ограничено. Средство управления дисковыми квотами использует физическое пространство каждого тома в качестве пределов квоты и уровня предупреждения.

При выборе предела следует помнить, что один и тот же предел применяется ко всем пользователям всех томов, независимо от фактического объема тома. Необходимо убедиться, что выбранные предел и уровень предупреждения приемлемы для всей группы томов.

Этот параметр действует только при включенном управлении дисковыми квотами для данного тома. Кроме того, если дисковые квоты не определены принудительно, пользователи могут превысить установленный предел квоты. По достижении пользователями предела квоты их состояние в окне "Записи квот" меняется, но они могут продолжать запись в том.

Значение данного параметра определяет лимит для квоты (в единицах, определенных параметром LimitUnits).

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enforce
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать предел дисковой квоты
Путь групповой политики: Система;Дисковые квоты

Определяет, задается ли предел дисковой квоты принудительно, и запрещает пользователям изменять параметр.

При включении этого параметра пределы дисковой квоты определяются принудительно. При отключении этого параметра пределы дисковой квоты принудительно не определяются. При включении или отключении параметра система отключает параметр "Не выделять место на диске при превышении квоты" вкладки "Квота" и делает его недоступным для изменения администраторами, пока действует параметр.

Если этот параметр не задан, по умолчанию предел дисковой квоты принудительно не определяется, но администраторы могут изменить параметр.

Принудительное определение предела не является обязательным. Когда пользователи достигают принудительно определенного предела дисковой квоты, система расценивает этот как исчерпание физического пространства тома. Когда пользователи достигают необязательного предела дисковой квоты, их состояние в окне "Записи квот" меняется, но они могут продолжать запись в том до исчерпания физического пространства.

Примечание. Эта установка отменяет параметры пользователей, включающие или отключающие принудительное определение квот для их томов.

Примечание. Для указания предела дисковой квоты следует использовать параметр "Предел квоты по умолчанию и уровень предупреждения". В противном случае система использует в качестве предела квоты все физическое пространство тома.

Если значение данного параметра равно 1, тогда предел дисковой квоты будет запрещено модифицировать при помощи стандартных средств Windows.

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enable
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить дисковые квоты
Путь групповой политики: Система;Дисковые квоты

Включает и отключает управление дисковыми квотами для всех томов NTFS компьютера и препятствует изменению параметра пользователями.

Если этот параметр включен, то управление дисковыми квотами включено и пользователи не могут его отключить.

Если этот параметр отключен, то управление дисковыми квотами отключено и пользователи не могут его включить.

Если этот параметр не задан, по умолчанию управление квотами отключено, но администраторы могут его включить.

Чтобы предотвратить изменение параметра пользователями, когда он действует, система отключает параметр "Включить управление квотами" вкладки "Квота" томов NTFS.

Примечание. Эта установка включает управление дисковыми квотами, но не устанавливает и не принуждает использовать какой-либо конкретный предел на дисковую квоту. Для указания предела дисковой квоты следует использовать параметр "Предел квоты по умолчанию и уровень предупреждения". В противном случае система использует в качестве предела квоты все физическое пространство тома.

Примечание. Для включения или отключения управления дисковыми квотами без указания параметра в папке "Мой компьютер" щелкните правой кнопкой мыши имя тома NTFS, выберите пункт "Свойства", перейдите на вкладку "Квота" и установите флажок "Включить управление квотами".

Если значение данного параметра равно 1, тогда использование дисковых квот будет запрещено.

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ApplyToRemovableMedia
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Применить политику к съемным носителям
Путь групповой политики: Система;Дисковые квоты

Распространяет действие политик дисковых квот, определенных для данной папки, на тома файловой системы NTFS съемных носителей.

Если этот параметр отключен или не задан, политики дисковых квот, определенные для данной папки, применяются только к NTFS томам на несъемных носителях. Примечание. Если этот параметр включен, то дисковые квоты будут применяться и к съемным, и к несъемным носителям.

Если значение данного параметра равно 1, тогда политики действия квот будет разрешено распространять на съемные носители.

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


UseDomainNameDevolution
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Регрессирование основного DNS-суффикса
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Определяет, будет ли DNS-клиент выполнять регрессирование основного DNS-суффикса при разрешении имен.

Когда пользователь выдает запрос для однокомпонентного имени, например "example", перед отправкой запроса на DNS-сервер локальный DNS-клиент присоединяет к нему суффикс, например "microsoft.com", формируя в результате запрос "example.microsoft.com".

Если не указан список поиска DNS-суффиксов, DNS-клиент присоединяет основной DNS-суффикс к однокомпонентному имени, а затем, если запрос неудачен, присоединяет DNS-суффиксы подключения к новому запросу. Если ни один из этих запросов не будет успешен, то клиент выполняет регрессирование основного DNS-суффикса компьютера (отбрасывает самый левый компонент основного DNS-суффикса), присоединяет этот укороченный основной DNS-суффикс к однокомпонентному имени и вновь отправляет запрос к DNS-серверу.

Например, если основной DNS-суффикс "ooo.aaa.microsoft.com" был присоединен к не заканчивающемуся точкой однокомпонентному имени "example" и DNS-запрос для "example.ooo.aaa. microsoft.com" неудачен, DNS-клиент регрессирует основной DNS-суффикс (отбрасывает самый левый компонент) и отправляет запрос "example.aaa.microsoft.com". Если и этот запрос неудачен, основной DNS-суффикс регрессируется далее и выдается запрос на разрешение "example.microsoft.com". Основной DNS-суффикс не будет далее регрессироваться, поскольку в DNS-суффиксе остались только два компонента: "microsoft.com". Основной DNS-суффикс не может быть регрессирован дальше, чем до двух компонентов.

Если данный параметр включен, DNS-клиенты на компьютерах, к которым он применяется, будут пытаться выполнить разрешение имен, представляющих собой сцепление однокомпонентного разрешаемого имени и регрессированного основного DNS-суффикса.

Если параметр отключен, DNS-клиенты на компьютерах, к которым он применяется, не будут пытаться выполнять разрешение имен, присоединяя однокомпонентное имя к регрессированному основному DNS-суффиксу.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким компьютерам и компьютеры используют свою локальную настройку.

Если значение данного параметра равно 1, тогда клиенту DNS разрешено выполнять регрессирование DNS-суффикса (регрессирование можно выполнять только до двух суффиксов).

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


UpdateTopLevelDomainZones
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обновлять зоны доменов верхнего уровня
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Определяет, могут ли компьютеры, к которым применяется данный параметр, посылать динамические обновления в зоны, имена которых состоят из одного компонента, известные также как зоны доменов верхнего уровня, например "com".

По умолчанию DNS-клиент, настроенный на выполнение динамических обновлений DNS, отправляет динамические обновления в зоны DNS, управляющие его DNS-записями ресурсов, если только управляющие зоны не являются зонами доменов верхнего уровня или корневой зоной.

Если данный параметр включен, то компьютеры, к которым он применяется, отправляют динамические обновления к любой зоне, управляющей записями ресурсов, которые компьютеру требуется обновить, за исключением корневой зоны.

Если параметр отключен, то компьютеры, к которым он применяется, не отправляют динамические обновления в корневую зону и зоны доменов верхнего уровня, управляющие записями ресурсов, которые требуется обновить.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким компьютерам и компьютеры используют свою локальную настройку.

Если значение данного параметра равно 1, тогда клиент DNS может посылать динамические обновления в зоны доменов верхнего уровня. По умолчанию эта возможность запрещена.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


UpdateSecurityLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Уровень безопасности обновления
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Указывает, используют ли компьютеры, к которым применяется этот параметр, безопасные динамические обновления или стандартные динамические обновления для регистрации своих DNS-записей.

Чтобы включить параметр, выберите "Включить", а затем одно из следующих значений:

Небезопасное, затем безопасное — если выбрано это значение, компьютеры посылают безопасное динамическое обновление только в том случае, когда в небезопасном обновлении отказано.

Только небезопасные — если выбрано это значение, компьютеры посылают только небезопасные динамические обновления.

Только безопасные — если выбрано это значение, компьютеры посылают только безопасные динамические обновления.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким компьютерам, и компьютеры используют свою локальную настройку.

Значение данного параметра определяет, будет ли разрешено клиенту выполнять небезопасную регистрацию адресов в базе DNS.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


SearchList
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Порядок просмотра DNS-суффиксов
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Задает DNS-суффиксы для присоединения их к неполному однокомпонентному имени перед выдачей DNS-запроса для такого имени.

Неполное однокомпонентное имя не содержит разделяющих точек, например: "example". Этим оно отличается от полного имени домена, такого, как "example.microsoft.com".

Если данный параметр включен и пользователь выдает запрос на однокомпонентное имя, например "example", локальный DNS-клиент присоединяет суффикс, например "microsoft.com", формируя в результате запрос "example.microsoft.com", перед тем, как отправить его на DNS-сервер.

Если параметр включен, перед отправкой запроса на неполное однокомпонентное имя можно указать DNS-суффиксы для присоединения. Значения DNS-суффиксов в этом параметре могут быть заданы с помощью строк с запятой-разделителем, например "microsoft.com,serverua.microsoft.com,office.microsoft.com". Один DNS-суффикс присоединяется при каждой отправке запроса. Если запрос неудачен, на место неудачного суффикса подставляется следующий DNS-суффикс и выдается новый запрос. Значения используются в порядке появления их в строке, слева направо.

Если параметр включен, должен быть указан как минимум один суффикс.

Если данный параметр отключен, к неквалифицированным запросам присоединяются основной DNS-суффикс и DNS-суффикс подключения.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким компьютерам и компьютеры используют свою локальную настройку.

Данный параметр имеет строковый тип. Он определяет DNS-суффиксы (указываются через запятую), которые будут добавляться к неполному однокомпонентному имени (имени узла, не содержащем ни одной точки) перед выдачей DNS-запроса. По умолчанию используется основной DNS-суффикс и DNS-суффикс подключения. Если же значение параметра UseDomainNameDevolution равно 1, тогда также будет использоваться механизм регрессирования.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


RegistrationTtl
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установить TTL для A- и PTR-записей
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Задает значение поля срока жизни (TTL) для A- и PTR-записей ресурсов, зарегистрированных компьютерами, к которым применяется данный параметр.

Чтобы задать TTL, выберите "Включить" и введите значение в секундах (например, значение 900 соответствует 15 минутам).

Если параметр не задан, то он не применяется ни к каким компьютерам.

Значение данного параметра позволяет определить срок жизни записей типа A и PTR, который будет использовать клиент при динамической регистрации.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


RegistrationRefreshInterval
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Интервал обновления регистрации
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Задает интервал обновления регистрации A- и PTR-записей ресурсов для компьютеров, к которым применяется данный параметр. Параметр может применяться только к компьютерам, использующим динамическое обновление.

Компьютеры с операционной системой Windows 2000 Professional и Windows XP Professional, настроенные на выполнение динамической регистрации DNS для A- и PTR-записей ресурсов, периодически перерегистрируют свои записи на DNS-серверах, даже если данные их записей не изменились. Перерегистрация требуется для того, чтобы указать DNS-серверам, выполняющим автоматическое удаление (сборку мусора) устаревших записей, что эти записи являются действующими и должны быть сохранены в базе данных.

Внимание! Если записи ресурсов DNS зарегистрированы в зонах, где включена сборка мусора, значение данной установки никогда не должно превышать интервал обновления, заданный для этих зон. Задание интервалу обновления регистрации значения, большего, чем интервал обновления DNS-зон, может привести к нежелательному удалению A- и PTR-записей ресурсов.

Чтобы указать интервал обновления регистрации, выберите "Включить" и введите значение, большее 1800. Имейте в виду, что значение задает интервал обновления регистрации в секундах, например, 1800 секунд составляют 30 минут.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким компьютерам и компьютеры используют свою локальную настройку.

Значение данного параметра определяет интервал перерегистрации записей типа A и PTR (в секундах) в базе DNS, если клиент и сервер DNS используют динамическую регистрацию. Данный параметр может принимать значения от 1800 до 4294967200. Учтите, что значение данного параметра не должно быть больше интервала обновления для зон, иначе сервер DNS, в процессе сборки мусора, будет удалять соответствующие записи.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


RegistrationOverwritesInConflict
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Заменять адреса при конфликтах
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Определяет, сможет ли DNS-клиент, пытающийся зарегистрировать свою A-запись ресурса, перезаписать уже существующую А-запись или несколько A-записей ресурсов, содержащих конфликтующие IP-адреса.

Данный параметр предназначается для компьютеров, которые регистрируют A-записи ресурсов в DNS-зонах, не поддерживающих безопасное динамическое обновление. Безопасное динамическое обновление сохраняет владельца записей ресурсов и не позволяет DNS-клиенту перезаписывать записи, зарегистрированные другими компьютерами.

Во время динамического обновления зоны, не поддерживающей безопасного динамического обновления, DNS-клиент может обнаружить, что уже существует A-запись ресурса, в которой клиентское DNS-имя узла сопоставлено IP-адресу другого компьютера. В соответствии с конфигурацией по умолчанию DNS-клиент попытается заменить существующую A-запись ресурса на A-запись ресурса, сопоставляющую DNS-имя IP-адресу клиента.

Если данный параметр включен, DNS-клиенты во время динамического обновления будут пытаться заменять конфликтующие A-записи ресурсов.

Если параметр отключен, DNS-клиенты продолжают выполнять динамическое обновление A-записей ресурсов, но если DNS-клиент попытается обновить A-запись ресурса, конфликтующую с существующими записями, эта попытка завершится неудачей и ошибка будет записана в журнал событий.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким компьютерам и компьютеры используют свою локальную настройку.

Определяет, сможет ли DNS-клиент, пытающийся зарегистрировать свою A-запись ресурса, перезаписать уже существующую А-запись или несколько A-записей ресурсов, содержащие конфликтующие IP-адреса. \n\nЭта политика предназначается для компьютеров, которые регистрируют A-записи ресурсов в DNS-зонах, не поддерживающих безопасного динамического обновления. Безопасное динамическое обновление сохраняет владельца записей ресурсов и не позволяет DNS-клиенту перезаписывать записи, которые зарегистрированы другими компьютерами.\n\nВо время динамического обновления зоны, не поддерживающей безопасного динамического обновления, DNS-клиент может обнаружить, что уже существует A-запись ресурса, сопоставленная с клиентским DNS-именем узла с IP-адресом другого компьютера. В соответствии с принятыми по умолчанию параметрами, DNS-клиент попытается заместить существующую A-запись ресурса на A-запись ресурса, сопоставляющую это DNS-имя с IP-адресом этого клиента.\n\nЕсли эта политика включена, DNS-клиенты будут замещать конфликтующие A-записи ресурсов во время динамического обновления.\n\nЕсли эта политика отключена, DNS-клиенты все же выполняют динамическое обновление A-записей ресурсов, но если DNS-клиент пытается обновить A-запись ресурса, конфликтующую с существующими записями, эта попытка завершится неудачей и ошибка будет записана в журнал событий.\n\nЕсли эта политика не задана, то она не применяется ни для каких компьютеров, и компьютеры используют свои локальную конфигурацию.

Теги: Сеть ~HKCU XP ~HKLM GPO


RegistrationEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Динамическое обновление
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Определяет, включено ли динамическое обновление

Компьютеры, настроенные на динамическое обновление, автоматически регистрируют и обновляют свои записи ресурсов DNS на DNS-сервере.

Если данный параметр включен, то компьютеры, к которым он применяется, могут использовать динамическую DNS-регистрацию на каждом из своих сетевых подключений, в зависимости от настройки этого подключения. Чтобы динамическая DNS-регистрация могла быть включена на конкретном сетевом подключении, необходимо и достаточно, чтобы настройки и компьютера, и подключения поддерживали динамическую DNS-регистрацию. Данный параметр определяет свойство компьютера, управляющее динамической регистрацией DNS. Если параметр включен, то разрешается устанавливать динамическое обновление индивидуально для каждого из сетевых подключений.

Если параметр отключен, компьютеры, к которым он применяется, не могут использовать динамическую регистрацию DNS ни для каких подключений, независимо от настройки отдельных сетевых подключений.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким компьютерам и компьютеры используют свою локальную настройку.

Если значение данного параметра равно 0, тогда клиенту будет запрещено выполнять автоматическую регистрацию записей типа PTR и A в базе DNS.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


RegisterReverseLookup
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Регистрировать PTR-записи
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Определяет, будет ли включена регистрация PTR-записей ресурсов для компьютеров, к которым применяется данный параметр.

По умолчанию DNS-клиенты, выполняющие динамическую регистрацию DNS, пытаются регистрировать PTR-записи ресурсов только после успешной регистрации соответствующей A-записи ресурса. A-записи ресурсов сопоставляют DNS-имя узла его IP-адресу, а PTR-записи ресурсов — IP-адрес узла его DNS-имени.

Чтобы включить параметр, выберите "Включить", а затем одно из следующих значений:

Не регистрировать — компьютеры никогда не пытаются регистрировать PTR-записи ресурсов.

Регистрировать — компьютеры пытаются регистрировать PTR-записи ресурсов независимо от успеха или неудачи регистрации A-записей.

Регистрировать только после успешной регистрации A-записи — компьютеры пытаются регистрировать PTR-записи ресурсов только после успешной регистрации соответствующей A-записи ресурса.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким компьютерам и компьютеры используют свою локальную настройку.

Если значение данного параметра равно 0, тогда клиенту будет запрещено выполнять автоматическую регистрацию записей типа PTR в базе DNS. Если же значение равно 1, тогда разрешено. А если значение данного параметра равно 2 (по умолчанию), тогда регистрация записей будет разрешена только после успешной регистрации A-записей.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


RegisterAdapterName
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Регистрировать DNS-записи с DNS-суффиксом подключения
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Указывает, может ли выполняющий динамическую регистрацию компьютер регистрировать A- и PTR-записи ресурсов, выполняя сцепление имени компьютера с DNS-суффиксом подключения, в дополнение к регистрации этих записей со сцеплением имени компьютера с основным DNS-суффиксом.

Внимание! Включение данного группового параметра распространяется на все сетевые подключения многосетевых компьютеров, к которым он применяется.

По умолчанию DNS-клиент, выполняющий динамическую регистрацию DNS, регистрирует A- и PTR-записи ресурсов, выполняя сцепление имени компьютера с основным DNS-суффиксом. Например, сцепление имени компьютера "mycomputer" и основного DNS-суффикса "microsoft.com" дает в результате "mycomputer.microsoft.com".

Если этот параметр включен, компьютер будет регистрировать A- и PTR-записи ресурсов, сцепленные с DNS-суффиксом подключения, в дополнение к регистрации A- и PTR-записей ресурсов с основным DNS-суффиксом. Например, сцепление имени компьютера "mycomputer" и DNS-суффикса подключения "VPNconnection" будет использоваться при регистрации A- и PTR-записей ресурсов, давая в результате "mycomputer.VPNconnection". Необходимо отметить, что если на компьютере, к которому применяется данный параметр, отключена динамическая регистрация DNS, то независимо от значения параметра компьютер не будет пытаться выполнить динамическую регистрацию DNS A- и PTR-записей ресурсов, представляющих собой имена компьютеров, сцепленные с DNS-суффиксом подключения. Если динамическая регистрация DNS отключена на конкретном сетевом подключении компьютера, к которому применяется данный параметр, то независимо от значения параметра компьютер не будет пытаться выполнить динамическую регистрацию DNS A- и PTR-записей ресурсов, представляющих собой имена компьютеров, сцепленные с DNS-суффиксом подключения, на этом сетевом подключении.

Если этот параметр отключен, DNS-клиент не будет регистрировать A- и PTR-записи ресурсов с DNS-суффиксом подключения.

Если параметр не задан, он не применяется ни к каким компьютерам и компьютеры используют свою локальную настройку.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при использовании динамической регистрации записи ресурсов будут регистрироваться не только с помощью сцепления имени компьютера и основного DNS-суффикса, но и с помощью сцепления имени компьютера и DNS-суффикса подключения. По умолчанию сцепление выполняется только с основным DNS-суффиксом.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


NameServer
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: DNS-серверы
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Указывает DNS-серверы, к которым компьютер посылает запросы при попытках разрешения имен.

Внимание! Список DNS-серверов, указанный в этом параметре, заменяет DNS-серверы, настроенные как локально, так и с использованием DHCP. Список DNS-серверов применяется ко всем сетевым подключениям многосетевых компьютеров, к которым применяется этот параметр.

Чтобы использовать этот параметр, выберите "Включить" и введите в соответствующем поле список разделенных пробелом IP-адресов (в десятичном формате с точкой). Если этот параметр включен, должен быть указан как минимум один IP-адрес.

Если параметр не задан, то он не применяется ни к каким компьютерам и компьютеры используют свои локальные или настроенные с помощью DHCP параметры.

Указывает DNS-серверы, к которым компьютер посылает запросы на разрешение имен.

Предупреждение: определенный в этой политике список DNS-серверов подавляет списки DNS-серверов, которые были заданы локально или с помощью DHCP. Этот список DNS-серверов применяется для всех сетевых подключений многосетевых компьютеров, к которым применяется эта политика.

Чтобы использовать эту политику, выберите "Включить" и введите разделенный пробелами список IP-адресов (в разделенном точками формате) в соответствующее поле. Если эта политика включена, необходимо ввести по крайней мере один IP-адрес.

Если эта политика не задана, то она не применяется ни к каким компьютерам и компьютеры используют свои локальные или заданные с помощью DHCP параметры.

Теги: Сеть ~HKCU XP ~HKLM GPO


EnableMulticast
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отключить многоадресное разрешение имен
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Local Link Multicast Name Resolution (LLMNR, многоадресное разрешение имен локальных ссылок) — это дополнительный протокол разрешения имен. Запросы посылаются через подсеть локальной связи из клиентской машины с использованием Multicast, на них может ответить другой клиент той же подсети, у которого также включено LLMNR. LLMNR предоставляет разрешение имен в сценариях, в которых обычное разрешение DNS-имен невозможно.

При включении этого параметра политики многоадресное разрешение имен или LLMNR будет отключено для машины через все доступные, но ненастроенные сетевые адаптеры.

При отключении этого параметра политики многоадресное разрешение имен или LLMNR будет включено для машины через все доступные, но ненастроенные сетевые адаптеры.

Если данный параметр политики не был определен, многоадресное разрешение имен или LLMNR будет включено по умолчанию для машины через все доступные, но ненастроенные сетевые адаптеры.

Если значение данного параметра равно 0, тогда работа протокола LLMNR, с помощью может выполняться разрешение имен при помощи базы DNS, будет запрещена. По умолчанию данный протокол разрешен для всех ненастроенных сетевых адаптеров.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


AppendToMultiLabelName
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить добавление DNS-суффиксов к запросам несоответствующих составных имен.
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Определяет, могут ли компьютеры, к которым применяется этот параметр, добавлять суффиксы к несоответствующим составным именам перед отправкой повторных DNS-запросов, если запрос по первоначальному имени неудачен.

Имя, содержащее точки, но не заканчивающееся точкой, называется несоответствующим составным именем, например "server.corp". Полностью соответствующее имя должно заканчиваться точкой, например "server.corp.contoso.com.".

Если параметр включен, то разрешено добавление суффиксов к несоответствующим составным именам при неудаче запроса с использованием первоначального имени. Например, сначала клиент посылает запрос с использованием несоответствующего составного имени "server.corp". Если запрос будет успешным, клиенту будет возвращен ответ. Если запрос не будет успешным, к несоответствующему составному имени будут добавлены DNS-суффиксы, указанные для использования компьютером. Эти суффиксы могут быть получены из комбинации первичных доменных суффиксов локального DNS-клиента, DNS-суффикса подключения и (или) из списка поиска суффиксов DNS.

Например, если локальный DNS-клиент получает запрос для "server.corp", а первичный доменный суффикс настроен на "contoso.com", и запрос на "server.corp" будет неудачен, то DNS-клиент пошлет запрос на адрес "server.corp.contoso.com.".

Если параметр отключен, то добавление суффиксов к несоответствующим составным именам при неудаче запроса с использованием первоначального имени запрещено.

Если параметр не настроен, компьютеры будут использовать настройки локальных DNS-клиентов для определения поведения в отношении запросов с несоответствующими составными именами.

Если значение данного параметра равно 0, тогда компьютеру будет запрещено добавление суффиксов к несоответствующим составным именам (которые не заканчиваются точкой) перед повторной отправкой DNS-запросов (если предыдущий запрос не был удачным).

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


AdapterDomainName
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: DNS-суффикс подключения
Путь групповой политики: Сеть;DNS-клиент

Задает DNS-суффикс подключения. Этот параметр заменяет DNS-суффиксы подключения на компьютерах, к которым применим данный параметр, настроенных как локально, так и с использованием DHCP.

Внимание! DNS-суффикс подключения, указанный в этом параметре, применяется для всех сетевых подключений многосетевых компьютеров, к которым применяется этот параметр.

Чтобы использовать этот параметр, выберите "Включить" и введите в соответствующее поле строку, представляющую DNS-суффикс.

Если этот параметр не задан, то он не применяется ни к каким компьютерам и компьютеры используют свои локальные или настроенные с помощью DHCP параметры.

Задает конкретный DNS-суффикс для подключения. Эта политика подавляет DNS-суффиксы подключений, которые заданы на компьютерах, к которым применяется эта политика, настроенные локально или с помощью DHCP.

Предупреждение: DNS-суффикс для подключения, указанный в этой политике, применяется для всех сетевых подключений, имеющихся на многосетевых компьютерах, к которым применяется эта политика.

Чтобы использовать эту политику, выберите "Включить" и введите в соответствующем поле строку, представляющую DNS-суффикс.

Если эта политика не задана, то она не применяется ни к каким компьютерам и компьютеры используют свои локальные или настроенные с помощью DHCP параметры.

Теги: Сеть ~HKCU XP ~HKLM GPO


PreventIISInstall
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\IIS

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не устанавливать службы IIS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы IIS

При выборе этого параметра службы IIS не будут устанавливаться (а также компоненты Windows и приложения, требующие IIS). Пользователи, устанавливающие компоненты Windows или приложения, требующие службы IIS, не получат предупреждения, что службы IIS нельзя установить. Данный параметр не повлияет на службы IIS, если они уже установлены на компьютере.

Если значение параметра REG_DWORD типа PreventIISInstall, расположенного в ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\IIS, равно 1, тогда установка сервера IIS будет запрещена.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 GPO


Auto Publishing
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Автоматическая публикация новых принтеров в Active Directory
Путь групповой политики: Принтеры

Определяет, будет ли мастер установки принтеров автоматически публиковать общие принтеры этого компьютера в службе каталогов Active Directory.

Если этот параметр включен или не задан, мастер установки принтеров будет автоматически публиковать все общие принтеры.

Если этот параметр отключен, мастер установки принтеров не публикует принтеры автоматически. При этом общие принтеры можно опубликовать вручную.

По умолчанию общие принтеры автоматически публикуются в службе каталогов Active Directory.

Примечание. Данный параметр пропускается, если параметр "Разрешить публикацию принтеров" отключен.

Определяет, будет ли мастер установки принтеров автоматически публиковать общие принтеры этого компьютера в службе каталогов Active Directory.

Если эта политика включена или не задана, мастер установки принтеров автоматически публикует все общие принтеры.

Если эта политика отключена, мастер установки принтеров не публикует общие принтеры автоматически. Однако, можно опубликовать общие принтеры вручную.

Поведение по умолчанию состоит в том, что общие принтеры автоматически публикуются в Active Directory.

Замечание: эта политика игнорируется, если отключена политика "Разрешить публикацию принтеров".

Теги: Оборудование ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


VerifyPublishedState
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Проверять состояние публикации
Путь групповой политики: Принтеры

Указывает, что система должна периодически проверять доступность принтеров, опубликованных этим компьютером, в службе каталогов Active Directory. Кроме того, этот параметр указывает, как часто должна выполняться проверка.

По умолчанию проверка опубликованных принтеров выполняется при запуске. Этот параметр позволяет выполнять периодическую проверку во время работы компьютера.

Чтобы включить дополнительную проверку, включите этот параметр и задайте интервал проверки.

Чтобы отключить проверку, отключите этот параметр либо включите параметр и выберите для интервала проверки значение "Никогда".

Указывает, что система должна периодически проверять, что принтеры, опубликованные этим компьютером, все еще присутствуют в Active Directory. Кроме того, этот параметр указывает, как часто система должна выполнять такую проверку.

По умолчанию проверка опубликованных принтеров выполняется при запуске. Этот параметр позволяет выполнять периодическую проверку во время работы компьютера.

Чтобы включить дополнительную проверку, следует включить этот параметр, а затем задать интервал проверки.

Чтобы отключить проверку, следует отключить этот параметр или не задавать его значение либо установить значение интервала проверки равным "Никогда".

Значение вводит в минутах. Значение по умолчанию равно 4294967295.

Теги: Оборудование ~HKCU 2003 XP GPO


SupportLink
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Особый URL-адрес службы поддержки в левой панели папки принтеров
Путь групповой политики: Принтеры

Добавляет заданную ссылку на веб-страницу в папку "Принтеры".

По умолчанию в папке "Принтеры" содержится ссылка на веб-страницу службы поддержки Майкрософт под названием "Получение справки о выводе на печать". В папке может также быть ссылка на веб-страницу поставщика выбранного принтера.

Этот параметр позволяет заменить используемую по умолчанию ссылку "Получение справки о выводе на печать" другой ссылкой, настроенной для конкретной организации.

Если этот параметр отключен или не задан, либо не был введен альтернативный адрес в Интернете, в папке "Принтеры" будет отображаться ссылка по умолчанию.

Примечание. Ссылки на веб-страницы отображаются в папке "Принтеры" только в режиме веб-страницы. Если режим веб-страницы отключен, этот параметр не применяется. (Чтобы включить режим веб-страницы, откройте папку "Принтеры", в меню "Сервис" выберите команду "Свойства папки", откройте вкладку "Общие" и установите переключатель "Отображать веб-содержимое в папках".)

См. также параметр "Печать на основе использования веба" в этой папке параметров, а также параметр "Разрешить обзор общего веб-узла с целью поиска принтеров" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель управления\Принтеры".

На режим веб-страницы влияют также параметры "Использовать классический стиль оболочки" и "Удалить команду "Свойства папки" из меню "Сервис" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Проводник", а также параметр "Включить Active Desktop" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Рабочий стол\Active Desktop".

Добавляет заданную ссылку на веб-страницу в папку "Принтеры". \n\nПо умолчанию, в папке "Принтеры" содержится ссылка на веб-страницу службы поддержки Microsoft под названием "Get help with printing". Эта папка может также содержать ссылку на веб-страницу, предоставляемую поставщиком или соответствующую выделенному в данный момент принтеру. \n\nМожно использовать эту политику для того, чтобы заменить используемую по умолчанию ссылку на веб-страницу "Get help with printing" другой ссылкой, настроенной специально для вашей организации. \n\nЕсли эта политика отключена или не задана, или если альтернативный адрес Интернета не задан, в папке "Принтеры" будут отображаться ссылки по умолчанию. \n\nЗамечание: ссылки на веб-страницы отображаются в папке "Принтеры" только в том случае, если включено отображение папок в виде веб-страниц. Если представление папок в виде веб-страниц отключено, эта политика не влияет на вид папки "Принтеры". (Чтобы включить отображение в виде веб-страниц, откройте папку "Принтеры" и в меню "Сервис" выберите команду "Свойства папки",

откройте вкладку "Общие", а затем выберите переключатель "Отображать веб-содержимое в папках".)\n\nСм. также политику "Печать на основе использования веба" в этой папке политик и политику "Разрешить обзор общего веб-узла с целью поиска принтеров" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель управления\Принтеры".\n\nНа отображение папок в виде веб-страниц влияют также политики "Использовать классический стиль оболочки" и "Удалить команду "Свойства папки" из меню "Сервис"" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Проводник", и политика "Включить Active Desktop" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Рабочий стол\Active Desktop".

Максимум 255 символов

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ServerThread
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Обзор принтеров
Путь групповой политики: Принтеры

Уведомляет серверы-обозреватели принтеров домена о наличии общих принтеров.

В доменах с установленной службой каталогов Active Directory ресурсы общих принтеров доступны через Active Directory, но об их наличии не объявляется.

Если этот параметр включен, диспетчер очереди печати уведомляет серверы-обозреватели принтеров этого домена о наличии общих принтеров. В результате общие принтеры указываются в списке доменов в диалоговом окне "Обзор принтеров" мастера установки принтеров.

Если этот параметр отключен, серверы-обозреватели не уведомляются о наличии общих принтеров, даже если служба каталогов Active Directory недоступна.

Если этот параметр не задан, серверы-обозреватели принтеров уведомляются о наличии общих принтеров только в том случае, если служба каталогов Active Directory недоступна.

Примечание. При каждом уведомлении серверов-обозревателей о наличии принтера в домене клиент использует клиентскую лицензию.

Уведомляет о присутствии общих принтеров серверы-обозреватели принтеров этого домена.

В доменах со службой каталогов Active Directory, общие принтеры доступны через Active Directory и не объявляются.

Если эта политика включена, диспетчер очереди печати уведомляет о присутствии общих принтеров серверы-обозреватели принтеров этого домена. В результате общие принтеры появляются в доменном списке обзора принтеров при использовании мастера установки принтеров.

Если эта политика отключена, общие принтеры не объявляются, и серверы-обозреватели принтеров не получают уведомлений даже в том случае, если служба каталогов Active Directory недоступна.

Если эта политика не задана, серверы-обозреватели принтеров получают уведомления об общих принтерах только в том случае, если служба каталогов Active Directory недоступна.

Замечание: компьютер-клиент при каждом объявлении принтера для серверов-обозревателей принтеров в домене использует свою клиентскую лицензию.

Теги: Оборудование ~HKCU 2003 XP GPO


PublishPrinters
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить публикацию принтеров
Путь групповой политики: Принтеры

Определяет, разрешена ли публикация общих принтеров компьютера в службе каталогов Active Directory.

Если этот параметр включен или не задан, можно использовать параметр "Перечислить в Active Directory" на вкладке "Доступ" диалогового окна свойств принтера, чтобы публиковать общие принтеры в службе каталогов Active Directory.

Если этот параметр отключен, общие принтеры компьютера не будут публиковаться в службе каталогов Active Directory, а параметр "Перечислить в Active Directory" будет недоступен.

Примечание. Этот параметр имеет приоритет над параметром "Автоматическая публикация новых принтеров в службе каталогов Active Directory".

Определяет, могут ли общие принтеры этого компьютера публиковаться в Active Directory.

Если политика включена или не задана, пользователи могут использовать параметр "Перечислен в Active Directory" на вкладке "Доступ" в диалоговом окне свойств принтера для того, чтобы публиковать общие принтеры в Active Directory.

Если эта политика отключена, общие принтеры компьютера не будут публиковаться в Active Directory и параметр "Перечислен в Active Directory" будет недоступен.

Замечание: эта политика имеет преимущество перед политикой "Автоматическая публикация новых принтеров в Active Directory".

Теги: Оборудование ~HKCU 2003 XP GPO


PruningRetryLog
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Записывать события контакта службы очистки каталогов
Путь групповой политики: Принтеры

Указывает, нужно ли записывать события при обращении службы очистки на контроллере домена к компьютеру перед удалением его принтеров.

Служба очистки периодически обращается к компьютерам, которые имеют опубликованные принтеры, чтобы проверить их доступность. Если компьютер не отвечает на попытку опроса, она повторяется указанное число раз с заданным интервалом. Параметр "Повторы при очистке Active Directory" определяет число попыток; по умолчанию выполняются две попытки. Параметр "Интервал очистки Active Directory" определяет интервал времени между попытками; по умолчанию попытки выполняются каждые 8 часов. Если компьютер не отвечает на последнюю попытку опроса, его принтеры удаляются из службы каталогов.

Если параметр "Записывать попытки контакта службы очистки каталогов" включен, попытки опроса записываются в журнал событий. Если этот параметр не задан или отключен, попытки опроса не записываются в журнал событий.

Примечание. Этот параметр не влияет на запись событий очистки; фактические операции очистки опубликованных принтеров всегда записываются в журнал.

Примечание. Этот параметр используется только для контроллеров доменов.

Указывает, нужно ли записывать события при обращении службы очистки на контроллере домена к компьютеру перед выполнением очистки списка принтеров, опубликованных этим компьютером.

Служба очистки периодически обращается к компьютерам, которые имеют опубликованные принтеры, для проверки того, что эти принтеры все еще доступны для использования. Если компьютер не отвечает на попытку контакта, такие попытки повторяются указанное число раз с указанным интервалом. Параметр "Повторы при очистке Active Directory" определяет количество повторов; по умолчанию выполняется 2 повтора. Параметр

Интервал очистки Active Directory" определяет интервал времени между этими попытками; по умолчанию повторы выполняются через 8 часов. Если компьютер не отвечает на последнюю попытку контакта, его принтеры удаляются из службы каталогов.

Если политика "Записывать события контакта службы очистки каталогов", события попытки контакта записываются в журнал событий. Если эта политика не задана или отключена, события контакта не записываются в журнал событий

Примечание: эта политика не влияет на события запись событий очистки; действительное событие очистки опубликованного принтера всегда записывается в журнал.

Примечание: эта политика используется только на контроллерах доменов.

Теги: Оборудование ~HKCU 2003 XP GPO


PruningRetries
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Повторы при очистке Active Directory
Путь групповой политики: Принтеры

Определяет число попыток обращения к компьютеру, после которого служба очистки на контроллере домена удаляет его принтеры.

Служба очистки периодически обращается к компьютерам, которые имеют опубликованные принтеры, чтобы проверить их доступность. Если компьютер не отвечает на сообщение опроса, оно повторяется указанное число раз. Если компьютер по-прежнему не отвечает, то служба очистки удаляет из службы каталогов Active Directory объекты-принтеры, опубликованные компьютером.

По умолчанию служба очистки опрашивает компьютеры каждые восемь часов и разрешает две повторные попытки, прежде чем удалять принтеры из службы каталогов Active Directory. Этот параметр позволяет изменить число попыток.

Если параметр включен, интервал между попытками можно изменять.

Если этот параметр отключен или не задан, используются значения по умолчанию.

Примечание. Этот параметр используется только для контроллеров доменов.

Указывает, как часто служба очистки на контроллере домена будет опрашивать компьютеры, чтобы проверить, что их принтеры в рабочем состоянии.

Служба очистки периодически опрашивает компьютеры, которые опубликовали свои принтеры. Если компьютер не отвечает на сообщение опроса (возможно, после нескольких попыток), служба очистки "вычищает" (удаляет из Active Directory) объект-принтер, который был опубликован этим компьютером.

По умолчанию, служба очистки опрашивает компьютеры каждые восемь часов и разрешает две повторные попытки, прежде чем удалять принтеры из Active Directory.

Если эта политика включена, можно изменять интервал между опросами.

Если эта политика отключена или не задана, используется значение по умолчанию.

Замечание: эта политика используется только на контроллерах домена.

Теги: Оборудование ~HKCU 2003 XP GPO


PruningPriority
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Приоритет потока при очистке Active Directory
Путь групповой политики: Принтеры

Задает приоритет потока очистки.

Поток очистки, который выполняется только на контроллерах домена, удаляет объекты-принтеры из службы каталогов Active Directory, если принтер, который опубликовал этот объект, не отвечает на попытки опроса. Этот процесс обеспечивает актуальность информации о принтерах в службе Active Directory.

Приоритет потока влияет на порядок получения процессорного времени и определяет вероятность его вытеснения более приоритетными потоками.

По умолчанию поток очистки имеет обычный приоритет. Однако можно изменить приоритет этого потока, чтобы улучшить производительность службы.

Примечание. Этот параметр используется только для контроллеров доменов.

Задает приоритет потока очистки.

Поток очистки, который выполняется только на контроллерах домена, удаляет объекты-принтеры из Active Directory, если сервер печати, который опубликовал этот объект, не отвечает на сообщения опроса. Этот процесс поддерживает актуальность информации о принтерах в Active Directory.

Приоритет потока влияет на порядок, в котором различные потоки получают процессорное время, и определяет, как часто этот поток может быть вытеснен другими, более приоритетными потоками.

По умолчанию, поток очистки выполняется с обычным приоритетом. Однако, можно изменить приоритет этого потока, чтобы улучшить производительность этой службы.

Замечание: эта политика используется только на контроллерах домена.

Возможны следующие значения:

0 - обычный (по умолчанию)

1 - выше обычного

2 - высокий

4294967294 - низкий

4294967295 - ниже обычного

Теги: Оборудование ~HKCU 2003 XP GPO


PruningInterval
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Интервал очистки Active Directory
Путь групповой политики: Принтеры

Определяет, как часто служба очистки на контроллере домена будет опрашивать компьютеры для проверки работоспособности их принтеров.

Служба очистки периодически опрашивает компьютеры, имеющие опубликованные принтеры. Если компьютер не отвечает на сообщение опроса (при соответствующих параметрах — после нескольких попыток), служба очистки удаляет из службы каталогов Active Directory объект-принтер, опубликованный этим компьютером.

По умолчанию служба очистки опрашивает компьютеры каждые восемь часов и разрешает две повторные попытки, прежде чем удалять принтеры из службы каталогов Active Directory.

Если параметр включен, интервал между попытками опроса можно изменять.

Если этот параметр отключен или не задан, используются значения по умолчанию.

Примечание. Этот параметр используется только для контроллеров доменов.

Указывает, как часто служба очистки на контроллере домена будет опрашивать компьютеры, чтобы проверить, что их принтеры в рабочем состоянии.

Служба очистки периодически опрашивает компьютеры, которые опубликовали свои принтеры. Если компьютер не отвечает на сообщение опроса (возможно, после нескольких попыток), служба очистки "вычищает" (удаляет из Active Directory) объект-принтер, который был опубликован этим компьютером.

По умолчанию, служба очистки опрашивает компьютеры каждые восемь часов и разрешает две повторные попытки, прежде чем удалять принтеры из Active Directory.

Если эта политика включена, можно изменять интервал между опросами.

Если эта политика отключена или не задана, используется значение по умолчанию.

Замечание: Эта политика используется только на контроллерах домена.

Значение по умолчанию 480 (значение вводится в минутах).

Теги: Оборудование ~HKCU 2003 XP GPO


PruneDownlevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Удалять принтеры, которые не были автоматически повторно опубликованы
Путь групповой политики: Принтеры

Определяет, будет ли служба очистки на контроллере домена удалять объекты-принтеры, которые не публикуются повторно автоматически, каждый раз, когда компьютер не отвечает на запросы (как в операционной системе Windows 2000). Этот параметр применяется к принтерам под управлением всех операционных систем, кроме Windows 2000, а также к принтерам под управлением ОС Windows 2000, опубликованным за пределами их леса.

Служба очистки Windows удаляет объекты-принтеры из службы каталогов Active Directory, если компьютер, опубликовавший их, не отвечает на запросы. Компьютеры с системой Windows 2000 Professional определяют и повторно публикуют удаленные объекты-принтеры, когда они вновь подключаются к сети. Но поскольку компьютеры с операционными системами, отличными от Windows 2000, и компьютеры в других доменах не могут автоматически повторно публиковать принтеры в службе каталогов Active Directory, то по умолчанию объекты-принтеры никогда не удаляются.

Можно включить этот параметр для изменения принятого по умолчанию поведения. Чтобы использовать этот параметр, выберите одно из следующих значений из списка "Удаление не публикуемых повторно принтеров":

— "Никогда": объекты-принтеры, которые автоматически не публикуются повторно, никогда не удаляются. Значение "Никогда" используется по умолчанию.

— "Только если найден сервер печати": объекты-принтеры, которые автоматически не публикуются повторно, удаляются только в том случае, если сервер печати отвечает, но принтер недоступен.

— "Когда принтер не найден": объекты-принтеры, которые автоматически не публикуются повторно, удаляются каждый раз, когда компьютер не отвечает (как в системе Windows 2000).

Примечание. Этот параметр применяется к принтерам, публикуемым с помощью средства "Пользователи и компьютеры Active Directory" или Pubprn.vbs. Он не применяется к принтерам, публикуемым с помощью папки "Принтеры" панели управления.

Совет. Если автоматическое удаление отключено, удаляйте объекты-принтеры вручную при удалении принтера или сервера печати.

Определяет, будет ли система вычищать (удалять из Active Directory) принтеры, которые не были автоматически повторно опубликованы. Эта политика применяется к принтерам на операционных системах, отличных от Windows 2000, и к принтерам на Windows 2000, опубликованным за пределами их доменного леса.

Служба очистки Windows удаляет объекты-принтеры из Active Directory, когда компьютер, опубликовавший их, не отвечает на контактные запросы. Компьютеры, на которых выполняется Windows 2000 Professional, определяют и повторно публикуют удаленные объекты-принтеры, когда они вновь подключаются к сети. Однако, поскольку не-Windows 2000 компьютеры и компьютеры в других доменах не могут автоматически повторно публиковать принтеры в Active Directory, то, по умолчанию, система никогда не вычищает эти объекты-принтеры.

Можно включить эту политику для изменения принятого по умолчанию поведения. Чтобы использовать эту политику, выберите одну из следующих возможностей из раскрывающегося списка "Удаление не публикуемых повторно принтеров":

-- "Никогда" указывает, что объекты-принтеры, которые не были автоматически повторно опубликованы, никогда не удаляются. Параметр "Никогда" используется по умолчанию.

-- "Только если найден сервер печати" удаляет объекты-принтеры, которые не были автоматически повторно опубликованы, только если сервер печати отвечает, но принтер недоступен.

-- "Когда принтер не найден" удаляет объекты-принтеры, которые не были автоматически повторно опубликованы, всякий раз когда несущий компьютер не отвечает, в точности как это происходит с принтерами Windows 2000.

Замечание: эта политика применяется к принтерам, публикуемым с помощью оснастки "Active Directory - пользователи и компьютеры" или Pubprn.vbs. Она не применяется к принтерам, публикуемым с помощью окна "Принтеры" панели управления.

Совет: если автоматическое удаление отключено, не забывайте удалять вручную объекты-принтеры, когда вы удаляете принтер или сервер печати.

Возможные значения:

0 - никогда (по умолчанию)

1 - Только если найден сервер печати

2 - когда принтер не найден

Теги: Оборудование ~HKCU 2003 XP GPO


PhysicalLocationSupport
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Заполнение строки поиска принтеров
Путь групповой политики: Принтеры

Включает поддержку отслеживания физического размещения принтеров Windows.

Отслеживание размещения позволяет разработать схему размещения принтеров на предприятии и сопоставить компьютеры и принтеры с конкретными местами в этой схеме. Отслеживание размещения имеет приоритет над стандартным методом размещения и сопоставления пользователей и принтеров, который использует IP-адрес и маску подсети компьютера для оценки его размещения и близости к другим компьютерам.

Если включено отслеживание размещения, в диалоговом окне "Найти принтер" рядом с полем "Размещение" появляется кнопка "Обзор". (Чтобы увидеть эту кнопку, >>>> запустите мастер установки принтеров из папки "Принтеры" и выберите путь к сетевому принтеру. <<<<) Кнопка "Обзор" также отображается на вкладке "Общие" в диалоговом окне "Свойства" для принтера. Она позволяет выполнять поиск принтеров по размещению, при этом точное размещение (или схему наименования мест) знать не требуется. Кроме того, если включить параметр "Размещение компьютера", вводимое по умолчанию размещение отображается в поле "Размещение".

Если этот параметр отключен или не задан, отслеживание размещения будет отключено. Близость принтера будет оцениваться на основе IP-адреса и маски подсети.

Включает поддержку слежения за физическим размещением принтеров Windows.

Слежение за физическим размещением позволяет разработать схему размещения принтеров на предприятии и сопоставить компьютеры и принтеры конкретным местам в этой схеме. Слежение за размещением перекрывает стандартный метод отыскания и сопоставления пользователей и принтеров, который использует IP-адрес и маску подсети компьютера для оценки его размещения и близости к другим компьютерам.

Если включено слежение за размещением, в диалоге "Поиск принтеров" рядом с полем "Размещение" появляется кнопка "Обзор". (Чтобы увидеть эту кнопку, щелкните "Пуск", "Найти", "Принтеры".) Кнопка "Обзор" также появляется на вкладке "Общие" в диалоге "Свойства" для принтера. Она позволяет пользователям выполнять поиск принтеров по размещению даже в том случае, если они не знают точного размещения или используемой схемы наименования мест. Кроме того, если включить политику "Размещение компьютера", вводимое по умолчанию место отображается в поле "Размещение".

Если эта политика отключена или не задана, слежение за размещением будет отключено. Близость принтера будет оцениваться на основе IP-адреса и маски подсети.

Теги: Оборудование ~HKCU 2003 XP GPO


PhysicalLocation
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Размещение компьютера
Путь групповой политики: Принтеры

Определяет размещение, используемое по умолчанию при поиске принтеров.

Это параметр является компонентом отслеживания размещения принтеров Windows. Чтобы использовать этот параметр, включите отслеживание размещения с помощью параметра "Заполнение строки поиска принтеров".

Когда отслеживание размещения включено, система использует указанное размещение как критерий поиска принтеров. Введенное значение переопределяет фактическое размещение компьютера, производящего поиск.

Введите размещение компьютера пользователя. Система использует указанное размещение (и другие критерии поиска) для поиска ближайших принтеров. Этот параметр можно также использовать для указания пользователям определенного принтера или группы принтеров, которые им рекомендуется использовать.

Если параметр отключен или не задан, а размещение не указано в качестве критерия поиска, система производит поиск ближайшего принтера на основе IP-адреса и маски подсети компьютера пользователя.

Указывает размещение по умолчанию для поиска принтеров.

Эта политика является компонентом отслеживания размещения принтеров в Windows. Для использования этой политики разрешите отслеживание размещения при помощи политики "Заполнение строки поиска принтеров".

Когда используется отслеживание размещения, система использует указанное размещение как критерий при поиске принтеров. Введенное значение перекрывает фактическое значение для компьютеров, производящих поиск.

Введите расположение компьютера пользователя. При поиске пользователем принтера система использует указанное расположение (и другие критерии поиска) для поиска близко расположенных принтеров. Можно также использовать эту политику для направления пользователей на использование определенного принтера или группы принтеров, которые им рекомендуется использовать.

Если политика отключена или не задана и пользователь не указывает размещение для поиска, система производит поиск ближайшего принтера на основе IP-адреса и маски подсети компьютера пользователя.

MAXLEN 259

Теги: Оборудование ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


KMPrintersAreBlocked
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить установку принтеров, использующих работающие в режиме ядра драйверы
Путь групповой политики: Принтеры

Определяет, разрешено ли устанавливать на этом компьютере принтеры с драйверами, работающими в режиме ядра. Такие драйверы имеют доступ к любым адресам памяти системы, поэтому непрофессионально написанный драйвер может привести к остановке работы системы.

Если этот параметр отключен или не задан, установка принтеров с драйверами, работающими в режиме ядра, разрешена на локальных компьютерах с операционной системой Windows XP Home Edition или Windows XP Professional.

Если для ОС Windows Server 2003 данный параметр не задан, установка принтеров с драйверами, работающими в режиме ядра, будет запрещена.

Если данный параметр включен, установка принтеров с драйверами, работающими в режиме ядра, будет запрещена.

Примечание. Если эта политика включена, существующие драйверы, работающие в режиме ядра, будут отключены при установке пакетов обновления или переустановке операционной системы Windows XP. Эта политика не влияет на 64-разрядные драйверы принтера, работающие в режиме ядра, поскольку их нельзя установить или связать с очередью печати.

система позволяет запретить установку принтеров, использующих драйверы, работающие в режиме ядра. Это нужно по той причине, что такие драйверы, в случае неправильного написания, могут привести к отказу системы. Для того, чтобы запретить установку таких драйверов, нужно присвоить параметру dword-типа KMPrintersAreBlocked, расположенному в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers, значение, равное 0.

Теги: Оборудование ~HKCU 2003 XP GPO


Immortal
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить очистку опубликованных принтеров
Путь групповой политики: Принтеры

Определяет, может ли контроллер домена очистить (удалить из службы каталогов Active Directory) принтеры, опубликованные этим компьютером.

По умолчанию служба очистки на контроллере домена удаляет объекты-принтеры из службы каталогов Active Directory, если компьютер, опубликовавший их, не отвечает на запросы. При перезапуске компьютера, опубликовавшего принтеры, все удаленные объекты-принтеры будут снова опубликованы.

Если данный параметр включен или не задан, контроллер домена удаляет принтеры компьютера, если он не отвечает на запросы.

Если этот параметр отключен, контроллер домена не удаляет принтеры компьютера. Этот параметр предотвращает очистку принтеров при временном отключении компьютера от сети.

Примечание. Для настройки интервала между опросами и количества попыток опроса перед удалением принтеров можно использовать параметры "Интервал очистки Active Directory" и "Повторы при очистке Active Directory".

Определяет, может ли контроллер домена вычистить (удалить из Active Directory) принтеры, опубликованные этим компьютером.

По умолчанию, служба очистки на контроллере домена удаляет объекты-принтеры из Active Directory, если компьютер, опубликовавший их, не отвечает на запросы контроллера. Когда компьютер, опубликовавший принтеры, снова будет запущен, он вновь опубликует удаленные объекты-принтеры.

Если эта политика включена или не задана, контроллер домена вычищает принтеры этого компьютера, если компьютер перестает отвечать на запросы.

Если эта политика отключена, контроллер домена не вычищает принтеры этого компьютера. Этот параметр предотвращает удаление из Active Directory принтеров в тех случаях, когда компьютер оказывается временно отключенным от сети.

Замечание: можно использовать политики "Интервал очистки Active Directory" и "Повторы при очистке Active Directory" для настройки интервала между опросами и количества безуспешных попыток опроса перед удалением принтеров.

Теги: Оборудование ~HKCU 2003 XP GPO


DisableWebPrinting
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Печать на основе использования веба
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Определяет, активизирована ли печать через Интернет на этом сервере.

Печать через Интернет позволяет отображать принтеры на веб-страницах, чтобы пользователи могли видеть эти принтеры и пользоваться ими через Интернет или интрасеть.

Печать через Интернет является расширением IIS (Internet Information Server). Необходимо установить IIS и включить поддержку печати через Интернет, чтобы можно было использовать эту политику для активизации печати через Интернет.

Замечание: эта политика влияет только на серверную сторону печати через Интернет. Она не запрещает клиенту на этом же компьютере самому выполнять печать через Интернет на другом компьютере.

Кроме того, обратите внимание на политику "Особый URL-адрес службы поддержки в левой панели папки принтеров" в этой папке и на политику "Разрешить обзор общего веб-узла с целью поиска принтеров" в папке "Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель управления\Принтеры".

Теги: Оборудование ~HKCU XP GPO


TimeStampInterval
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить постоянную временную метку
Путь групповой политики: Система

Постоянная временная метка позволяет системе определять время неожиданного отключения посредством записи на диск текущего времени по расписанию, которое задается интервалом временной метки.

Если этот параметр включен, постоянная временная метка обновляется в соответствии с заданным интервалом.

Если этот параметр отключен, постоянная временная метка отключается, и определение времени неожиданных отключений невозможно.

Если этот параметр не задан, используется поведение по умолчанию.

Примечание. По умолчанию, начиная с Windows Server 2003, постоянная временная метка обновляется каждые 60 секунд. На работу данной функции могут повлиять параметры управления питанием, отключающие жесткие диски после заданного периода простоя. Доступ к этим параметрам можно получить через компонент "Электропитание" панели управления.

Если значение параметра TimeStampEnabled равно 1, тогда с помощью данного параметра определяется интервал записи временной метки на диск (в секундах). По умолчанию используется интервал, равный 60 секундам.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


TimeStampEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить постоянную временную метку
Путь групповой политики: Система

Постоянная временная метка позволяет системе определять время неожиданного отключения посредством записи на диск текущего времени по расписанию, которое задается интервалом временной метки.

Если этот параметр включен, постоянная временная метка обновляется в соответствии с заданным интервалом.

Если этот параметр отключен, постоянная временная метка отключается, и определение времени неожиданных отключений невозможно.

Если этот параметр не задан, используется поведение по умолчанию.

Примечание. По умолчанию, начиная с Windows Server 2003, постоянная временная метка обновляется каждые 60 секунд. На работу данной функции могут повлиять параметры управления питанием, отключающие жесткие диски после заданного периода простоя. Доступ к этим параметрам можно получить через компонент "Электропитание" панели управления.

Если значение данного параметра равно 0, тогда периодическая запись на диск временной метки будет запрещена. С помощью данной метки выполняется обнаружение непредвиденного отключения компьютера.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


SnapShot
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить свойство данных состояния системы слежения за завершением работы
Путь групповой политики: Система

Определяет, включено ли свойство данных состояния системы слежения за завершением работы.

Файл данных о состоянии системы содержит сведения об основном состоянии системы, а также обо всех выполняющихся процессах.

Если этот параметр включен, при незапланированном завершении работы или перезагрузке включается свойство данных состояния системы.

Если этот параметр отключен, свойство данных состояния системы никогда не включается.

Если этот параметр не задан, для свойства данных состояния системы используется поведение по умолчанию.

Примечание. По умолчанию в операционных системах семейства Windows Server 2003 свойство данных состояния системы всегда включено.

Если значение данного параметра равно 0, тогда свойство данных состояния системы будет отключено.

Теги: Вход/выход ~HKCU 2003 XP GPO


ShutdownReasonUI
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отображать диалог слежения за завершением работы
Путь групповой политики: Система

Диалог слежения за завершением работы может отображаться при завершении работы рабочей станции или сервера. В нем содержатся вопросы, которые используются для сбора сведений о том, почему выполняется завершение работы компьютера.

Если этот параметр включен и в раскрывающемся списке выбрано значение "Всегда", диалог слежения за завершением работы отображается при каждом завершении работы.

Если этот параметр включен и в раскрывающемся списке выбрано значение "Только для серверов", то диалог слежения за завершением работы отображается при завершении работы компьютеров под управлением операционных систем семейства Windows Server, начиная с Windows Server 2003.

Если этот параметр включен и в раскрывающемся списке выбрано значение "Только для рабочих станций", диалог слежения за завершением работы отображается при завершении работы рабочей станции под управлением операционной системы Windows XP Professional или Windows Vista.

Если этот параметр отключен, диалог слежения за завершением работы не отображается.

Если этот параметр не задан, для диалога слежения за завершением работы используется поведение по умолчанию.

Примечание. По умолчанию диалог слежения за завершением работы не отображается в системах Windows XP Professional или Windows Vista и отображается по умолчанию в системах семейства Windows Server.

Если значение параметра ShutdownReasonOn равно 1, тогда с помощью значения данного параметра можно определить, для каких компьютеров будет отображаться диалог причины завершения работы компьютера. Например, если значение данного параметра равно 1, тогда диалог будет отображаться на любых компьютерах. Если же значение параметра равно 2, тогда он будет отображаться только на рабочих станциях. А если значение параметра равно 3, тогда он будет отображаться только на сервере.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


ShutdownReasonOn
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отображать диалог слежения за завершением работы
Путь групповой политики: Система

Диалог слежения за завершением работы может отображаться при завершении работы рабочей станции или сервера. В нем содержатся вопросы, которые используются для сбора сведений о том, почему выполняется завершение работы компьютера.

Если этот параметр включен и в раскрывающемся списке выбрано значение "Всегда", диалог слежения за завершением работы отображается при каждом завершении работы.

Если этот параметр включен и в раскрывающемся списке выбрано значение "Только для серверов", то диалог слежения за завершением работы отображается при завершении работы компьютеров под управлением операционных систем семейства Windows Server, начиная с Windows Server 2003.

Если этот параметр включен и в раскрывающемся списке выбрано значение "Только для рабочих станций", диалог слежения за завершением работы отображается при завершении работы рабочей станции под управлением операционной системы Windows XP Professional или Windows Vista.

Если этот параметр отключен, диалог слежения за завершением работы не отображается.

Если этот параметр не задан, для диалога слежения за завершением работы используется поведение по умолчанию.

Примечание. По умолчанию диалог слежения за завершением работы не отображается в системах Windows XP Professional или Windows Vista и отображается по умолчанию в системах семейства Windows Server.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при завершении работы операционной системы будет отображаться диалог с вопросом о причине, по которой завершение работы необходимо.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


IgnoreDelegationFailure
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Rpc\IgnoreDelegationFailure

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Пропустить сбой делегирования
Путь групповой политики: Система;Вызов удаленной процедуры

Указывает исполняющему модулю PRC, что при запросе делегирования следует пропускать ошибки делегирования.

Семейство Windows Server 2003 включает новую модель делегирования — ограниченное делегирование. В этой модели система безопасности не требует включения делегирования в контексте безопасности, где клиент подключается к серверу. Клиентам, вызывающим RPC и COM, рекомендуется использовать флаг RPC_C_QOS_CAPABILITIES_IGNORE_DELEGATE_FAILURE, но некоторые приложения, предполагающие использование обычной модели делегирования и не использующие этот флаг, при попытке подключения к серверу, использующему ограниченное делегирование, получат ошибку RPC_S_SEC_PKG_ERROR.

Если данный параметр отключен, не настроен или имеет значение "Выключено", исполняющий модуль RPC будет возвращать ошибки RPC_S_SEC_PKG_ERROR приложениям, запрашивающим делегирование и подключающимся к серверам с использованием ограниченного делегирования. Если этот параметр имеет значение "Включено", исполняющий модуль RPC будет обрабатывать как поддерживающие делегирование контексты безопасности, так и не поддерживающие его.

-- "Выключено". Указывает исполняющему модулю RPC формировать ошибку RPC_S_SEC_PKG_ERROR, если клиент запрашивает делегирование, не поддерживаемое созданным контекстом безопасности.

-- "Включено". Указывает исполняющему модулю RPC обрабатывать контексты безопасности, не поддерживающие делегирование, даже если оно было запрошено.

Внимание: эта политика не будет применяться до тех пор, пока система не будет перезапущена.

Если значение данного параметра равно 1, тогда ошибки, возникающие при выполнении делегирования, будут игнорироваться. Благодаря этому модуль RPC сможет поддерживать как ограниченное делегирование, так и обычное.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 GPO


MinimumConnectionTimeout
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Rpc\MinimumConnectionTimeout

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Минимальное время ожидания простаивающих подключений для RPC/HTTP-подключений
Путь групповой политики: Система;Вызов удаленной процедуры

Указывает исполняющему модулю RPC принять указанное значение в качестве времени ожидания простаивающих подключений, даже если сервер IIS, на котором запущен HTTP-прокси RPC, настроен на большее значение времени ожидания. Если сервер IIS, на котором запущен HTTP-прокси RPC, настроен на меньшее значение времени ожидания, используется значение времени ожидания сервера IIS. Время ожидания задается в секундах.

Этот параметр полезен в случаях, если сетевой агент, такой как HTTP-прокси или маршрутизатор, использует меньшее время ожидания простаивающих подключений, чем сервер IIS, на котором запущен HTTP-прокси RPC. В таких случаях клиенты RPC через HTTP могут получить ошибки, поскольку время ожидания подключений будет истекать быстрее, чем предполагалось. Используя этот параметр, для исполняющего модуля RPC и RPC-прокси можно принудительно задать меньшее значение времени ожидания.

Параметр действует, только если клиент RPC, сервер RPC и HTTP-прокси RPC используют версии Windows не ниже Windows Server 2003 или Windows XP с пакетом обновления 1 (SP1). Если клиент RPC, сервер RPC или HTTP-прокси RPC использует более старую версию Windows, этот параметр игнорируется.

Наименьшее допустимое значение для этого параметра — 90 сек. Наибольшее значение — 7200 (2 часа).

Если данный параметр отключен или не настроен, будет использовано значение времени ожидания простаивающих подключений сервера IIS, на котором запущен HTTP-прокси RPC.

Внимание: эта политика не будет применяться до тех пор, пока система не будет перезапущена.

Значение данного параметра определяет максимальное время ожидания простаивающих подключений в секундах.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


StateInformation
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Rpc

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Диагностические сведения о состоянии RPC
Путь групповой политики: Система;Вызов удаленной процедуры

Определяет, будет ли исполняющий модуль RPC обрабатывать сведения о состоянии RPC для этой системы, и какие именно сведения будут обрабатываться. Базовые сведения о состоянии, которые содержат только наиболее общие данные о состоянии, требуются для диагностики неполадок RPC.

Если данный параметр включен, можно использовать раскрывающийся список, чтобы указать, какие системы обрабатывают сведения о состоянии RPC. Если параметр отключен или не задан, RPC использует значение "Авто-2".

-- "Отсутствует". указывает, что эта система не обрабатывает никакие сведения о состоянии RPC. Примечание. Поскольку базовые сведения о состоянии, требуемые для диагностики, оказывают пренебрежимо малое влияние на производительность и используют только около 4 КБ оперативной памяти, такое значение параметра не рекомендуется для большинства компьютеров.

-- "Авто-1". Указывает, что базовые сведения о состоянии RPC обрабатываются, только если компьютер имеет по крайней мере 64 МБ оперативной памяти.

-- "Авто-2". Указывает, что базовые сведения о состоянии RPC обрабатываются, только если компьютер имеет по крайней мере 128 МБ оперативной памяти и работает под управлением Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server или Windows 2000 Datacenter Server.

-- "Сервер". Указывает, что базовые сведения о состоянии RPC обрабатываются независимо от характеристик компьютера.

-- "Полная". Указывает, что обрабатываются все сведения о состоянии RPC, независимо от характеристик компьютера. Поскольку такое значение может привести к заметному снижению производительности, рекомендуется использовать его только в том случае, если ведется расследование неполадки с RPC.

Примечание. Чтобы получить сведения о состоянии RPC от системы, которая их обрабатывает, необходимо использовать служебную программу отладки.

Внимание: эта политика не будет применяться до тех пор, пока система не будет перезапущена.

Значение данного параметра позволяет указать, будет ли RPC собирать сведения о своем состоянии, которые могут быть необходимы для диагностики неполадок. Если значение данного параметра равно 0, тогда сбор сведений о работе RPC выполняться не будет. Если значение данного параметра равно 1, тогда будут собираться только базовые сведения, и только в том случае, если на компьютере установлено не менее 64 Мбайт оперативной памяти. Если значение параметра равно 2, тогда базовые сведения будут собираться только в том случае, если на компьютере установлено не менее 128 Мбайт оперативной памяти и серверная операционная система. Если же значение данного параметра равно 3, тогда базовые сведения будут собираться всегда. А если значение параметра равно 4, тогда будут собираться все доступные сведения, что может привести к снижению производительности компьютера.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RestrictRemoteClients
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Rpc

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничения для не прошедших проверку подлинности RPC-клиентов
Путь групповой политики: Система;Вызов удаленной процедуры

Если этот параметр включен, исполняющий модуль RPC на RPC-сервере ограничивает доступ для не прошедших проверку подлинности RPC-клиентов, подключающихся к RPC-серверам, работающим на этом компьютере. Клиент считается прошедшим проверку подлинности, если он использует именованный канал для связи с сервером или если он использует RPC-безопасность. RPC-интерфейсы, которые явно указывают, что они должны быть доступны для не прошедших проверку клиентов, могут быть исключены из этих ограничений, в зависимости от значения, выбранного для этой политики.

Если данный параметр отключен или не задан, используется значение "Прошедшие проверку" для Windows XP и значение "Отсутствует" для версий Windows Server, поддерживающих этот параметр политики. Если параметр включен, доступны следующие значения:

-- "Отсутствует". Позволяет любым RPC-клиентам подключаться к RPC- серверам на компьютере с этой политикой.

-- "Прошедшие проверку". Разрешает только прошедшим проверку RPC-клиентам (в соответствии с приведенным выше определением) подключаться к RPC- серверам на компьютере с этой политикой. Интерфейсы, запрашивающие исключение из этого ограничения, получают его.

-- "Прошедшие проверку без исключений". Разрешает только прошедшим проверку RPC-клиентам (в соответствии с приведенным выше определением) подключаться к RPC- серверам на компьютере с этой политикой. В этом случае никакие исключения не допускаются.

Внимание: эта политика не будет применяться до тех пор, пока система не будет перезапущена.

Если значение данного параметра равно 0, тогда любые клиенты могут подключаться к данному RPC-серверу. Если же значение параметра равно 1, тогда к RPC-серверу могут подключаться клиенты, прошедшие проверку, или клиенты, которые подключаются к интерфейсам, не требующим проверки. А если значение данного параметра равно 2, тогда к RPC-серверу могут подключаться лишь клиенты, прошедшие проверку.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ExtErrorInformation
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Rpc

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Передача расширенных сведений об ошибках
Путь групповой политики: Система;Вызов удаленной процедуры

Указывает исполняющему модулю RPC, что при возникновении ошибки следует формировать расширенные сведения об ошибке.

Расширенные сведения об ошибке включают локальное время возникновения ошибки, версию RPC и имя компьютера, на котором ошибка возникла или на который она была передана. Программы могут получать расширенные сведения об ошибке с помощью стандартных программных пользовательских интерфейсов Windows.

Если этот параметр отключен или не задан, исполняющий модуль RPC формирует только стандартный код для указания условий возникновения ошибки.

Чтобы использовать данный параметр, надо включить его и выбрать тип ответа на ошибку в раскрывающемся списке.

-- "Выключено". Отключает любые расширенные сведения об ошибках для всех процессов. RPC формирует только код ошибки.

-- "Включено с исключениями". Включает расширенные сведения об ошибках, но позволяет отключить их для некоторых процессов. Чтобы отключить расширенные сведения об ошибках для процессов, когда этот параметр действует, команда, которая запускает этот процесс, должна начинаться с одной из строк, указанных в поле "Исключения расширенных сведений об ошибках".

-- "Выключено с исключениями". Отключает расширенные сведения об ошибках, но позволяет включить их для некоторых процессов. Чтобы включить расширенные сведения об ошибках для процессов, когда этот параметр действует, команда, которая запускает этот процесс, должна начинаться с одной из строк, указанных в поле "Исключения расширенных сведений об ошибках".

-- "Включено". Включает расширенные сведения об ошибках для всех процессов.

Примечание. Сведения о заполнении поля "Исключения расширенных сведений об ошибках" содержатся в SDK (Windows 2000 Platform Software Development Kit).

Примечание. Расширенные сведения об ошибках форматируются так, чтобы обеспечить совместимость с другими операционными системами и прежними версиями операционных систем Майкрософт, но только новые операционные системы Майкрософт могут читать и использовать полученные данные.

Примечание. Значение по умолчанию "Выключено" предназначается для систем, где расширенные сведения об ошибках считаются конфиденциальными и где удаленный доступ к этим данным не разрешен.

Внимание: эта политика не будет применяться до тех пор, пока система не будет перезапущена.

Значение данного параметра позволяет определить, будут ли собираться расширенные сведения о возникшей в работе RPC ошибке (время ошибки, версия RPC и имя компьютера). Если значение данного параметра равно 0, тогда расширенные сведения собираться не будут (по умолчанию). Если же значение данного параметра равно 1, тогда расширенные сведения собираются, однако с помощью параметра ExtErrorInfoExceptions можно указать процессы, для которых сбор расширенных сведений запрещен. Если значение параметра равно 2, тогда расширенные будут собираться лишь для процессов, определенных в параметре ExtErrorInfoExceptions. А если значение параметра 3, тогда расширенные сведения собираются всегда.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ExtErrorInfoExceptions
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Rpc

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Передача расширенных сведений об ошибках
Путь групповой политики: Система;Вызов удаленной процедуры

Указывает исполняющему модулю RPC, что при возникновении ошибки следует формировать расширенные сведения об ошибке.

Расширенные сведения об ошибке включают локальное время возникновения ошибки, версию RPC и имя компьютера, на котором ошибка возникла или на который она была передана. Программы могут получать расширенные сведения об ошибке с помощью стандартных программных пользовательских интерфейсов Windows.

Если этот параметр отключен или не задан, исполняющий модуль RPC формирует только стандартный код для указания условий возникновения ошибки.

Чтобы использовать данный параметр, надо включить его и выбрать тип ответа на ошибку в раскрывающемся списке.

-- "Выключено". Отключает любые расширенные сведения об ошибках для всех процессов. RPC формирует только код ошибки.

-- "Включено с исключениями". Включает расширенные сведения об ошибках, но позволяет отключить их для некоторых процессов. Чтобы отключить расширенные сведения об ошибках для процессов, когда этот параметр действует, команда, которая запускает этот процесс, должна начинаться с одной из строк, указанных в поле "Исключения расширенных сведений об ошибках".

-- "Выключено с исключениями". Отключает расширенные сведения об ошибках, но позволяет включить их для некоторых процессов. Чтобы включить расширенные сведения об ошибках для процессов, когда этот параметр действует, команда, которая запускает этот процесс, должна начинаться с одной из строк, указанных в поле "Исключения расширенных сведений об ошибках".

-- "Включено". Включает расширенные сведения об ошибках для всех процессов.

Примечание. Сведения о заполнении поля "Исключения расширенных сведений об ошибках" содержатся в SDK (Windows 2000 Platform Software Development Kit).

Примечание. Расширенные сведения об ошибках форматируются так, чтобы обеспечить совместимость с другими операционными системами и прежними версиями операционных систем Майкрософт, но только новые операционные системы Майкрософт могут читать и использовать полученные данные.

Примечание. Значение по умолчанию "Выключено" предназначается для систем, где расширенные сведения об ошибках считаются конфиденциальными и где удаленный доступ к этим данным не разрешен.

Внимание: эта политика не будет применяться до тех пор, пока система не будет перезапущена.

Он определяет процессы-исключения, используемые в зависимости от значения параметра ExtErrorInformation.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EnableAuthEpResolution
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Rpc

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Проверка RPC-клиентов сопоставителя конечных точек
Путь групповой политики: Система;Вызов удаленной процедуры

Включение этого параметра указывает RPC-клиентам, что им нужно пройти проверку подлинности с помощью службы сопоставителя конечных точек, если RPC-вызов, для которого необходимо разрешить конечную точку, содержит сведения о проверке подлинности.

Отключение параметра приводит к тому, что RPC-клиенты, обращающиеся к службе сопоставителя конечных точек, не проходят проверку подлинности. Служба сопоставителя конечных точек на компьютерах, работающих под управлением Windows NT4 (с любыми пакетами обновления), не может обрабатывать сведения о проверке подлинности, предоставляемые таким образом. Это означает, что включение данного параметра на клиентском компьютере будет препятствовать связи этого клиента с сервером Windows NT4 с использованием RPC, если нужно выполнять разрешение конечной точки.

По умолчанию RPC-клиенты не используют проверку подлинности для связи со службой сопоставителя конечных точек, когда они запрашивают конечную точку сервера.

Внимание: эта политика не будет применяться до тех пор, пока система не будет перезапущена.

Если значение данного параметра равно 1, тогда клиенты должны проходить проверку подлинности с помощью службы сопоставления конечных точек. По умолчанию проверка подлинности не выполняется, так как она может привести к невозможности работы с операционными системами Windows NT (которые не поддерживают проверку подлинности).

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SecurityCenterInDomain
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Security Center

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить центр обеспечения безопасности (только для компьютеров в домене)
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Центр обеспечения безопасности

Этот параметр политики указывает, включен ли центр обеспечения безопасности на пользовательских компьютерах, которые присоединены к домену Active Directory. Когда центр обеспечения безопасности включен, он наблюдает за основными параметрами безопасности и уведомляет пользователя, если компьютер подвержен опасности. Категория "Центр обеспечения безопасности" панели управления также содержит раздел состояния, где пользователь может найти рекомендации по повышению безопасности своего компьютера. Если центр обеспечения безопасности в домене отключен, то ни уведомления, ни раздел состояния не отображаются.

Следует иметь в виду, что центр обеспечения безопасности может быть отключен только для компьютеров, присоединенных к домену Windows. Если компьютер не присоединен к домену Windows, параметр политики не имеет никакого значения.

Если параметр не задан, центр обеспечения безопасности для компьютеров, входящих в состав домена, отключен.

Если параметр включен, центр обеспечения безопасности включен для всех пользователей.

Если параметр выключен, для членов домена центр обеспечения безопасности отключен.

Windows XP SP2

----------------------

В Windows XP SP2 в состав основных параметров безопасности, за которыми наблюдает центр обеспечения безопасности, входят брандмауэр, антивирус и автоматическое обновление. Следует иметь в виду, что для компьютеров под управлением Windows XP SP2 центр обеспечения безопасности может стать доступным только после перезагрузки компьютера, а не сразу после изменения параметра политики.

Windows Vista

---------------------

В Windows Vista данный параметр наблюдает за основными параметрами безопасности, среди которых брандмауэр, антивирус, антишпионские программы, параметры безопасности Интернета, управление учетными записями пользователей и автоматическое обновление. Компьютеры под управлением Windows Vista не требуется перезагружать, чтобы параметр вступил в действие.

Чтобы центр обеспечения безопасности был доступен на компьютерах, входящих в состав домена Active Directory (по умолчанию он недоступен), параметру SecurityCenterInDomain нужно присвоить значение 1.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Security Center

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

данный параметр содержит в себе настройки ограничений центра безопасности.

Теги: Безопасность 2003 XP GPO


SourcePath
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Setup

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Указать расположение установочных файлов Windows
Путь групповой политики: Система

Указывает другое размещение для установочных файлов Windows.

Для включения параметра введите полный путь к новому размещению в поле "Путь к установочным файлам Windows".

Если параметр отключен или не задан, путь к установочным файлам Windows - это путь, использованный при последней установке Windows в данной системе.

Данный параметр определяет путь к каталогу, содержащему установочные файлы операционной системы (при помощи которых выполнялась установка данной операционной системы).

Именно к данному каталогу будет пытаться обратиться операционная система, если ей понадобятся файлы, расположенные на установочном диске операционной системы.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


ServicePackSourcePath
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Setup

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Указать размещение установочных файлов пакета обновления Windows
Путь групповой политики: Система

Указывает другое размещение для установочных файлов пакета обновления Windows.

Для включения параметра введите полный путь к новому размещению в поле "Путь к установочным файлам пакета обновления Windows".

Если параметр отключен или не задан, путь к установочным файлам пакета обновления Windows - это путь, использованный при последней установке пакета обновления Windows в данной системе.

Данный параметр определяет путь к каталогу, содержащему установочные файлы сервис пака.

Именно к данному каталогу будет пытаться обратиться операционная система, если ей понадобятся оригинальные файлы установленного сервис пака.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[значение]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\RAUnsolicit

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настройка предупреждающих сообщений
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Параметр политики "Отображать предупреждающее сообщение перед открытием общего доступа к управлению" позволяет задать сообщение, выводимое перед предоставлением общего доступа к управлению компьютером.

Параметр политики "Отображать предупреждающее сообщение перед подключением" позволяет задать сообщение, выводимое перед разрешением подключения к компьютеру.

Если этот параметр политики включен, заданное предупреждающее сообщение заменит стандартное.

Если этот параметр политики выключен, будет выводиться стандартное предупреждающее сообщение.

Если этот параметр не задан, будет выводиться стандартное предупреждающее сообщение.Параметр политики "Отображать предупреждающее сообщение перед открытием общего доступа к управлению" позволяет задать сообщение, выводимое перед предоставлением общего доступа к управлению компьютером.

Параметр политики "Отображать предупреждающее сообщение перед подключением" позволяет задать сообщение, выводимое перед разрешением подключения к компьютеру.

Если этот параметр политики включен, заданное предупреждающее сообщение заменит стандартное.

Если этот параметр политики выключен, будет выводиться стандартное предупреждающее сообщение.

Если этот параметр не задан, будет выводиться стандартное предупреждающее сообщение.

<описания нет>

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista GPO


WFProfilePath
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Задать путь для перемещаемых профилей TS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Profiles

Указывает, должны ли службы терминалов использовать указанный сетевой путь для перемещаемых профилей пользователей.

При помощи данного параметра можно задавать общий сетевой ресурс для хранения профилей, благодаря чему пользователи получают доступ к одному и тому же профилю для сеансов на всех серверах терминалов в пределах одного подразделения. По умолчанию службы терминалов хранят все профили пользователей локально на сервере терминалов.

Чтобы использовать этот параметр, введите путь к общему сетевому ресурсу в следующем формате: \\имя_компьютера\имя_общего_ресурса. Не следует указывать шаблон для псевдонима пользователя, поскольку службы терминалов автоматически дописывают его при входе пользователя. Если указанный общий сетевой ресурс не существует, то службы терминалов выдают на сервере сообщение об ошибке и сохраняют профили пользователя локально.

Если состояние имеет значение "Включен", то службы терминалов используют указанный путь как корневой каталог для всех профилей пользователей. Сами профили хранятся в подкаталогах, имена которых совпадают с псевдонимами пользователей.

Если состояние имеет значение "Выключен" или "Не задан", то профили пользователей хранятся локально на сервере, если администратор сервера не задал другого расположения.

Примечание. Перемещаемые профили, заданные этим параметром, применяются только к подключениям служб терминалов; пользователь также может работать с перемещаемым профилем Windows, в этом случае перемещаемый профиль служб терминалов в сеансе служб терминалов имеет преимущество.

Если установлен флажок "Не добавлять имя пользователя", то службы терминалов не будут автоматически добавлять имя пользователя при входе. Рекомендуется устанавливать этот параметр только для указания профиля, обязательного для использования всеми пользователями служб терминалов.

Он определяет путь к перемещаемому профилю службы терминалов. По умолчанию служба терминалов хранит перемещаемые профили локально.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


WFHomeDirUNC
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установить домашний каталог пользователя TS
Путь групповой политики: [нет]

Указывает, должны ли службы терминалов использовать указанный общий сетевой ресурс или локальную папку в качестве корня домашнего каталога пользователя в сеансе служб терминалов.

Для использования этого параметра выберите папку домашнего каталога (сетевую или локальную) из раскрывающегося списка размещений. Если каталог будет размещен на общем сетевом ресурсе, введите путь к корню домашнего каталога в следующем формате: \\имя_компьютера\имя_общего_ресурса, а затем выберите букву диска, которую следует сопоставить общему сетевому ресурсу.

Если домашний каталог будет размещаться на локальном компьютере, введите путь к корню домашнего каталога в формате "диск:\путь" (без кавычек), без использования переменных среды и сокращений. Не следует указывать шаблон для псевдонима пользователя, поскольку службы терминалов автоматически дописывают его при входе пользователя.

Примечание. Поле "Буква диска" не учитывается, если указывается локальный путь. Если выбрано локальное расположение, но указано имя общего сетевого ресурса в пути к корню домашнего каталога, то службы терминалов помещают домашние каталоги пользователей на сетевой ресурс.

Если состояние имеет значение "Включен", то службы терминалов создают домашний каталог пользователя в указанном месте локального компьютера или сети. Путь к домашнему каталогу каждого пользователя — это указанный путь к корню домашнего каталога с добавлением псевдонима пользователя.

Если состояние имеет значение "Выключен" или "Не задан", то домашний каталог пользователя будет определяться сервером.

Если значение данного параметра равно 1, тогда корень домашнего каталога пользователя в сеансе службы терминалов находится на общем сетевом ресурсе.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


WFHomeDirDrive
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Установить домашний каталог пользователя TS
Путь групповой политики: [нет]

Указывает, должны ли службы терминалов использовать указанный общий сетевой ресурс или локальную папку в качестве корня домашнего каталога пользователя в сеансе служб терминалов.

Для использования этого параметра выберите папку домашнего каталога (сетевую или локальную) из раскрывающегося списка размещений. Если каталог будет размещен на общем сетевом ресурсе, введите путь к корню домашнего каталога в следующем формате: \\имя_компьютера\имя_общего_ресурса, а затем выберите букву диска, которую следует сопоставить общему сетевому ресурсу.

Если домашний каталог будет размещаться на локальном компьютере, введите путь к корню домашнего каталога в формате "диск:\путь" (без кавычек), без использования переменных среды и сокращений. Не следует указывать шаблон для псевдонима пользователя, поскольку службы терминалов автоматически дописывают его при входе пользователя.

Примечание. Поле "Буква диска" не учитывается, если указывается локальный путь. Если выбрано локальное расположение, но указано имя общего сетевого ресурса в пути к корню домашнего каталога, то службы терминалов помещают домашние каталоги пользователей на сетевой ресурс.

Если состояние имеет значение "Включен", то службы терминалов создают домашний каталог пользователя в указанном месте локального компьютера или сети. Путь к домашнему каталогу каждого пользователя — это указанный путь к корню домашнего каталога с добавлением псевдонима пользователя.

Если состояние имеет значение "Выключен" или "Не задан", то домашний каталог пользователя будет определяться сервером.

Он определяет букву диска, которая будет сопоставлена домашнему каталогу пользователя в сеансе службы терминалов, если он находится на общем сетевом ресурсе.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


WFHomeDir
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Установить домашний каталог пользователя TS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Profiles

Указывает, должны ли службы терминалов использовать указанный общий сетевой ресурс или локальную папку в качестве корня домашнего каталога пользователя в сеансе служб терминалов.

Для использования этого параметра выберите папку домашнего каталога (сетевую или локальную) из раскрывающегося списка размещений. Если каталог будет размещен на общем сетевом ресурсе, введите путь к корню домашнего каталога в следующем формате: \\имя_компьютера\имя_общего_ресурса, а затем выберите букву диска, которую следует сопоставить общему сетевому ресурсу.

Если домашний каталог будет размещаться на локальном компьютере, введите путь к корню домашнего каталога в формате "диск:\путь" (без кавычек), без использования переменных среды и сокращений. Не следует указывать шаблон для псевдонима пользователя, поскольку службы терминалов автоматически дописывают его при входе пользователя.

Примечание. Поле "Буква диска" не учитывается, если указывается локальный путь. Если выбрано локальное расположение, но указано имя общего сетевого ресурса в пути к корню домашнего каталога, то службы терминалов помещают домашние каталоги пользователей на сетевой ресурс.

Если состояние имеет значение "Включен", то службы терминалов создают домашний каталог пользователя в указанном месте локального компьютера или сети. Путь к домашнему каталогу каждого пользователя — это указанный путь к корню домашнего каталога с добавлением псевдонима пользователя.

Если состояние имеет значение "Выключен" или "Не задан", то домашний каталог пользователя будет определяться сервером.

Он определяет путь к домашнему каталогу пользователя в сеансе службы терминалов. Причем, если значение параметра WFHomeDirUNC равно 1, тогда в данном строковом параметре можно указывать каталоги, расположенные на других компьютерах.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


WFDontAppendUserNameToProfile
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать путь для перемещаемых профилей TS
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Profiles

Указывает, должны ли службы терминалов использовать указанный сетевой путь для перемещаемых профилей пользователей.

При помощи данного параметра можно задавать общий сетевой ресурс для хранения профилей, благодаря чему пользователи получают доступ к одному и тому же профилю для сеансов на всех серверах терминалов в пределах одного подразделения. По умолчанию службы терминалов хранят все профили пользователей локально на сервере терминалов.

Чтобы использовать этот параметр, введите путь к общему сетевому ресурсу в следующем формате: \\имя_компьютера\имя_общего_ресурса. Не следует указывать шаблон для псевдонима пользователя, поскольку службы терминалов автоматически дописывают его при входе пользователя. Если указанный общий сетевой ресурс не существует, то службы терминалов выдают на сервере сообщение об ошибке и сохраняют профили пользователя локально.

Если состояние имеет значение "Включен", то службы терминалов используют указанный путь как корневой каталог для всех профилей пользователей. Сами профили хранятся в подкаталогах, имена которых совпадают с псевдонимами пользователей.

Если состояние имеет значение "Выключен" или "Не задан", то профили пользователей хранятся локально на сервере, если администратор сервера не задал другого расположения.

Примечание. Перемещаемые профили, заданные этим параметром, применяются только к подключениям служб терминалов; пользователь также может работать с перемещаемым профилем Windows, в этом случае перемещаемый профиль служб терминалов в сеансе служб терминалов имеет преимущество.

Если установлен флажок "Не добавлять имя пользователя", то службы терминалов не будут автоматически добавлять имя пользователя при входе. Рекомендуется устанавливать этот параметр только для указания профиля, обязательного для использования всеми пользователями служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда имя пользователя не будет добавляться к пути перемещаемого профиля службы терминалов.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


ViewMessage
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настройка предупреждающих сообщений
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Параметр политики "Отображать предупреждающее сообщение перед открытием общего доступа к управлению" позволяет задать сообщение, выводимое перед предоставлением общего доступа к управлению компьютером.

Параметр политики "Отображать предупреждающее сообщение перед подключением" позволяет задать сообщение, выводимое перед разрешением подключения к компьютеру.

Если этот параметр политики включен, заданное предупреждающее сообщение заменит стандартное.

Если этот параметр политики выключен, будет выводиться стандартное предупреждающее сообщение.

Если этот параметр не задан, будет выводиться стандартное предупреждающее сообщение.

Он определяет текст стандартного сообщения, отображаемого перед подключением удаленного помощника.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


UserAuthentication
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Требовать проверки подлинности пользователя при помощи протокола RDP 6.0 для удаленных подключений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Безопасность

Указывает, требует ли сервер терминалов безопасные RPC-подключения от всех клиентов либо допускает небезопасные подключения.

Этот параметр можно использовать для повышения безопасности клиентских RPC-подключений, разрешая только проверенные и зашифрованные запросы.

Если состояние имеет значение "Включен", то сервер терминалов принимает запросы только от RPC-клиентов, поддерживающих безопасные запросы, и не допускает небезопасные подключения не доверенных клиентов.

Если состояние имеет значение "Отключен", то сервер терминалов всегда запрашивает безопасную передачу всего RPC-трафика. Однако RPC-клиентам, не отвечающим на запрос, разрешается небезопасное подключение.

Если состояние имеет значение "Не задан", допускаются небезопасные подключения.

Примечание. Интерфейс RPC используется для администрирования и настройки служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при подключении к службе терминалов будет требоваться проверка подлинности протокола RDP 6.0 (данная версия протокола поддерживается только операционной системой Windows Vista).

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


UseCustomMessages
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настройка предупреждающих сообщений
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Параметр политики "Отображать предупреждающее сообщение перед открытием общего доступа к управлению" позволяет задать сообщение, выводимое перед предоставлением общего доступа к управлению компьютером.

Параметр политики "Отображать предупреждающее сообщение перед подключением" позволяет задать сообщение, выводимое перед разрешением подключения к компьютеру.

Если этот параметр политики включен, заданное предупреждающее сообщение заменит стандартное.

Если этот параметр политики выключен, будет выводиться стандартное предупреждающее сообщение.

Если этот параметр не задан, будет выводиться стандартное предупреждающее сообщение.

Если значение данного параметра равно 1, тогда текст стандартных сообщений будет переопределен параметрами ShareControlMessage и ViewMessage.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


UseBandwidthOptimization
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить оптимизацию пропускной способности
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Этот параметр политики позволяет улучшить производительность в случае низкой пропускной способности сети.

Этот параметр принимает ряд значений от "Без оптимизации" до "Полная оптимизация". Каждое следующее значение содержит предыдущее.

Например:

Параметр "Отключить фон" содержит следующие параметры оптимизации: "Не отображать содержимое окна при перетаскивании", "Отключить фон"

Параметр "Полная оптимизация (не использовать 8-разрядный цвет)" содержит следующие параметры оптимизации: "Использовать 8-разрядный цвет", "Не отображать содержимое окна при перетаскивании", "Отключить фон"

Если этот параметр политики включен, выполняется оптимизация пропускной способности на заданном уровне.

Если этот параметр политики отключен, используются параметры приложений.

Если этот параметр не задан, используются параметры приложений.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность оптимизации сетевого подключения будет включена. При этом сам тип оптимизации будет указан в параметре OptimizeBandwidth.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


ShareControlMessage
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Настройка предупреждающих сообщений
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Параметр политики "Отображать предупреждающее сообщение перед открытием общего доступа к управлению" позволяет задать сообщение, выводимое перед предоставлением общего доступа к управлению компьютером.

Параметр политики "Отображать предупреждающее сообщение перед подключением" позволяет задать сообщение, выводимое перед разрешением подключения к компьютеру.

Если этот параметр политики включен, заданное предупреждающее сообщение заменит стандартное.

Если этот параметр политики выключен, будет выводиться стандартное предупреждающее сообщение.

Если этот параметр не задан, будет выводиться стандартное предупреждающее сообщение.

Он определяет текст стандартного сообщения, отображаемого перед совместным использованием определенного элемента

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


SecurityLayer
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Требовать использования специального уровня безопасности для удаленных подключений по методу RDP
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Безопасность

Указывает, требуется ли использование специального уровня безопасности для обеспечения безопасной связи между клиентами и серверами терминалов во время подключений по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol - протокол удаленного рабочего стола).

Если данный параметр включен, то все связи между клиентами и серверами терминалов во время удаленных подключений должны использовать метод безопасности, указанный в параметре. Доступны следующие методы безопасности.

* Согласовать. Метод "Согласовать" обязывает использовать самый безопасный из методов, поддерживаемых клиентом. Если поддерживается протокол TLS (Transport Layer Security — протокол безопасности транспортного уровня) версии 1.0, то он используется для проверки подлинности сервера терминалов. Если протокол TLS не поддерживается, то для обеспечения безопасной связи используется базовое шифрование протокола RDP (Remote Desktop Protocol — протокол удаленного рабочего стола), однако сервер терминалов на подлинность не проверяется.

* RDP. Метод RDP использует базовое шифрование протокола RDP для обеспечения безопасной связи между клиентом и серверами терминалов. Если выбран этот параметр, сервер терминалов на подлинность не проверяется.

* SSL (TLS 1.0). Метод SSL требует использования TLS 1.0 для проверки подлинности сервера терминалов. Если TLS не поддерживается, подключение будет неудачным.

Если параметр отключен или не задан, групповая политика не регламентирует метод безопасности, используемый для удаленных подключений к серверу терминалов. Однако требуемый метод безопасности для подключений можно настроить при помощи программы "Настройка служб терминалов".

Если значение данного параметра равно 1, тогда для проверки подлинности клиента, при подключении по протоколу RDP, будет использоваться наиболее безопасный протокол, который поддерживает клиент (или SSL или базовый RDP). Если же значение данного параметра равно 2, тогда будет использоваться протокол SSL. А если значение данного параметра равно 0 — RDP.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


PerSessionTempDir
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не использовать временные папки для сеанса
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Временные папки

Данный параметр политики не позволяет службам терминалов создавать временные папки сеансов.

При помощи этого параметра можно запретить создание на удаленном компьютере отдельных временных папок для каждого сеанса. По умолчанию службы терминалов создают отдельную временную папку для каждого активного сеанса пользователя на удаленном компьютере. Эти временные папки создаются на удаленном компьютере в папке Temp внутри папки профиля пользователя и именуются с использованием "sessionid".

Если данный параметр политики включен, то временные папки сеансов не создаются. Вместо этого временные файлы пользователя для всех сеансов на удаленном компьютере хранятся в общей папке Temp папки профиля пользователя на удаленном компьютере.

Если параметр выключен, то временные папки сеансов создаются всегда, даже если в средстве настройки служб терминалов указано иное.

Если параметр на задан, то временные папки сеансов создаются всегда, если в средстве настройки служб терминалов не указано иное.

Если значение данного параметра равно 0, тогда временные папки службы терминалов не будут создаваться для отдельного сеанса подключения пользователя (будет создаваться одна общая временная папка для всех подключенных пользователей). По умолчанию служба терминалов создает временную папку для каждого подключенного пользователя.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


OptimizeBandwidth
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить оптимизацию пропускной способности
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Этот параметр политики позволяет улучшить производительность в случае низкой пропускной способности сети.

Этот параметр принимает ряд значений от "Без оптимизации" до "Полная оптимизация". Каждое следующее значение содержит предыдущее.

Например:

Параметр "Отключить фон" содержит следующие параметры оптимизации: "Не отображать содержимое окна при перетаскивании", "Отключить фон"

Параметр "Полная оптимизация (не использовать 8-разрядный цвет)" содержит следующие параметры оптимизации: "Использовать 8-разрядный цвет", "Не отображать содержимое окна при перетаскивании", "Отключить фон"

Если этот параметр политики включен, выполняется оптимизация пропускной способности на заданном уровне.

Если этот параметр политики отключен, используются параметры приложений.

Если этот параметр не задан, используются параметры приложений.

Значение данного параметра определяет различные эффекты интерфейса, которые будут отключены с целью оптимизации сетевого соединения, если значение параметра UseBandwidthOptimization равно 1. Например, если значение данного параметра равно 0xC, тогда содержимое окна при перетаскивании отображаться не будет. Если значение данного параметра равно 8, тогда фон будет отключен, и содержимое окна при перетаскивании отображаться не будет. А если значение данного параметра равно 0, тогда будет выполняться полная оптимизация (фон отключен, содержимое окна при перетаскивании скрыто, используются 8-битовые цвета).

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


MinEncryptionLevel
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установить уровень шифрования для клиентских подключений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Безопасность

Указывает, отключать ли права администраторов на настройку разрешений безопасности в средстве настройки служб терминалов.

Используя этот параметр, можно запретить администраторам вносить изменения в группы пользователей на вкладке "Разрешения" средства настройки служб терминалов. По умолчанию администраторы могут вносить такие изменения.

Если состояние имеет значение "Включен", то вкладка "Разрешения" средства настройки служб терминалов не позволяет настраивать дескрипторы безопасности подключения и изменять дескрипторы безопасности по умолчанию для существующей группы. Все дескрипторы безопасности доступны только для чтения.

Если состояние имеет значение "Выключен" или "Не задан", то администраторы сервера имеют полные права на чтение и запись дескрипторов безопасности пользователей на вкладке "Разрешения" средства настройки служб терминалов.

Примечание. Предпочтительный способ управления доступом пользователей — это добавление пользователя в группу "Пользователи удаленного рабочего стола".

Значение данного параметра определяет уровень шифрования, используемый при подключении к данному серверу терминалов. Если значение данного параметра равно 2, тогда будет использоваться наиболее сильное шифрование, которое доступно клиенту. Если же значение данного параметра равно 1, тогда будет использоваться 56-битное шифрование. А если значение данного параметра равно 3, тогда будет использоваться 128-битное шифрование.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


MaxTicketExpiryUnits
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрос удаленной помощи
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Этот параметр политики позволяет включать или выключать запрошенную удаленную помощь на данном компьютере.

Если политика включена, пользователи компьютера могут использовать электронную почту или передачу файлов для обращения к кому-либо за помощью. Кроме того, пользователи могут использовать программы обмена мгновенными сообщениями для разрешения подключения к данному компьютеру. Можно настроить и другие дополнительные параметры удаленной помощи.

Если политика отключена, пользователи компьютера не смогут использовать электронную почту или передачу файлов для обращения к кому-либо за помощью. Кроме того, пользователи не смогут использовать программы обмена мгновенными сообщениями для разрешения подключения к данному компьютеру.

Если политика не задана, пользователи могут самостоятельно включать или отключать запрошенную удаленную помощь, используя панель управления в диалоговом окне свойств системы. Пользователи также будут иметь возможность настраивать параметры запрошенной удаленной помощи.

Если политика включена, есть два способа разрешить помощникам предоставить удаленную помощь: "Помощники могут только наблюдать" и "Помощники могут управлять компьютером".

Параметр "Максимальное время билета" определяет время, в течение которого будет действительно приглашение на удаленную помощь, созданное при помощи электронной почты или передачи файлов.

Параметр "Метод отправления приглашения по электронной почте" определяет стандарт электронной почты, используемый для отправки приглашений удаленного помощника. В зависимости от почтовой программы можно использовать стандарт Mailto (получатель приглашения подключается через Интернет) или стандарт SMAPI (Simple MAPI) (приглашение является вложением сообщения электронной почты). Этот параметр отсутствует в Windows Vista, так как единственный поддерживаемый метод – это SMAPI.

Если эта политика включена, необходимо настроить соответствующие исключения брандмауэра, чтобы разрешить взаимодействие с удаленным помощником.

Если значение данного параметра равно 0, тогда интервал, определенный параметром MaxTicketExpiry, указан в минутах. Если значение данного параметра равно 1, тогда интервал определен в часах. А если значение равно 2 — тогда в днях.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


MaxTicketExpiry
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрос удаленной помощи
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Этот параметр политики позволяет включать или выключать запрошенную удаленную помощь на данном компьютере.

Если политика включена, пользователи компьютера могут использовать электронную почту или передачу файлов для обращения к кому-либо за помощью. Кроме того, пользователи могут использовать программы обмена мгновенными сообщениями для разрешения подключения к данному компьютеру. Можно настроить и другие дополнительные параметры удаленной помощи.

Если политика отключена, пользователи компьютера не смогут использовать электронную почту или передачу файлов для обращения к кому-либо за помощью. Кроме того, пользователи не смогут использовать программы обмена мгновенными сообщениями для разрешения подключения к данному компьютеру.

Если политика не задана, пользователи могут самостоятельно включать или отключать запрошенную удаленную помощь, используя панель управления в диалоговом окне свойств системы. Пользователи также будут иметь возможность настраивать параметры запрошенной удаленной помощи.

Если политика включена, есть два способа разрешить помощникам предоставить удаленную помощь: "Помощники могут только наблюдать" и "Помощники могут управлять компьютером".

Параметр "Максимальное время билета" определяет время, в течение которого будет действительно приглашение на удаленную помощь, созданное при помощи электронной почты или передачи файлов.

Параметр "Метод отправления приглашения по электронной почте" определяет стандарт электронной почты, используемый для отправки приглашений удаленного помощника. В зависимости от почтовой программы можно использовать стандарт Mailto (получатель приглашения подключается через Интернет) или стандарт SMAPI (Simple MAPI) (приглашение является вложением сообщения электронной почты). Этот параметр отсутствует в Windows Vista, так как единственный поддерживаемый метод – это SMAPI.

Если эта политика включена, необходимо настроить соответствующие исключения брандмауэра, чтобы разрешить взаимодействие с удаленным помощником.

Значение данного параметра определяет интервал, в течение которого переданный запрос на удаленную помощь будет работоспособен. При этом единицы, в которых указан этот интервал, определяются при помощи параметра MaxTicketExpiryUnits.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


MaxInstanceCount
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить количество подключений
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Подключения

Определяет, ограничивают ли службы терминалов количество одновременных подключений к серверу.

Параметр может использоваться, чтобы ограничить количество сеансов удаленного доступа, которые могут быть открыты на сервере. Если это количество будет исчерпано, новые пользователи, пытающиеся выполнить подключение, получают сообщение об ошибке, указывающее, что сервер занят и предлагающее повторить попытку подключения позднее. Ограничение количества сеансов улучшает производительность, так как каждый дополнительный сеанс требует системных ресурсов. По умолчанию серверы терминалов допускают неограниченное количество сеансов удаленного доступа, а "Удаленный рабочий стол для администрирования" допускает два сеанса.

Для использования этого параметра нужно ввести максимальное количество подключений для сервера. Чтобы задать неограниченное количество подключений, введите "999999".

Если состояние установлено в значение "Вкл", то максимальное количество подключений ограничено указанным числом в соответствии с версией Windows и режимом работы, выполняемой на сервере службы терминалов.

Если состояние установлено в значения "Выкл" или "Не задан", то ограничение на количество подключений не определено на уровне групповой политики.

Примечание. Этот параметр предназначен для использования на серверах терминалов (то есть на тех серверах, на которых работает Windows с установленным сервером терминалов).

Значение данного параметра определяет максимальное количество сеансов, которые может создать пользователь на данном сервере терминалов.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


LoggingEnabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Включить ведение журнала сеансов
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Этот параметр политики включает или выключает ведение журнала. Файлы журнала располагаются во вложенной папке "Удаленный помощник" папки документов пользователя.

Если этот параметр политики включен, файлы журнала будут создаваться.

Если этот параметр политики отключен, файлы журнала создаваться не будут.

Если этот параметр не задан, используются параметры приложения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда возможность создания лог-файла работы удаленного помощника будет включена. Соответствующие лог-файлы будут хранится в папке Documents профиля пользователя.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


LicensingMode
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Задать режим лицензирования сервера терминалов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Лицензирование

Определяет типы клиентских лицензий доступа сервера терминалов, требуемые устройствами или пользователями для подключения к серверу терминалов.

Режим лицензирования "На пользователя". Каждый пользователь, подключающийся к серверу терминалов, должен иметь клиентскую лицензию доступа "На пользователя".

Режим лицензирования "На устройство". Каждое устройство, подключающееся к серверу терминалов, должно иметь клиентскую лицензию доступа "На устройство".

Если этот параметр политики включен, то заданный этим параметром режим лицензирования переопределяет режимы лицензирования, заданные во время установки или настройки служб терминалов (с помощью оснастки TSConfig.msc).

Если этот параметр отключен или не задан, то используется режим лицензирования, заданный в процессе установки или настройки служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 2, тогда сервер терминалов будет использовать режим лицензирования на устройство. Если же значение данного параметра равно 4, тогда сервер терминалов будет использовать режим лицензирования на пользователя.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


LicenseServers
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Использовать указанные серверы лицензий сервера терминалов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Лицензирование

Определяет, должны ли серверы терминалов сначала пытаться использовать серверы лицензий сервера терминалов, заданные в этом параметре политики, прежде чем искать другие серверы лицензий.

Во время процесса автоматического обнаружения серверы терминалов пытаются связаться с серверами лицензий в следующем порядке:

1. Серверы лицензий предприятия или домена, которые указаны в разделе реестра "LicenseServers". 2. Серверы лицензий предприятия, указанные в Active Directory. 3. Серверы лицензий домена.

Если этот параметр политики включен, то серверы терминалов сначала пытаются использовать серверы лицензий, заданные в этом параметре политики, прежде чем следовать процессу автоматического обнаружения серверов лицензий.

Если этот параметр политики отключен или не задан, то серверы терминалов следуют процессу автоматического обнаружения серверов лицензий.

Он определяет список серверов лицензий (разделенных между собой запятой), которые будут использоваться сервером терминалов в первую очередь.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


KeepAliveInterval
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить интервал проверки активности подключения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Подключения

Этот параметр политики позволяет ввести интервал проверки активности для подтверждения того, что состояние сеанса на терминальном сервере соответствует состоянию клиента.

После того, как клиент сервера терминалов теряет подключение к серверу терминалов, сеанс на сервере терминалов может оставаться активным, а не переходить в отключенное состояние, даже если клиент физически отключен от сервера терминалов. Если клиент вновь выполняет вход на тот же самый сервер терминалов, может быть установлен новый сеанс (если службы терминалов настроены так, что допускаются множественные сеансы), и первоначальный сеанс может все еще оставаться активным.

Если этот параметр политики включен, то должен быть введен интервал проверки активности. Интервал проверки активности определяет, как часто, в минутах, сервер проверяет состояние сеанса. Диапазон допустимых значений — от 1 до 999 999.

Если этот параметр политики отключен или не задан, то интервал проверки активности не установлен, и сервер не проверяет состояние сеанса.

Значение данного параметра определяет интервал отправки пакетов проверки активности сеанса. Данный параметр используется только если значение параметра KeepAliveEnable равно 1.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


KeepAliveEnable
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Настроить интервал проверки активности подключения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Подключения

Этот параметр политики позволяет ввести интервал проверки активности для подтверждения того, что состояние сеанса на терминальном сервере соответствует состоянию клиента.

После того, как клиент сервера терминалов теряет подключение к серверу терминалов, сеанс на сервере терминалов может оставаться активным, а не переходить в отключенное состояние, даже если клиент физически отключен от сервера терминалов. Если клиент вновь выполняет вход на тот же самый сервер терминалов, может быть установлен новый сеанс (если службы терминалов настроены так, что допускаются множественные сеансы), и первоначальный сеанс может все еще оставаться активным.

Если этот параметр политики включен, то должен быть введен интервал проверки активности. Интервал проверки активности определяет, как часто, в минутах, сервер проверяет состояние сеанса. Диапазон допустимых значений — от 1 до 999 999.

Если этот параметр политики отключен или не задан, то интервал проверки активности не установлен, и сервер не проверяет состояние сеанса.

Если значение данного параметра равно 1, тогда сервер терминалов будет использовать механизм проверки активности сеанса.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


fWritableTSCCPermTab
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать локальным администраторам настраивать разрешения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Безопасность

Определяет, требуется ли специальный уровень шифрования для безопасного взаимодействия между клиентами и серверами терминалов во время удаленных подключений по протоколу удаленного рабочего стола.

Если этот параметр включен, то все взаимодействия между клиентами и серверами терминалов во время удаленных подключений должны будут использовать метод шифрования, заданный в этом параметре. По умолчанию устанавливается значение уровня шифрования "Высокий". Поддерживаются следующие методы шифрования:

* Высокий: Значение "Высокий" означает, что данные, которыми обмениваются клиент и сервер, шифруются на основе стойкого 128-битного шифрования. Используйте этот уровень в среде, содержащей только 128-битных клиентов (таких, как клиенты подключений удаленного рабочего стола). Клиенты, которые не поддерживают этот уровень шифрования, не могут подключиться к серверам терминалов.

* Совместимый с клиентским: Значение "Совместимый с клиентским" означает, что данные, которыми обмениваются клиент и сервер, шифруются с использованием ключа максимальной стойкости, поддерживаемой клиентом. Используйте этот уровень шифрования в средах с не поддерживающими 128-битовое шифрование клиентами.

* Низкий: При значении "Низкий" шифруются только данные, пересылаемые от клиента к серверу, с помощью 56-битного шифрования.

Если параметр отключен или не задан, групповая политика не регламентирует уровень шифрования, используемый для удаленных подключений к серверу терминалов. Однако требуемый уровень шифрования для подключений можно настроить при помощи программы "Настройка служб терминалов".

Важное соответствие требованиям FIPS может быть настроено с помощью параметра "Системная криптография: использовать FIPS-совместимые алгоритмы для шифрования, хэширования и подписывания" групповой политики (в папке "Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Локальные политики\Параметры безопасности") или с помощью параметра "FIPS совместимый" в настройке сервера терминалов. Параметр "FIPS совместимый" шифрует и дешифрует данные, отправляемые с клиента на сервер и с сервера на клиент, с помощью алгоритмов шифрования FIPS 140-1 (Federal Information Processing Standard), используя модули шифрования Microsoft. Используйте этот уровень шифрования при взаимодействии между клиентами и серверами терминалов, требующем наивысшего уровня шифрования. Если соответствие требованиям FIPS уже включено с помощью параметра "Системная криптография: использовать FIPS-совместимые алгоритмы для шифрования, хэширования и подписывания", то он перекрывает уровень шифрования, заданный в этом параметре групповой политики или в настройке служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 0, тогда администраторам будет запрещено настраивать дескрипторы безопасности подключения и дескриптор безопасности по умолчанию для существующей группы.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


fUseMailto
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрос удаленной помощи
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощникСистема;Удаленный помощник

Этот параметр политики позволяет включать или выключать запрошенную удаленную помощь на данном компьютере.

Если политика включена, пользователи компьютера могут использовать электронную почту или передачу файлов для обращения к кому-либо за помощью. Кроме того, пользователи могут использовать программы обмена мгновенными сообщениями для разрешения подключения к данному компьютеру. Можно настроить и другие дополнительные параметры удаленной помощи.

Если политика отключена, пользователи компьютера не смогут использовать электронную почту или передачу файлов для обращения к кому-либо за помощью. Кроме того, пользователи не смогут использовать программы обмена мгновенными сообщениями для разрешения подключения к данному компьютеру.

Если политика не задана, пользователи могут самостоятельно включать или отключать запрошенную удаленную помощь, используя панель управления в диалоговом окне свойств системы. Пользователи также будут иметь возможность настраивать параметры запрошенной удаленной помощи.

Если политика включена, есть два способа разрешить помощникам предоставить удаленную помощь: "Помощники могут только наблюдать" и "Помощники могут управлять компьютером".

Параметр "Максимальное время билета" определяет время, в течение которого будет действительно приглашение на удаленную помощь, созданное при помощи электронной почты или передачи файлов.

Параметр "Метод отправления приглашения по электронной почте" определяет стандарт электронной почты, используемый для отправки приглашений удаленного помощника. В зависимости от почтовой программы можно использовать стандарт Mailto (получатель приглашения подключается через Интернет) или стандарт SMAPI (Simple MAPI) (приглашение является вложением сообщения электронной почты). Этот параметр отсутствует в Windows Vista, так как единственный поддерживаемый метод – это SMAPI.

Если эта политика включена, необходимо настроить соответствующие исключения брандмауэра, чтобы разрешить взаимодействие с удаленным помощником.

Если значение данного параметра равно 1, тогда запрос на удаленную помощь будет передаваться электронной почтой при помощи метода mailto. Если же значение данного параметра равно 0, тогда запрос будет передаваться при помощи метода Simple MAPI.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


fTurnOffSingleAppMode
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Всегда отображать рабочий стол при подключении
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Среда удаленных сеансов

Этот параметр политики определяет, всегда ли после подключения клиента к удаленному компьютеру будет отображаться рабочий стол или может быть запущена какая-либо начальная программа. Параметр может быть использован для отображения рабочего стола при подключении к удаленному компьютеру, даже если начальная программа уже указана в используемом по умолчанию профиле пользователя, в удаленном подключении к рабочему столу, в клиенте служб терминалов или с помощью групповой политики.

Если параметр политики включен, то рабочий стол при подключении клиента к удаленному компьютеру всегда отображается. Данный параметр политики переопределяет любые параметры политики, задающие начальную программу.

Если параметр политики отключен или не задан, то может быть указана начальная программа, которая будет запускаться на удаленном компьютере после подключения к нему клиента. Если начальная программа не задана, на удаленном компьютере после подключения к нему клиента всегда отображается рабочий стол.

Примечание. Если этот параметр политики включен, то параметр политики "Запускать программу при подключении" не учитывается.

Если значение данного параметра равно 1, тогда при подключении всегда будет отображаться рабочий стол.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


fSingleSessionPerUser
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить пользователей службы терминалов одним удаленным сеансом
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Подключения

Этот параметр политики позволяет пользователю создавать только один удаленный сеанс служб терминалов.

Если этот параметр политики включен, то пользователи, удаленно входящие на службы терминалов, смогут создавать на сервере только один сеанс (он может быть активен или отключен). Если пользователь оставляет сеанс отключенным, то при следующем входе он автоматически будет подключен к этому сеансу.

Если параметр политики выключен, то пользователи могут одновременно создавать неограниченное количество удаленных подключений, используя службы терминалов.

Если параметр политики не задан, то ограничение на число сеансов определяется параметром "Ограничить каждого пользователя одним сеансом" средства "Настройка служб терминалов".

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователям будет разрешено создавать только один сеанс удаленного подключения к службе терминалов.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


fSecureLicensing
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Группа безопасности сервера лицензий
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Лицензирование служб терминалов

Определяет серверы терминалов и серверы лицензий, которым сервер лицензий сервера терминалов предоставляет лицензии.

С помощью этого параметра можно определять, каким серверам будут выдаваться лицензии. По умолчанию сервер лицензий сервера терминалов выдает лицензию любому запросившему ее компьютеру.

Если состояние установлено в значение "Вкл", то создается локальная группа "Компьютеры служб терминалов". Сервер лицензий сервера терминалов выдает лицензии только компьютерам, учетные записи которых входят в эту группу. Если конечный компьютер является контроллером домена, то эта группа является локальной группой домена.

Если состояние установлено в значение "Выкл", то сервер лицензий сервера терминалов выдает лицензию любому запрашивающему ее компьютеру. Группа "Компьютеры служб терминалов" не удаляется или не изменяется в любом случае. Это поведение по умолчанию.

Если состояние установлено в значение "Не задан", то сервер лицензий сервера терминалов выдает лицензию любому запрашивающему ее компьютеру. Группа "Компьютеры служб терминалов" не удаляется или не изменяется в любом случае. Это поведение по умолчанию.

Примечания 1. По умолчанию группа "Компьютеры служб терминалов" пуста. Сервер лицензий сервера терминалов не выдает лицензии никаким компьютерам, пока эта группа пуста. 2. Наиболее эффективным способом управления учетными записями компьютеров серверов терминалов является создание глобальной группы, включающей учетные записи всех серверов терминалов и серверов лицензий, которые должны получать лицензии. Затем эту глобальную группу следует добавить в локальную (или локального домена) группу "Компьютеры служб терминалов". Этот метод позволяет администраторам домена управлять единственным списком учетных записей компьютеров. 3. Чтобы добавить в группу учетную запись компьютера, откройте оснастку "Управление компьютером", найдите требуемую группу и в окне ее свойств нажмите кнопку "Добавить". В диалоговом окне "Выбор: Пользователи, Компьютеры или Группы" нажмите кнопку "Типы объектов" и установите флажок "Компьютеры".

Если значение данного параметра равно 1, тогда сервер лицензий будет выдавать лицензии только компьютерам, входящим в группу Компьютеры служб терминалов. По умолчанию сервер лицензий выдает лицензии любым компьютерам.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


fPromptForPassword
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Всегда запрашивать у клиента пароль при подключении
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Безопасность

Определяет, всегда ли службы терминалов запрашивают пароль клиента при подключении.

Этот параметр можно использовать для принудительного запроса паролей пользователей при входе на службы терминалов, даже если пароль уже был введен в клиентском подключении к удаленному рабочему столу.

По умолчанию службы терминалов разрешают автоматический вход, если пароль был введен в клиентском подключении к удаленному рабочему столу.

Во включенном состоянии автоматический вход пользователей на службы терминалов не допускается, даже если пароль был введен в клиентском подключении к удаленному рабочему столу. Пользователи получают запрос на ввод пароля при входе.

В выключенном состоянии автоматический вход пользователей на службы терминалов разрешен, если пароль был введен в клиентском подключении к удаленному рабочему столу.

Если состояние не задано, то автоматический вход не определен на уровне групповой политики. Однако администраторы могут обеспечить обязательный запрос пароля с помощью программы "Настройка служб терминалов".

Если значение данного параметра равно 1, тогда при подключении к службе терминалов всегда будет запрашиваться пароль. По умолчанию службы терминалов не запрашивают пароль входа, если пользователь уже вводил его, например, для подключения при помощи удаленного рабочего стола.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fPreventLicenseUpgrade
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить повышение лицензий
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Лицензирование служб терминалов

Определяет типы клиентских лицензий доступа сервера терминалов, требуемые устройствами или пользователями для подключения к серверу терминалов.

Режим лицензирования "На пользователя". Каждый пользователь, подключающийся к серверу терминалов, должен иметь клиентскую лицензию доступа "На пользователя".

Режим лицензирования "На устройство". Каждое устройство, подключающееся к серверу терминалов, должно иметь клиентскую лицензию доступа "На устройство".

Если этот параметр политики включен, то заданный им режим лицензирования переопределяет режимы лицензирования, заданные во время установки или при помощи средства настройки служб терминалов.

Если этот параметр отключен или не задан, то используется режим лицензирования, заданный в процессе установки или работы со средством настройки служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда повышение лицензий будет запрещено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


fPolicyFallbackPrintDriver
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Поведение сервера терминалов при выборе подходящего драйвера принтера
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Перенаправление принтеров

Задает поведение сервера терминалов при выборе подходящего драйвера принтера.

По умолчанию сервер терминалов не использует резервные драйверы принтера. Если сервер терминалов не имеет драйвера принтера, соответствующего принтеру на клиентском компьютере, принтер будет недоступен для сеанса сервера терминалов.

Если этот параметр включен, то резервные драйверы принтера используются, и поведение сервера терминалов по умолчанию состоит в поиске подходящего драйвера принтера. Если такой драйвер не найден, то принтер на клиентском компьютере не будет доступен. Можно изменить это поведение по умолчанию. Доступны следующие варианты.

"Ничего не делать, если таковой не найден" — в этом случае при несоответствии драйвера сервер пытается найти подходящий драйвер, но если таковой не найден, то принтер клиента не будет доступен. Это поведение используется по умолчанию.

"По умолчанию использовать PCL, если таковой не найден" — если подходящий драйвер не найден, то по умолчанию используется драйвер PCL.

"По умолчанию использовать PS, если таковой не найден" — если подходящий драйвер не найден, то по умолчанию используется драйвер PS.

"Предлагать и PCL, и PS, если таковой не найден" — если подходящий драйвер не найден, предлагать на выбор драйверы PS и PCL.

Если этот параметр отключен, то подбор подходящего драйвера принтера будет отключен, и сервер терминалов не будет пытаться использовать резервные драйверы принтера.

Если этот параметр не задан, то по умолчанию подбор подходящего драйвера принтера отключен.

Примечание. Если параметр "Не разрешать перенаправление клиентских принтеров" включен, то данный параметр не оказывает влияния, и подбор подходящего драйвера принтера будет отключен.

Если значение данного параметра равно 1, тогда серверу терминалов будет разрешено использовать резервные драйверы принтера для печати на принтере клиентского компьютера (при этом в параметре FallbackPrintDriverType будет указано, как именно сервер печати может их использовать). По умолчанию сервер терминалов может использовать только единственный драйвер принтера.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


fNoRemoteDesktopWallpaper
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Принудительная отмена фонового рисунка удаленного рабочего стола
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Среда удаленных сеансов

Указывает, будет ли отображаться фоновый рисунок рабочего стола на удаленных клиентских компьютерах, подключающихся с помощью служб терминалов.

Этот параметр может применяться для принудительного удаления фонового рисунка с рабочего стола во время удаленного сеанса. По умолчанию Windows XP Professional отображает фоновый рисунок рабочего стола на удаленных клиентских компьютерах, подключающихся через удаленный рабочий стол, в зависимости от настройки клиентского компьютера (см. вкладку "Дополнительно" в диалоговом окне параметров подключения к удаленному рабочему столу). По умолчанию серверы под управлением Windows Server 2003 не отображают фоновый рисунок рабочего стола для сеансов удаленного доступа.

Если состояние установлено в значение "Вкл", то фоновый рисунок никогда не отображается на клиентском компьютере службы терминалов.

Если состояние установлено в значение "Выкл", то фоновый рисунок может отображаться на удаленном клиентском компьютере, в зависимости от настройки клиента.

Если состояние установлено в значение "Не задан", то применяется поведение по умолчанию.

Если значение данного параметра равно 1, тогда отображение обоев при подключении к серверу терминалов будет запрещено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fForceClientLptDef
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не устанавливать используемый по умолчанию принтер клиента в качестве принтера для сеанса
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Перенаправление принтеров

Определяет, будет ли используемый по умолчанию клиентский принтер использоваться в качестве принтера по умолчанию для сеанса служб терминалов.

По умолчанию службы терминалов автоматически назначают клиентский принтер по умолчанию в качестве принтера по умолчанию в сеансе служб терминалов. Можно использовать этот параметр для переопределения такого поведения.

Если состояние установлено в значение "Вкл", то принтером по умолчанию является принтер, заданный на удаленном компьютере.

Если состояние установлено в значение "Выкл", то сервер терминалов автоматически выполняет сопоставление клиентского принтера по умолчанию и использует его в качестве принтера по умолчанию для этого подключения.

Если состояние установлено в значение "Не задан", то принтер по умолчанию не определен на уровне групповой политики. Однако администратор может настроить принтер по умолчанию для сеансов клиента, используя средство настройки служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 0, тогда используемый по умолчанию клиентский принтер не будет использоваться в качестве принтера для службы терминалов.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fEncryptRPCTraffic
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Требовать безопасное RPC-подключение
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Безопасность

Определяет, требуется ли проверка подлинности пользователя при помощи протокола удаленного рабочего стола RDP версии 6.0, прежде чем разрешить удаленное подключение к серверам терминалов. Этот параметр повышает безопасность требованием выполнения проверки подлинности пользователя до установления удаленного подключения.

Если параметр включен, то только компьютеры под управлением Windows Vista или более поздних версий могут подключиться к серверам терминалов.

Если параметр выключен, то RDP 6.0 не требуется для проверки подлинности пользователя перед удаленным подключением к серверам терминалов. Вместо этого может быть использована проверка подлинности пользователя, реализованная в более ранних версиях RDP.

Если параметр не задан, то указать, что для проверки подлинности пользователя требуется RDP 6.0, можно при помощи средства "Настройка служб терминалов" или вкладки "Удаленное использование" диалогового окна "Свойства системы".

Если параметр выключен или не задан, то безопасность снижается, поскольку проверка подлинности пользователя будет выполняться на более поздних этапах удаленного подключения.

Если значение данного параметра равно 1, тогда сервер терминалов будет требовать безопасные RPC-подключения для всех клиентов (используются для настройки и управления службами терминалов).

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


fEnableTimeZoneRedirection
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить перенаправление часового пояса
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Перенаправление устройств и ресурсов

Этот параметр определяет, будет ли клиентский компьютер перенаправлять свои параметры часового пояса в сеанс службы терминалов.

Если этот параметр политики включен, то клиенты, способные перенаправлять часовой пояс, отправляют на сервер сведения о своем часовом поясе. Базовое время сервера используется далее для вычисления времени текущего сеанса (время текущего сеанса = базовое время сервера + часовой пояс клиента).

Если этот параметр политики выключен или не определен, то клиентский компьютер не перенаправляет информацию о своем часовом поясе и часовые пояса сеанса и сервера совпадают.

Примечание. Перенаправление часового пояса возможно только при подключении к серверу терминалов по меньшей мере Microsoft Windows Server 2003 и использовании клиентом RDP версии 5.1 и более поздних.

Если значение данного параметра равно 1, тогда перенаправление часового пояса клиента на сервер терминалов будет разрешено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


fEnableSmartCard
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать перенаправление устройства чтения смарт-карт
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Перенаправление устройств и ресурсов

Данный параметр политики позволяет контролировать перенаправление устройств чтения смарт-карт в сеансе службы терминалов.

Если параметр включен, то пользователи служб терминалов не могут использовать смарт-карты для подключения к сеансу служб терминалов.

Если параметр выключен или не задан, то перенаправление устройств чтения смарт-карт разрешено. По умолчанию службы терминалов автоматически перенаправляют устройства чтения смарт-карт при подключении.

Примечание. Компьютер клиента должен работать под Windows 2000 Server, Windows XP Professional или более поздних версий ОС, а целевой сервер должен быть включен в домен.

Если значение данного параметра равно 0, тогда перенаправление пользователем устройства чтения смарт-карт будет запрещено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fDisableTerminalServerTooltip
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Отображать уведомления о проблемах лицензирования служб терминалов, оказывающих влияние на сервер терминалов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Лицензирование

Отображает уведомления на сервере терминалов при появлении проблем лицензирования служб терминалов, оказывающих влияние на сервер терминалов.

Если параметр включен, то при появлении проблем лицензирования служб терминалов, оказывающих влияние на сервер терминалов, при входе на сервер терминалов в качестве локального администратора будут отображены соответствующие уведомления. Кроме того, будет отображено уведомление, содержащее дату истечения периода отсрочки лицензирования для сервера терминалов.

Если параметр отключен или не задан, уведомления о проблемах лицензирования служб терминалов на сервере терминалов, а также дата истечения периода отсрочки лицензирования не будут отображаться.

Если значение данного параметра равно 0, тогда при входе администратора на сервер терминалов будут отображаться уведомления, содержащие сведения о проблемах лицензирования служб терминалов, а также дату истечения периода отсрочки лицензирования для сервера терминалов.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


fDisablePNPRedir
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать перенаправление поддерживаемых устройств Plug and Play
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Перенаправление устройств и ресурсов

Этот параметр политики позволяет управлять перенаправлением поддерживаемых устройств Plug and Play, таких как переносные устройства Windows, на удаленный компьютер во время сеанса служб терминалов.

По умолчанию службы терминалов разрешают перенаправление поддерживаемых устройств Plug and Play. Пользователи могут использовать настройку "Дополнительно" на вкладке "Локальные ресурсы" окна подключения к удаленному рабочему столу, чтобы выбрать поддерживаемые устройства Plug and Play для перенаправления на удаленный компьютер.

Если этот параметр политики включен, то пользователи не смогут перенаправить свои поддерживаемые устройства Plug and Play на удаленный компьютер.

Если этот параметр политики отключен или не задан, то пользователи могут перенаправить свои поддерживаемые устройства Plug and Play на удаленный компьютер.

Примечание. Также можно запретить перенаправление поддерживаемых устройств Plug and Play, используя панель параметров клиента в средстве настройки служб терминалов. Кроме того, можно запретить перенаправление определенных типов поддерживаемых устройств Plug and Play, используя параметры политики "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Система\Установка устройств\Ограничения на установку устройств".

Если значение данного параметра равно 1, тогда перенаправление пользователем устройств PnP будет запрещено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


fDisableLPT
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать перенаправление LPT-портов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Перенаправление устройств и ресурсов

Определяет, требуется ли отключать перенаправление данных на клиентские LPT-порты в сеансах служб терминалов.

Этот параметр может использоваться, чтобы запретить пользователям сопоставление LPT-портов и перенаправление данных с удаленного компьютера на локальные устройства, подключенные к LPT-портам. По умолчанию службы терминалов допускают перенаправление LPT-порта.

Если состояние установлено в значение "Вкл", то пользователи в сеансе служб терминалов не смогут перенаправить данные сервера на локальный LPT-порт.

Если состояние установлено в значение "Выкл", то перенаправление LPT-порта разрешено.

Если состояние установлено в значение "Не задан", то перенаправление LPT-порта не определено на уровне групповой политики. Однако и в этом случае администратор может запретить перенаправление локального LPT-порта, используя средство настройки служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда перенаправление портов LPT компьютера будет запрещено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fDisableForcibleLogoff
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить завершение консольного сеанса администратора
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Подключения

Этот параметр политики определяет, может ли администратор, удаленно подключающийся к консоли сервера, завершить текущий сеанс администратора, уже подключенного к консоли.

Эта политика полезна, если подключенный в данный момент администратор не хочет быть выведенным из системы другим администратором. При завершении сеанса подключенного администратора все несохраненные в нем данные теряются.

Если этот параметр политики включен, то завершение сеанса подключенного администратора запрещено.

Если этот параметр политики выключен или не задан, то завершение сеанса подключенного администратора разрешено.

Примечание. Сеанс консоли также называется "Сеанс 0". Доступ к консоли осуществляется с помощью переключателя "/console" в поле имени компьютера окна подключения к удаленному рабочему столу либо в командной строке.

Если значение данного параметра равно 1, тогда удаленно подключающемуся к серверу администратору будет запрещено завершать сеанс работы администратора, подключенного к серверу в данный момент.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fDisableCpm
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать перенаправление клиентских принтеров
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Перенаправление принтеров

Определяет, отключать ли сопоставление клиентских принтеров в сеансах служб терминалов.

Можно использовать этот параметр, чтобы запретить пользователям перенаправление заданий на печать с удаленного компьютера на принтер, подключенный к их локальному (клиентскому) компьютеру. По умолчанию службы терминалов разрешают такое сопоставление клиентских принтеров.

Если состояние установлено в значение "Вкл", то пользователи не могут перенаправить задания на печать с удаленного компьютера на локальный клиентский принтер в сеансах служб терминалов.

Если состояние установлено в значение "Выкл", то пользователи могут перенаправить задания на печать с удаленного компьютера на локальный клиентский принтер.

Если состояние установлено в значение "Не задан", то сопоставление клиентских принтеров не определено на уровне групповой политики. Однако администратор может отключить сопоставление клиентских принтеров с помощью программы "Настройка служб терминалов".

Если значение данного параметра равно 1, тогда перенаправление пользователем задания печати удаленного принтера на локальный будет запрещено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fDisableClip
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать перенаправление буфера обмена
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Перенаправление устройств и ресурсов

Определяет, следует ли отключать совместное использование содержимого буфера обмена (перенаправление буфера обмена) удаленным и клиентским компьютером в сеансе служб терминалов.

Можно использовать этот параметр для запрета пользователям перенаправлять данные буфера обмена между удаленным и локальным компьютерами. По умолчанию службы терминалов разрешают перенаправление буфера обмена.

Если состояние установлено в значение "Вкл", то пользователи не могут перенаправлять данные буфера обмена.

Если состояние установлено в значение "Выкл", то службы терминалов всегда разрешают перенаправление буфера обмена.

Если состояние установлено в значение "Не задан", то перенаправление буфера обмена не определено на уровне групповой политики. Однако и в этом случае администратор может запретить перенаправление буфера обмена, используя средство настройки служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда перенаправление содержимого буфера локального компьютера будет запрещено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fDisableCdm
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать перенаправление дисков
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Перенаправление устройств и ресурсов

Определяет, следует ли отключать сопоставление клиентских дисков в сеансе служб терминалов (перенаправление дисков).

По умолчанию службы терминалов сопоставляют клиентские диски автоматически при подключении. Сопоставленные диски отображаются в дереве папок сеанса в проводнике или папке "Мой компьютер", в формате <буква_диска> на <имя_компьютера>. Можно использовать этот параметр для переопределения такого поведения.

Если параметр включен, то перенаправление клиентских дисков запрещено во время сеанса служб терминалов.

Если параметр отключен, то перенаправление клиентских дисков разрешается всегда.

Если состояние установлено в значение "Не задан", то перенаправление клиентских дисков не определено на уровне групповой политики. Однако и в этом случае администратор может разрешить или запретить перенаправление клиентских дисков, используя средство настройки служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда перенаправление разделов дисков пользователя будет запрещено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fDisableCcm
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не разрешать перенаправление COM-портов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Перенаправление устройств и ресурсов

Определяет, следует ли отключать перенаправление данных на клиентские COM-порты с удаленного компьютера в сеансах служб терминалов.

Можно использовать этот параметр, чтобы запретить пользователям перенаправление данных на периферийные устройства, подключенные к COM-портам, или запретить сопоставление локальных COM-портов портам сервера во время сеанса службы терминалов. По умолчанию службы терминалов разрешают пользователям перенаправлять данные на COM-порты.

Если состояние установлено в значение "Вкл", то пользователи служб терминалов не могут перенаправлять серверные данные на локальные COM-порты.

Если состояние установлено в значение "Выкл", то службы терминалов разрешают перенаправление данных на COM-порты.

Если состояние установлено в значение "Не задан", то перенаправление данных на COM-порты не определено на уровне групповой политики. Однако и в этом случае администратор может разрешить или запретить перенаправление COM-портов, используя средство настройки служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда перенаправление портов COM компьютера будет запрещено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fDisableCam
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешить перенаправление звука
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Перенаправление устройств и ресурсов

Указывает, могут ли пользователи выбирать, где будет воспроизводиться звук с удаленного компьютера в сеансе службы терминалов (перенаправление звука).

Пользователи могут воспользоваться функцией "Звук на удаленном компьютере" на вкладке "Локальные ресурсы" окна подключения к удаленному рабочему столу для выбора места воспроизведения удаленного звука: удаленный или локальный компьютер. Пользователи также могут отключить звук.

По умолчанию пользователи не могут перенаправлять звук при подключении через службы терминалов к серверу, работающему под управлением Windows Server 2003. Пользователи, подключенные к компьютеру, работающему под управлением Windows XP Professional, могут по умолчанию перенаправлять звук.

Если состояние установлено в значение "Вкл", то пользователи могут перенаправлять звук.

Если состояние установлено в значение "Выкл", то пользователи не могут перенаправлять звук.

Если состояние установлено в значение "Не задан", то перенаправление звука не определено на уровне групповой политики. Однако администратор может разрешить или запретить перенаправление звука, используя средство настройки служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 0, тогда перенаправление пользователем устройства, которое будет воспроизводить звук при удаленном подключении к серверу, будет запрещено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fDisableAutoReconnect
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Автоматическое переподключение
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Подключения

Указывает, разрешать ли клиентам, подключенным к удаленному рабочему столу, автоматически переподключаться к сеансам службы терминалов при временной потере связи с сетью. По умолчанию выполняется не более двадцати попыток переподключения с интервалом в пять секунд.

При значении состояния "Вкл" попытки автоматического переподключения выполняются для всех клиентов, подключенных к удаленному рабочему столу, в случае потери их подключения к сети.

При значении состояния "Выкл" автоматическое переподключение клиентов запрещено.

Значение состояния "Не задан" указывает на то, что автоматическое переподключение не определено на уровне групповой политики. Однако пользователи могут настраивать автоматическое переподключение флажком "Восстановить подключение при разрыве" на вкладке "Дополнительно" окна подключения к удаленному рабочему столу.

Если значение данного параметра равно 0, тогда клиентам будет запрещено переподключаться к прерванным сеансам службы терминалов.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fDenyTSConnections
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать удаленное подключение с использованием служб терминалов
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Подключения

Этот параметр политики позволяет настраивать удаленный доступ к компьютерам, используя службы терминалов.

Если этот параметр политики включен, то пользователи, входящие в группу пользователей удаленного рабочего стола на конечном компьютере, могут подключаться к нему удаленно, используя службы терминалов.

При отключении этого параметра политики пользователи не смогут удаленно подключаться к конечному компьютеру, используя службы терминалов. Целевой компьютер поддержит все текущие подключения, но не воспримет никаких новых входящих подключений.

Если этот параметр политики не задан, то службы терминалов будут использовать параметр "Дистанционное управление рабочим столом" на конечном компьютере для определения разрешения на удаленное подключение. Этот параметр расположен на вкладке "Удаленный доступ" диалогового окна "Свойства системы". По умолчанию удаленные подключения не разрешены.

Примечание. Можно ограничить список клиентов, которым разрешено удаленное подключение с использованием службы терминалов, с помощью изменения параметра политики "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Службы терминалов\Безопасность\Требовать проверку подлинности пользователя, используя RDP 6.0 для удаленных подключений". Можно ограничить количество одновременно подключенных пользователей с помощью параметра политики "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Службы терминалов\Сервер терминалов\Подключения\Ограничить количество подключений" или настройкой параметра "Максимальное число подключений" на вкладке сетевого адаптера средства настройки служб терминалов.

Если значение данного параметра равно 1, тогда подключение к данному компьютеру при помощи служб терминалов будет запрещено.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fAllowUnsolicitedFullControl
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Предлагать удаленную помощь
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Этот параметр политики позволяет на данном компьютере включать или выключать незапрошенную удаленную помощь.

Если эта политика включена, пользователи данного компьютера могут получить удаленную помощь своей корпоративной службы технической поддержки без запроса.

Если эта политика отключена, пользователи данного компьютера не смогут получить удаленную помощь своей корпоративной службы технической поддержки без запроса.

Если эта политика не задана, пользователи данного компьютера не смогут получить удаленную помощь своей корпоративной службы технической поддержки без запроса.

Если политика включена, есть два способа разрешить помощникам предоставить удаленную помощь: "Помощники могут только наблюдать" и "Помощники могут управлять компьютером". При настройке этого параметра политики необходимо также указать список пользователей или групп пользователей, которым разрешено предлагать удаленную помощь.

Чтобы задать список помощников, нажмите кнопку "Показать". При этом откроется новое окно, где можно ввести имена помощников. Добавляйте имена пользователей или групп по одному. При вводе имени помощника используйте следующий формат:

<Домен>\<пользователь> или

<Домен>\<группа>

Если эта политика включена, необходимо настроить соответствующие исключения брандмауэра, чтобы разрешить взаимодействие с удаленным помощником. Исключения брандмауэра, необходимые для удаленной помощи без запроса, зависят от используемой версии Windows.

Windows Vista

Порт 135:TCP %WINDIR%\System32\msra.exe %WINDIR%\System32\raserver.exe

Windows XP с пакетом обновлений 2 (SP2) и Windows XP Professional x64 Edition с пакетом обновлений 1 (SP1)

Порт 135:TCP %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe %WINDIR%\System32\Sessmgr.exe

Для компьютеров под управлением Windows Server 2003 с пакетом обновлений 1 (SP1)

Порт 135:TCP %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe Разрешение исключения удаленного рабочего стола

Если значение данного параметра равно 1, тогда удаленным помощникам, помощь которых была не запрошена, будет разрешен полный доступ к управлению компьютером.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fAllowUnsolicited
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Предлагать удаленную помощь
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Этот параметр политики позволяет на данном компьютере включать или выключать незапрошенную удаленную помощь.

Если эта политика включена, пользователи данного компьютера могут получить удаленную помощь своей корпоративной службы технической поддержки без запроса.

Если эта политика отключена, пользователи данного компьютера не смогут получить удаленную помощь своей корпоративной службы технической поддержки без запроса.

Если эта политика не задана, пользователи данного компьютера не смогут получить удаленную помощь своей корпоративной службы технической поддержки без запроса.

Если политика включена, есть два способа разрешить помощникам предоставить удаленную помощь: "Помощники могут только наблюдать" и "Помощники могут управлять компьютером". При настройке этого параметра политики необходимо также указать список пользователей или групп пользователей, которым разрешено предлагать удаленную помощь.

Чтобы задать список помощников, нажмите кнопку "Показать". При этом откроется новое окно, где можно ввести имена помощников. Добавляйте имена пользователей или групп по одному. При вводе имени помощника используйте следующий формат:

<Домен>\<пользователь> или

<Домен>\<группа>

Если эта политика включена, необходимо настроить соответствующие исключения брандмауэра, чтобы разрешить взаимодействие с удаленным помощником. Исключения брандмауэра, необходимые для удаленной помощи без запроса, зависят от используемой версии Windows.

Windows Vista

Порт 135:TCP %WINDIR%\System32\msra.exe %WINDIR%\System32\raserver.exe

Windows XP с пакетом обновлений 2 (SP2) и Windows XP Professional x64 Edition с пакетом обновлений 1 (SP1)

Порт 135:TCP %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe %WINDIR%\System32\Sessmgr.exe

Для компьютеров под управлением Windows Server 2003 с пакетом обновлений 1 (SP1)

Порт 135:TCP %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe Разрешение исключения удаленного рабочего стола

Если значение данного параметра равно 1, тогда не запрошенная помощь удаленного помощника будет разрешена. При этом, при помощи параметров строкового типа ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\RAUnsolicit, можно будет указать учетные записи конкретных пользователей, которым будет разрешено предлагать не запрошенную помощь.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fAllowToGetHelp
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрос удаленной помощи
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Этот параметр политики позволяет включать или выключать запрошенную удаленную помощь на данном компьютере.

Если политика включена, пользователи компьютера могут использовать электронную почту или передачу файлов для обращения к кому-либо за помощью. Кроме того, пользователи могут использовать программы обмена мгновенными сообщениями для разрешения подключения к данному компьютеру. Можно настроить и другие дополнительные параметры удаленной помощи.

Если политика отключена, пользователи компьютера не смогут использовать электронную почту или передачу файлов для обращения к кому-либо за помощью. Кроме того, пользователи не смогут использовать программы обмена мгновенными сообщениями для разрешения подключения к данному компьютеру.

Если политика не задана, пользователи могут самостоятельно включать или отключать запрошенную удаленную помощь, используя панель управления в диалоговом окне свойств системы. Пользователи также будут иметь возможность настраивать параметры запрошенной удаленной помощи.

Если политика включена, есть два способа разрешить помощникам предоставить удаленную помощь: "Помощники могут только наблюдать" и "Помощники могут управлять компьютером".

Параметр "Максимальное время билета" определяет время, в течение которого будет действительно приглашение на удаленную помощь, созданное при помощи электронной почты или передачи файлов.

Параметр "Метод отправления приглашения по электронной почте" определяет стандарт электронной почты, используемый для отправки приглашений удаленного помощника. В зависимости от почтовой программы можно использовать стандарт Mailto (получатель приглашения подключается через Интернет) или стандарт SMAPI (Simple MAPI) (приглашение является вложением сообщения электронной почты). Этот параметр отсутствует в Windows Vista, так как единственный поддерживаемый метод – это SMAPI.

Если эта политика включена, необходимо настроить соответствующие исключения брандмауэра, чтобы разрешить взаимодействие с удаленным помощником.

Если значение данного параметра равно 1, тогда запрошенная удаленная помощь будет разрешена.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


fAllowFullControl
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запрос удаленной помощи
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Этот параметр политики позволяет включать или выключать запрошенную удаленную помощь на данном компьютере.

Если политика включена, пользователи компьютера могут использовать электронную почту или передачу файлов для обращения к кому-либо за помощью. Кроме того, пользователи могут использовать программы обмена мгновенными сообщениями для разрешения подключения к данному компьютеру. Можно настроить и другие дополнительные параметры удаленной помощи.

Если политика отключена, пользователи компьютера не смогут использовать электронную почту или передачу файлов для обращения к кому-либо за помощью. Кроме того, пользователи не смогут использовать программы обмена мгновенными сообщениями для разрешения подключения к данному компьютеру.

Если политика не задана, пользователи могут самостоятельно включать или отключать запрошенную удаленную помощь, используя панель управления в диалоговом окне свойств системы. Пользователи также будут иметь возможность настраивать параметры запрошенной удаленной помощи.

Если политика включена, есть два способа разрешить помощникам предоставить удаленную помощь: "Помощники могут только наблюдать" и "Помощники могут управлять компьютером".

Параметр "Максимальное время билета" определяет время, в течение которого будет действительно приглашение на удаленную помощь, созданное при помощи электронной почты или передачи файлов.

Параметр "Метод отправления приглашения по электронной почте" определяет стандарт электронной почты, используемый для отправки приглашений удаленного помощника. В зависимости от почтовой программы можно использовать стандарт Mailto (получатель приглашения подключается через Интернет) или стандарт SMAPI (Simple MAPI) (приглашение является вложением сообщения электронной почты). Этот параметр отсутствует в Windows Vista, так как единственный поддерживаемый метод – это SMAPI.

Если эта политика включена, необходимо настроить соответствующие исключения брандмауэра, чтобы разрешить взаимодействие с удаленным помощником.

Если значение данного параметра равно 1, тогда удаленным помощникам будет разрешен полный доступ к управлению компьютером.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


FallbackPrintDriverType
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Поведение сервера терминалов при выборе подходящего драйвера принтера
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Перенаправление принтеров

Задает поведение сервера терминалов при выборе подходящего драйвера принтера.

По умолчанию сервер терминалов не использует резервные драйверы принтера. Если сервер терминалов не имеет драйвера принтера, соответствующего принтеру на клиентском компьютере, принтер будет недоступен для сеанса сервера терминалов.

Если этот параметр включен, то резервные драйверы принтера используются, и поведение сервера терминалов по умолчанию состоит в поиске подходящего драйвера принтера. Если такой драйвер не найден, то принтер на клиентском компьютере не будет доступен. Можно изменить это поведение по умолчанию. Доступны следующие варианты.

"Ничего не делать, если таковой не найден" — в этом случае при несоответствии драйвера сервер пытается найти подходящий драйвер, но если таковой не найден, то принтер клиента не будет доступен. Это поведение используется по умолчанию.

"По умолчанию использовать PCL, если таковой не найден" — если подходящий драйвер не найден, то по умолчанию используется драйвер PCL.

"По умолчанию использовать PS, если таковой не найден" — если подходящий драйвер не найден, то по умолчанию используется драйвер PS.

"Предлагать и PCL, и PS, если таковой не найден" — если подходящий драйвер не найден, предлагать на выбор драйверы PS и PCL.

Если этот параметр отключен, то подбор подходящего драйвера принтера будет отключен, и сервер терминалов не будет пытаться использовать резервные драйверы принтера.

Если этот параметр не задан, то по умолчанию подбор подходящего драйвера принтера отключен.

Примечание. Если параметр "Не разрешать перенаправление клиентских принтеров" включен, то данный параметр не оказывает влияния, и подбор подходящего драйвера принтера будет отключен.

Если значение данного параметра равно 1, тогда сервер печати будет использовать только резервные драйверы принтера (если среди этих драйверов нужный не найден, печать будет невозможна). Если значение данного параметра равно 2, тогда сервер печати будет использовать драйвер PCL, если среди резервных драйверов нужный не был найден. Если же значение данного параметра равно 3, тогда сервер печати будет использовать драйвер PS, если среди резервных драйверов нужный не был найден. А если значение данного параметра равно 4, тогда сервер печати будет предлагать пользователю на выбор использование драйвера PCL или PS, если нужный драйвер не был найден.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


DeleteTempDirsOnExit
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не удалять временные папки при выходе
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Временные папки

Указывает, сохраняются ли временные папки служб терминалов после завершения сеансов пользователями.

Этот параметр позволяет сохранить временные папки сеансов пользователей на удаленном компьютере, даже после завершения сеанса пользователя. По умолчанию службы терминалов удаляют временные папки пользователей при завершении сеанса.

Если состояние имеет значение "Включен", то временные папки сеансов пользователей не удаляются после завершения сеансов.

Если состояние имеет значение "Выключен", временные папки удаляются при завершении сеанса, даже если администратором в средстве настройки служб терминалов выбран другой режим.

Если состояние имеет значение "Не задан", службы терминалов удаляют временные папки с удаленного компьютера при завершении сеанса, если администратором сервера не задан другой режим.

Примечание. Этот параметр имеет значение, только если на сервере используются временные папки сеансов. Если включен параметр "Не использовать временные папки для сеанса", то данный параметр ни на что не влияет.

Если значение данного параметра равно 0, тогда временные папки службы терминалов при завершении сеанса пользователя удаляться не будут.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


CreateEncryptedOnlyTickets
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Разрешать подключения только с компьютеров под управлением Windows Vista или более новых систем
Путь групповой политики: Система;Удаленный помощник

Этот параметр политики позволяет генерировать приглашения на удаленную помощь с улучшенным шифрованием, так что подключиться смогут только компьютеры под управлением данной (или более поздней) версии операционной системы. Этот параметр не влияет на подключения удаленной помощи, инициированные программами обмена мгновенными сообщениями или удаленной помощью без запроса.

Если эта политика включена, к компьютеру смогут подключиться только компьютеры под управлением данной (или более поздней) версии операционной системы.

Если политика отключена, к этому компьютеру смогут подключиться компьютеры под управлением данной и предыдущих версий операционной системы.

Если политика не задана, к этому компьютеру смогут подключиться компьютеры под управлением данной и предыдущих версий операционной системы.

Если значение данного параметра равно 1, тогда к компьютеру будет разрешено подключаться только удаленным помощникам, работающим в операционных системах Windows Vista. При этом будет повышен общий уровень безопасности удаленного подключения к компьютеру.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


ColorDepth
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Наибольшая глубина цвета
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Среда удаленных сеансов

Этот параметр политики позволяет задать максимальное цветовое разрешения (глубину цвета) для подключений к службам терминалов.

Этот параметр политики используется для задания ограничения глубины цвета при любом подключении к серверу терминалов или удаленному рабочему столу. Ограничение глубины цвета может улучшить производительность подключения, особенно по медленному каналу связи, и снизить нагрузку на сервер.

Если этот параметр политики включен, то заданная глубина цвета будет максимальной глубиной цвета, разрешенной для пользовательских подключений к службам терминалов. Действительная глубина цвета для подключения определяется поддержкой цвета, доступной на клиентском компьютере. Если задано значение "Совместимый с клиентским", то будет использоваться наибольшая глубина цвета, поддерживаемая клиентом.

Если этот параметр политики отключен или не задан, то глубина цвета для подключений определяется параметром "Наибольшая глубина цвета" на вкладке "Параметры клиента" средства настройки служб терминалов, если более низкий уровень не задан пользователем во время подключения.

Значение данного параметра определяет наибольшую допустимую разрядность цвета, которую можно использовать при подключении к данному серверу терминалов. Например, если значение данного параметра равно 1, тогда максимальный цвет, который можно использовать, будет 8-битовый. Если же значение данного параметра равно 3, тогда 16-битовый. А если 4, тогда 24-битовый.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 XP GPO


CertTemplateName
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Шаблон сертификата проверки подлинности сервера
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Службы терминалов;Сервер терминалов;Безопасность

Определяет, всегда ли службы терминалов запрашивают пароль клиента при подключении.

Этот параметр можно использовать для принудительного запроса паролей пользователей при входе на службы терминалов, даже если пароль уже был введен в клиентском подключении к удаленному рабочему столу.

По умолчанию службы терминалов разрешают автоматический вход, если пароль был введен в клиентском подключении к удаленному рабочему столу.

Во включенном состоянии автоматический вход пользователей на службы терминалов не допускается, даже если пароль был введен в клиентском подключении к удаленному рабочему столу. Пользователи получают запрос на ввод пароля при входе.

В выключенном состоянии автоматический вход пользователей на службы терминалов разрешен, если пароль был введен в клиентском подключении к удаленному рабочему столу.

Если состояние не задано, то автоматический вход не определен на уровне групповой политики. Однако администраторы могут обеспечить обязательный запрос пароля с помощью программы "Настройка служб терминалов".

Он определяет название шаблона сертификата, сертификаты, созданные с помощью которого, будут автоматически использоваться для проверки подлинности службы терминалов (если подключение к службе терминалов основано на протоколе SSL). По умолчанию используется самозаверяющий сертификат.

Теги: Сеть ~HKCU Vista GPO


SfcShowProgress
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Скрывать окно индикации выполнения сканирования файлов
Путь групповой политики: Система;Защита файлов Windows

Скрывает окно индикации выполнения сканирования файлов.

Это окно содержит сведения о состоянии, которые могут потребоваться только опытным пользователям.

Если этот параметр включен, окно индикации сканирования файлов не отображается во время выполнения сканирования файлов.

Если этот параметр отключен или не задан, окно индикации сканирования файлов отображается.

по умолчанию при выполнении сканирования файлов выводится диалог, в котором можно определить время окончания сканирования. Чтобы этот диалог не выводился, установите значение этого параметра равным 0.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SfcScan
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Установить параметры сканирования защиты файлов Windows
Путь групповой политики: Система;Защита файлов Windows

Определяет, когда средство защиты файлов Windows сканирует защищенные файлы. Этот параметр заставляет средство защиты файлов Windows выполнять перечисление и сканирование всех системных файлов с целью обнаружения изменений.

Используя этот параметр, можно увеличить частоту сканирования файлов средством защиты файлов Windows. По умолчанию сканирование файлов выполняется только во время установки.

Чтобы использовать этот параметр, включите его и выберите частоту в раскрывающемся списке "Частота сканирования".

-- "Не сканировать при загрузке системы" — значение по умолчанию, сканирование файлов выполняется только при установке.

-- "Сканировать при загрузке системы" — задает сканирование файлов при каждой загрузке Windows XP. Это приводит к замедлению загрузки.

Примечание. Этот параметр влияет только на сканирование файлов. Он не влияет на стандартный механизм защиты файлов Windows, обнаруживающий измененные файлы в фоновом режиме.

по умолчанию значение данного параметра равно 0. Это говорит о том, что WFP будет выполнять сканирование файлов Windows только при установке. Если же вы хотите, чтобы сканирование выполнялось каждый раз при загрузке системы, установите значение этого параметра равным 1. При этом следует учитывать неизбежное уменьшение скорости загрузки операционной системы.

Теги: Безопасность ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SfcQuota
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Ограничить размер кэша для защиты файлов Windows
Путь групповой политики: Система;Защита файлов Windows

Указывает наибольший объем места на диске, который может использоваться для файлового кэша защиты файлов Windows.

Средство защиты файлов Windows добавляет защищенные файлы в кэш до тех пор, пока не будет достигнут предел квоты. Если квота больше 50 МБ, средство защиты файлов Windows добавляет другие важные файлы Windows XP в кэш до тех пор, пока не будет исчерпана квота.

Чтобы включить этот параметр, введите наибольшее значение объема места (в МБ), занимаемого кэшем на диске. Чтобы указать, что объем кэша не ограничен, выберите значение "4294967295" в качестве наибольшего значения объема места на диске.

Если этот параметр отключен или не задан, по умолчанию используется значение 50 МБ для Windows XP Professional и неограниченное значение (4294967295 МБ) для Windows Server 2003.

этот параметр является аналогом уже рассмотренного нами параметра, определяющего размер каталога %systemroot%\system32\ dllcache.

MIN 0 MAX 4294967295 DEFAULT 50

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


SFCDllCacheDir
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Укажите размещение кэша для защиты файлов Windows
Путь групповой политики: Система;Защита файлов Windows

Указывает другое размещение для кэша защиты файлов Windows.

Чтобы включить этот параметр, введите полный локальный путь к новому размещению в поле "Путь файла для кэша".

Если этот параметр отключен или не задан, кэш защиты файлов Windows располагается в папке %Systemroot%\System32\Dllcache.

Примечание. Не следует размещать кэш на общем сетевом ресурсе.

данный параметр строкового типа определяет каталог, который будет использоваться системой для хранения копий файлов Windows. По умолчанию используется каталог %systemroot%\ system32\dllcache.

Теги: Конфигурация ~HKCU 2003 XP ~HKLM GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: Система;Защита файлов Windows

[нет]

Данный подраздел содержит в себе настройки ограничений SFC.

Теги: Безопасность 2003 XP ~HKLM GPO


DontPowerOffAfterShutdown
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не отключайте питание компьютера после возникновения ошибки завершения работы системы Windows.
Путь групповой политики: Система

Этот параметр позволяет настроить автоматическое отключение питания компьютера после завершения работы Windows. Этот параметр не влияет на процесс завершения работы Windows, если команда завершения работы выбрана вручную с использованием меню "Пуск" или пользовательского интерфейса диспетчера задач. Такие приложения, как программное обеспечение ИБП, могут руководствоваться поведением Windows при завершении работы.

Этот параметр применим только в том случае, когда завершение работы Windows инициировано программным обеспечением с помощью программных интерфейсов ExitWindowsEx() или InitiateSystemShutdown().

При включении этого параметра работа системы будет завершена, и компьютер останется во включенном состоянии, подготовленный к отключению питания. Если отключить или не настраивать этот параметр, работа системы будет завершена, а питание компьютера будет отключено.

Если значение параметра DontPowerOffAfterShutdown равно 1, тогда отключение питания компьютера, при завершении работы системы после программного вызова API-функций ExitWindowsEx или InitiateSystemShutdown, производиться не будет. В этом случае завершение работы системы будет выполнено, но питание компьютера отключено не будет.

Теги: Вход/выход ~HKCU Vista 2003 XP GPO


[программа]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\AuthorizedApplications\List

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений программ
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Позволяет просмотреть и изменить список исключений программы, определенный групповой политикой. Брандмауэр Windows использует два списка исключений программы: один определяется параметрами групповой политики, а другой - параметрами брандмауэра Windows на панели управления.

Если разрешить этот параметр политики, то можно просматривать и изменять список исключений программы, определенный групповой политикой. Если добавить программу в этот список и установить состояние "Разрешить", то программа сможет получать незапрошенные входящие сообщения на любой из портов, открытие которых запросит данная программа, даже если этот порт блокируется другим параметром политики, таким как "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов". Чтобы посмотреть список программ, включите параметр политики и нажмите кнопку "Показать". Чтобы добавить программу, включите параметр политики, запомните синтаксис, нажмите кнопку "Показать", затем кнопку "Добавить", а затем введите строку определения, которая использует заданный формат синтаксиса. Чтобы удалить программу, щелкните ее определение, затем нажмите кнопку "Удалить". Чтобы изменить определение, удалите существующее определение из списка и добавьте новое определение с другими параметрами. Чтобы позволить администратору добавлять программы к локальному списку исключений программ, который определяется параметрами брандмауэра Windows на панели управления, необходимо также разрешить параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить локальные исключения программ".

Если запретить этот параметр политики, то список исключений программ, определенный групповой политикой, будет удален. Если локальный список исключений программ существует, то он не будет учитываться до тех пор, пока не будет разрешен параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить локальные исключения программ".

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет использовать только локальный список исключений программ, который администраторы определяют с помощью параметров брандмауэра Windows на панели управления.

Примечание. Если ввести неверную строку определения, то брандмауэр Windows добавит ее к списку не проверяя на ошибки. Это позволит добавлять программы, которые еще не были установлены, но при этом можно случайно создать для одной и той же программы несколько записей с взаимопротиворечащими значениями области и состояния. Параметры области объединяются для нескольких записей.

Примечание. Если установить состояние "Запрещено", то брандмауэр Windows не будет учитывать запросы к портам, сделанные программами, и другие определения, которые устанавливают состояние этой программы в значение "Разрешено". Поэтому, если установить состояние "Запрещено", администраторы не смогут разрешать программам запрашивать брандмауэр Windows на открытие дополнительных портов. Однако, даже если выбрано состояние "Запрещено", программа по-прежнему может получать незапрошенные входящие сообщения через порты, открытые другими параметрами политики.

Примечание. Брандмауэр Windows открывает порты для программы только в том случае, если программа запущена и прослушивает входящие сообщения на заданном порту. Если программа не запущена, или запущена, но не прослушивает сообщения с заданного порта, то брандмауэр Windows не открывает этот порт.

Также, при помощи параметров строкового типа, расположенных в дочернем подразделе List подраздела AuthorizedApplications, можно указать список исключений программ, работа с сетью которых не будет блокироваться брандмауэром.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\AuthorizedApplications

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений программ
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Позволяет просмотреть и изменить список исключений программы, определенный групповой политикой. Брандмауэр Windows использует два списка исключений программы: один определяется параметрами групповой политики, а другой - параметрами брандмауэра Windows на панели управления.

Если разрешить этот параметр политики, то можно просматривать и изменять список исключений программы, определенный групповой политикой. Если добавить программу в этот список и установить состояние "Разрешить", то программа сможет получать незапрошенные входящие сообщения на любой из портов, открытие которых запросит данная программа, даже если этот порт блокируется другим параметром политики, таким как "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов". Чтобы посмотреть список программ, включите параметр политики и нажмите кнопку "Показать". Чтобы добавить программу, включите параметр политики, запомните синтаксис, нажмите кнопку "Показать", затем кнопку "Добавить", а затем введите строку определения, которая использует заданный формат синтаксиса. Чтобы удалить программу, щелкните ее определение, затем нажмите кнопку "Удалить". Чтобы изменить определение, удалите существующее определение из списка и добавьте новое определение с другими параметрами. Чтобы позволить администратору добавлять программы к локальному списку исключений программ, который определяется параметрами брандмауэра Windows на панели управления, необходимо также разрешить параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить локальные исключения программ".

Если запретить этот параметр политики, то список исключений программ, определенный групповой политикой, будет удален. Если локальный список исключений программ существует, то он не будет учитываться до тех пор, пока не будет разрешен параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить локальные исключения программ".

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет использовать только локальный список исключений программ, который администраторы определяют с помощью параметров брандмауэра Windows на панели управления.

Примечание. Если ввести неверную строку определения, то брандмауэр Windows добавит ее к списку не проверяя на ошибки. Это позволит добавлять программы, которые еще не были установлены, но при этом можно случайно создать для одной и той же программы несколько записей с взаимопротиворечащими значениями области и состояния. Параметры области объединяются для нескольких записей.

Примечание. Если установить состояние "Запрещено", то брандмауэр Windows не будет учитывать запросы к портам, сделанные программами, и другие определения, которые устанавливают состояние этой программы в значение "Разрешено". Поэтому, если установить состояние "Запрещено", администраторы не смогут разрешать программам запрашивать брандмауэр Windows на открытие дополнительных портов. Однако, даже если выбрано состояние "Запрещено", программа по-прежнему может получать незапрошенные входящие сообщения через порты, открытые другими параметрами политики.

Примечание. Брандмауэр Windows открывает порты для программы только в том случае, если программа запущена и прослушивает входящие сообщения на заданном порту. Если программа не запущена, или запущена, но не прослушивает сообщения с заданного порта, то брандмауэр Windows не открывает этот порт.

<описания нет>

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowUserPrefMerge
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\AuthorizedApplications

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить локальные исключения программ
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Позволяет администраторам использовать брандмауэр Windows в панели управления для задания списка локальных исключений для программ. Брандмауэр Windows использует два списка исключений для программ; второй определяется параметром политики "Брандмауэр Windows: определение входящих исключений программ".

Если параметр политики включен, администраторы могут использовать брандмауэр Windows в панели управления для задания списка локальных исключений для программ.

Если параметр политики выключен, администраторам не разрешено использовать брандмауэр Windows в панели управления для задания списка локальных исключений для программ. Однако локальные администраторы все еще могут создавать правила брандмауэра в брандмауэре Windows при помощи оснастки повышенной безопасности. Если нужно предотвратить применение всех локально созданных правил, следует использовать оснастку редактора объектов групповой политики и настроить компонент "Конфигурация компьютера\Параметры Windows\Параметры безопасности\Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности", указав, что локально созданные правила брандмауэра не должны применяться.

Если параметр политики не задан, способность администраторов задавать список локальных исключений для программ зависит от настройки политики "Брандмауэр Windows: определение входящих исключений программ". Если политика не задана, администраторы могут задать список локальных исключений для программ. Если политика включена или отключена, администраторы не могут задавать список локальных исключений для программ.

Если значение данного параметра равно 0, тогда задание локальных исключений для программ будет запрещено.

Также, при помощи параметров строкового типа, расположенных в дочернем подразделе List подраздела AuthorizedApplications, можно указать список исключений программ, работа с сетью которых не будет блокироваться брандмауэром.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\AuthorizedApplications

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

определяет приложения-исключения

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[значение]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\GloballyOpenPorts\List

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

[нет]

<описания нет>

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\GloballyOpenPorts

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Позволяет просмотреть и изменить список исключений портов для входящего трафика, определенный групповой политикой. Брандмауэр Windows использует два списка исключений портов: один определен параметрами групповой политики, а другой - параметрами брандмауэра Windows на панели управления.

Если разрешить этот параметр политики, то можно просматривать и изменять список исключений портов для входящего трафика, определенный групповой политикой. Чтобы посмотреть этот список исключений портов, включите параметр политики и нажмите кнопку "Показать". Чтобы добавить порт, включите параметр политики, запомните синтаксис, нажмите на кнопку "Показать", затем на кнопку "Добавить", а затем введите строку определения, которая использует заданный формат синтаксиса. Чтобы удалить порт, щелкните его определение, затем нажмите кнопку "Удалить". Чтобы изменить определение, удалите текущее определение из списка и добавьте новое определение с другими параметрами. Чтобы позволить администратору добавлять порты к локальному списку исключений портов, который определяется параметрами брандмауэра Windows на панели управления, необходимо также включить параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить локальные исключения портов".

Если отключить этот параметр политики, то список исключений портов, определенный групповой политикой, удаляется, но другие параметры политики могут продолжать открывать или закрывать порты. Если локальный список исключений портов существует, то он не будет учитываться, пока не будет включен параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить локальные исключения портов".

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows Firewall будет использовать только локальный список исключений портов, который администраторы определяют, используя параметры брандмауэра Windows на панели управления. Другие параметры политики могут продолжать открывать или блокировать порты.

Примечание. Если ввести неверную строку определения, брандмауэр Windows добавит ее к списку без проверки на ошибки. Поэтому вы можете случайно создать множество записей для одного и того же порта с конфликтующими значениями для границы или состояния. Параметры границ связаны с множеством записей. Если элементы имеют различные значения состояния, то все определения в состоянии "Запрещено" перекрывают все определения в состоянии "Разрешено", и порт не будет принимать сообщения. Поэтому, если установить состояние "Запрещено", то администраторы не смогут открыть порт, используя параметры брандмауэра Windows на панели управления.

Примечание. Влияние параметра состояния со значением "Запрещено" состоит только в том, что брандмауэр Windows будет пропускать все другие определения для того порта, для которого установлено состояние "Разрешено". Если другой параметр политики открывает порт или программа в списке исключений программ запрашивает брандмауэр Windows открыть порт, то брандмауэр Windows открывает порт.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то Windows Firewall позволяет входящий эхо-запрос по протоколу ICMP (такое сообщение посылается программой Ping), даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которая может открыть порт 445 для протокола TCP, включают "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для входящего общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для входящих сообщений удаленного администрирования" "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

<описания нет>

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowUserPrefMerge
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\GloballyOpenPorts

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить локальные исключения портов
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Позволяет администраторам использовать брандмауэр Windows в панели управления для задания локального списка исключений для портов. Брандмауэр Windows использует два списка исключений для портов; второй определяется параметром политики "Брандмауэр Windows: определение входящих исключений портов".

Если параметр политики включен, администраторы могут использовать брандмауэр Windows в панели управления для задания локального списка исключений для портов.

Если параметр политики выключен, администраторам не разрешено использовать брандмауэр Windows в панели управления для задания локального списка исключений для портов. Однако локальные администраторы все еще могут создавать правила брандмауэра в брандмауэре Windows при помощи оснастки дополнительной безопасности. Если нужно предотвратить применение всех локально созданных правил, следует использовать оснастку редактора объектов групповой политики и настроить компонент "Конфигурация компьютера\Параметры Windows\Параметры безопасности\Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности", указав, что локально созданные правила брандмауэра не должны применяться.

Если параметр политики не задан, способность администраторов задавать список локальных исключений для портов зависит от настройки политики "Брандмауэр Windows: определение входящих исключений портов". Если политика не задана, администраторы могут задать список локальных исключений для портов. Если политика включена или отключена, администраторы не могут задавать список локальных исключений для портов.

Если значение данного параметра равно 0, тогда задание локальных исключений для программ будет запрещено.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\GloballyOpenPorts

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

определяет порты-исключения

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowRedirect
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\IcmpSettings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Определяет типы сообщений протокола передачи уведомлений ICMP (Internet Control Message Protocol), которые разрешены брандмауэром Windows. Программы могут использовать сообщения ICMP для определения состояния других компьютеров. Например, программа Ping использует сообщение эхо-запроса. Если не разрешить тип сообщений "Разрешить входящий эхо-запрос", то брандмауэр Windows будет блокировать сообщения эхо-запросов, посланных программами Ping, запущенными на других компьютерах, но он не блокирует исходящие эхо-запросы, посланные программой Ping на этом компьютере.

Если разрешить этот параметр политики, то необходимо задать типы сообщений протокола ICMP, которые будут разрешены для приема или передачи брандмауэром на этом компьютере.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать все незапрошенные входящие и исходящие типы сообщений ICMP. В результате программы, которые используют блокируемые сообщения ICMP, не способны послать эти сообщения на этот компьютер или из него. Администраторы не могут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить сообщения какого-либо типа. Если разрешить этот параметр политики и разрешить необходимые типы сообщений, то при дальнейшем запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows удалит список тех сообщений, которые вы добавили.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет вести себя так же, как если бы этот параметр был запрещен, за исключением того, что в этом случае администраторы смогут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить или запретить типы сообщений.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то брандмауэр Windows разрешит входящие эхо-запросы, даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которая может открыть порт 445 для протокола TCP, включают "Брандмауэр Windows Firewall: Разрешить исключение для общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для удаленного администрирования" и "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

Примечание. Прочие параметры политики брандмауэра Windows влияют только на входящие сообщения, но некоторые из значений параметров политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" влияют и на исходящий трафик.

Если значение данного параметра равно 0, тогда пакеты перенаправления будут запрещены.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowOutboundTimeExceeded
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\IcmpSettings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Определяет типы сообщений протокола передачи уведомлений ICMP (Internet Control Message Protocol), которые разрешены брандмауэром Windows. Программы могут использовать сообщения ICMP для определения состояния других компьютеров. Например, программа Ping использует сообщение эхо-запроса. Если не разрешить тип сообщений "Разрешить входящий эхо-запрос", то брандмауэр Windows будет блокировать сообщения эхо-запросов, посланных программами Ping, запущенными на других компьютерах, но он не блокирует исходящие эхо-запросы, посланные программой Ping на этом компьютере.

Если разрешить этот параметр политики, то необходимо задать типы сообщений протокола ICMP, которые будут разрешены для приема или передачи брандмауэром на этом компьютере.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать все незапрошенные входящие и исходящие типы сообщений ICMP. В результате программы, которые используют блокируемые сообщения ICMP, не способны послать эти сообщения на этот компьютер или из него. Администраторы не могут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить сообщения какого-либо типа. Если разрешить этот параметр политики и разрешить необходимые типы сообщений, то при дальнейшем запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows удалит список тех сообщений, которые вы добавили.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет вести себя так же, как если бы этот параметр был запрещен, за исключением того, что в этом случае администраторы смогут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить или запретить типы сообщений.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то брандмауэр Windows разрешит входящие эхо-запросы, даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которая может открыть порт 445 для протокола TCP, включают "Брандмауэр Windows Firewall: Разрешить исключение для общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для удаленного администрирования" и "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

Примечание. Прочие параметры политики брандмауэра Windows влияют только на входящие сообщения, но некоторые из значений параметров политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" влияют и на исходящий трафик.

Если значение данного параметра равно 0, тогда исходящие пакеты истечения времени будут запрещены.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowOutboundSourceQuench
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\IcmpSettings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Определяет типы сообщений протокола передачи уведомлений ICMP (Internet Control Message Protocol), которые разрешены брандмауэром Windows. Программы могут использовать сообщения ICMP для определения состояния других компьютеров. Например, программа Ping использует сообщение эхо-запроса. Если не разрешить тип сообщений "Разрешить входящий эхо-запрос", то брандмауэр Windows будет блокировать сообщения эхо-запросов, посланных программами Ping, запущенными на других компьютерах, но он не блокирует исходящие эхо-запросы, посланные программой Ping на этом компьютере.

Если разрешить этот параметр политики, то необходимо задать типы сообщений протокола ICMP, которые будут разрешены для приема или передачи брандмауэром на этом компьютере.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать все незапрошенные входящие и исходящие типы сообщений ICMP. В результате программы, которые используют блокируемые сообщения ICMP, не способны послать эти сообщения на этот компьютер или из него. Администраторы не могут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить сообщения какого-либо типа. Если разрешить этот параметр политики и разрешить необходимые типы сообщений, то при дальнейшем запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows удалит список тех сообщений, которые вы добавили.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет вести себя так же, как если бы этот параметр был запрещен, за исключением того, что в этом случае администраторы смогут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить или запретить типы сообщений.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то брандмауэр Windows разрешит входящие эхо-запросы, даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которая может открыть порт 445 для протокола TCP, включают "Брандмауэр Windows Firewall: Разрешить исключение для общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для удаленного администрирования" и "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

Примечание. Прочие параметры политики брандмауэра Windows влияют только на входящие сообщения, но некоторые из значений параметров политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" влияют и на исходящий трафик.

Если значение данного параметра равно 0, тогда исходящие пакеты гашения источника будут запрещены.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowOutboundParameterProblem
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\IcmpSettings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Определяет типы сообщений протокола передачи уведомлений ICMP (Internet Control Message Protocol), которые разрешены брандмауэром Windows. Программы могут использовать сообщения ICMP для определения состояния других компьютеров. Например, программа Ping использует сообщение эхо-запроса. Если не разрешить тип сообщений "Разрешить входящий эхо-запрос", то брандмауэр Windows будет блокировать сообщения эхо-запросов, посланных программами Ping, запущенными на других компьютерах, но он не блокирует исходящие эхо-запросы, посланные программой Ping на этом компьютере.

Если разрешить этот параметр политики, то необходимо задать типы сообщений протокола ICMP, которые будут разрешены для приема или передачи брандмауэром на этом компьютере.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать все незапрошенные входящие и исходящие типы сообщений ICMP. В результате программы, которые используют блокируемые сообщения ICMP, не способны послать эти сообщения на этот компьютер или из него. Администраторы не могут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить сообщения какого-либо типа. Если разрешить этот параметр политики и разрешить необходимые типы сообщений, то при дальнейшем запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows удалит список тех сообщений, которые вы добавили.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет вести себя так же, как если бы этот параметр был запрещен, за исключением того, что в этом случае администраторы смогут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить или запретить типы сообщений.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то брандмауэр Windows разрешит входящие эхо-запросы, даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которая может открыть порт 445 для протокола TCP, включают "Брандмауэр Windows Firewall: Разрешить исключение для общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для удаленного администрирования" и "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

Примечание. Прочие параметры политики брандмауэра Windows влияют только на входящие сообщения, но некоторые из значений параметров политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" влияют и на исходящий трафик.

Если значение данного параметра равно 0, тогда исходящие пакеты параметров проблем будут запрещены.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowOutboundPacketTooBig
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\IcmpSettings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Определяет типы сообщений протокола передачи уведомлений ICMP (Internet Control Message Protocol), которые разрешены брандмауэром Windows. Программы могут использовать сообщения ICMP для определения состояния других компьютеров. Например, программа Ping использует сообщение эхо-запроса. Если не разрешить тип сообщений "Разрешить входящий эхо-запрос", то брандмауэр Windows будет блокировать сообщения эхо-запросов, посланных программами Ping, запущенными на других компьютерах, но он не блокирует исходящие эхо-запросы, посланные программой Ping на этом компьютере.

Если разрешить этот параметр политики, то необходимо задать типы сообщений протокола ICMP, которые будут разрешены для приема или передачи брандмауэром на этом компьютере.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать все незапрошенные входящие и исходящие типы сообщений ICMP. В результате программы, которые используют блокируемые сообщения ICMP, не способны послать эти сообщения на этот компьютер или из него. Администраторы не могут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить сообщения какого-либо типа. Если разрешить этот параметр политики и разрешить необходимые типы сообщений, то при дальнейшем запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows удалит список тех сообщений, которые вы добавили.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет вести себя так же, как если бы этот параметр был запрещен, за исключением того, что в этом случае администраторы смогут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить или запретить типы сообщений.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то брандмауэр Windows разрешит входящие эхо-запросы, даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которая может открыть порт 445 для протокола TCP, включают "Брандмауэр Windows Firewall: Разрешить исключение для общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для удаленного администрирования" и "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

Примечание. Прочие параметры политики брандмауэра Windows влияют только на входящие сообщения, но некоторые из значений параметров политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" влияют и на исходящий трафик.

Если значение данного параметра равно 0, тогда слишком большие исходящие пакеты будут запрещены.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowOutboundDestinationUnreachable
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\IcmpSettings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Определяет типы сообщений протокола передачи уведомлений ICMP (Internet Control Message Protocol), которые разрешены брандмауэром Windows. Программы могут использовать сообщения ICMP для определения состояния других компьютеров. Например, программа Ping использует сообщение эхо-запроса. Если не разрешить тип сообщений "Разрешить входящий эхо-запрос", то брандмауэр Windows будет блокировать сообщения эхо-запросов, посланных программами Ping, запущенными на других компьютерах, но он не блокирует исходящие эхо-запросы, посланные программой Ping на этом компьютере.

Если разрешить этот параметр политики, то необходимо задать типы сообщений протокола ICMP, которые будут разрешены для приема или передачи брандмауэром на этом компьютере.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать все незапрошенные входящие и исходящие типы сообщений ICMP. В результате программы, которые используют блокируемые сообщения ICMP, не способны послать эти сообщения на этот компьютер или из него. Администраторы не могут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить сообщения какого-либо типа. Если разрешить этот параметр политики и разрешить необходимые типы сообщений, то при дальнейшем запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows удалит список тех сообщений, которые вы добавили.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет вести себя так же, как если бы этот параметр был запрещен, за исключением того, что в этом случае администраторы смогут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить или запретить типы сообщений.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то брандмауэр Windows разрешит входящие эхо-запросы, даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которая может открыть порт 445 для протокола TCP, включают "Брандмауэр Windows Firewall: Разрешить исключение для общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для удаленного администрирования" и "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

Примечание. Прочие параметры политики брандмауэра Windows влияют только на входящие сообщения, но некоторые из значений параметров политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" влияют и на исходящий трафик.

Если значение данного параметра равно 0, тогда ответы о недостижимости узла назначения будут запрещены.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowInboundTimestampRequest
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\IcmpSettings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Определяет типы сообщений протокола передачи уведомлений ICMP (Internet Control Message Protocol), которые разрешены брандмауэром Windows. Программы могут использовать сообщения ICMP для определения состояния других компьютеров. Например, программа Ping использует сообщение эхо-запроса. Если не разрешить тип сообщений "Разрешить входящий эхо-запрос", то брандмауэр Windows будет блокировать сообщения эхо-запросов, посланных программами Ping, запущенными на других компьютерах, но он не блокирует исходящие эхо-запросы, посланные программой Ping на этом компьютере.

Если разрешить этот параметр политики, то необходимо задать типы сообщений протокола ICMP, которые будут разрешены для приема или передачи брандмауэром на этом компьютере.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать все незапрошенные входящие и исходящие типы сообщений ICMP. В результате программы, которые используют блокируемые сообщения ICMP, не способны послать эти сообщения на этот компьютер или из него. Администраторы не могут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить сообщения какого-либо типа. Если разрешить этот параметр политики и разрешить необходимые типы сообщений, то при дальнейшем запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows удалит список тех сообщений, которые вы добавили.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет вести себя так же, как если бы этот параметр был запрещен, за исключением того, что в этом случае администраторы смогут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить или запретить типы сообщений.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то брандмауэр Windows разрешит входящие эхо-запросы, даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которая может открыть порт 445 для протокола TCP, включают "Брандмауэр Windows Firewall: Разрешить исключение для общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для удаленного администрирования" и "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

Примечание. Прочие параметры политики брандмауэра Windows влияют только на входящие сообщения, но некоторые из значений параметров политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" влияют и на исходящий трафик.

Если значение данного параметра равно 0, тогда входящие запросы штампа времени будут запрещены.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowInboundRouterRequest
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\IcmpSettings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Определяет типы сообщений протокола передачи уведомлений ICMP (Internet Control Message Protocol), которые разрешены брандмауэром Windows. Программы могут использовать сообщения ICMP для определения состояния других компьютеров. Например, программа Ping использует сообщение эхо-запроса. Если не разрешить тип сообщений "Разрешить входящий эхо-запрос", то брандмауэр Windows будет блокировать сообщения эхо-запросов, посланных программами Ping, запущенными на других компьютерах, но он не блокирует исходящие эхо-запросы, посланные программой Ping на этом компьютере.

Если разрешить этот параметр политики, то необходимо задать типы сообщений протокола ICMP, которые будут разрешены для приема или передачи брандмауэром на этом компьютере.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать все незапрошенные входящие и исходящие типы сообщений ICMP. В результате программы, которые используют блокируемые сообщения ICMP, не способны послать эти сообщения на этот компьютер или из него. Администраторы не могут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить сообщения какого-либо типа. Если разрешить этот параметр политики и разрешить необходимые типы сообщений, то при дальнейшем запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows удалит список тех сообщений, которые вы добавили.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет вести себя так же, как если бы этот параметр был запрещен, за исключением того, что в этом случае администраторы смогут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить или запретить типы сообщений.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то брандмауэр Windows разрешит входящие эхо-запросы, даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которая может открыть порт 445 для протокола TCP, включают "Брандмауэр Windows Firewall: Разрешить исключение для общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для удаленного администрирования" и "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

Примечание. Прочие параметры политики брандмауэра Windows влияют только на входящие сообщения, но некоторые из значений параметров политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" влияют и на исходящий трафик.

Если значение данного параметра равно 0, тогда входящие запросы маршрутизатора будут запрещены.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowInboundMaskRequest
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\IcmpSettings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Определяет типы сообщений протокола передачи уведомлений ICMP (Internet Control Message Protocol), которые разрешены брандмауэром Windows. Программы могут использовать сообщения ICMP для определения состояния других компьютеров. Например, программа Ping использует сообщение эхо-запроса. Если не разрешить тип сообщений "Разрешить входящий эхо-запрос", то брандмауэр Windows будет блокировать сообщения эхо-запросов, посланных программами Ping, запущенными на других компьютерах, но он не блокирует исходящие эхо-запросы, посланные программой Ping на этом компьютере.

Если разрешить этот параметр политики, то необходимо задать типы сообщений протокола ICMP, которые будут разрешены для приема или передачи брандмауэром на этом компьютере.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать все незапрошенные входящие и исходящие типы сообщений ICMP. В результате программы, которые используют блокируемые сообщения ICMP, не способны послать эти сообщения на этот компьютер или из него. Администраторы не могут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить сообщения какого-либо типа. Если разрешить этот параметр политики и разрешить необходимые типы сообщений, то при дальнейшем запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows удалит список тех сообщений, которые вы добавили.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет вести себя так же, как если бы этот параметр был запрещен, за исключением того, что в этом случае администраторы смогут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить или запретить типы сообщений.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то брандмауэр Windows разрешит входящие эхо-запросы, даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которая может открыть порт 445 для протокола TCP, включают "Брандмауэр Windows Firewall: Разрешить исключение для общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для удаленного администрирования" и "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

Примечание. Прочие параметры политики брандмауэра Windows влияют только на входящие сообщения, но некоторые из значений параметров политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" влияют и на исходящий трафик.

Если значение данного параметра равно 0, тогда входящие запросы маски будут запрещены.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


AllowInboundEchoRequest
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\IcmpSettings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Определяет типы сообщений протокола передачи уведомлений ICMP (Internet Control Message Protocol), которые разрешены брандмауэром Windows. Программы могут использовать сообщения ICMP для определения состояния других компьютеров. Например, программа Ping использует сообщение эхо-запроса. Если не разрешить тип сообщений "Разрешить входящий эхо-запрос", то брандмауэр Windows будет блокировать сообщения эхо-запросов, посланных программами Ping, запущенными на других компьютерах, но он не блокирует исходящие эхо-запросы, посланные программой Ping на этом компьютере.

Если разрешить этот параметр политики, то необходимо задать типы сообщений протокола ICMP, которые будут разрешены для приема или передачи брандмауэром на этом компьютере.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать все незапрошенные входящие и исходящие типы сообщений ICMP. В результате программы, которые используют блокируемые сообщения ICMP, не способны послать эти сообщения на этот компьютер или из него. Администраторы не могут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить сообщения какого-либо типа. Если разрешить этот параметр политики и разрешить необходимые типы сообщений, то при дальнейшем запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows удалит список тех сообщений, которые вы добавили.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет вести себя так же, как если бы этот параметр был запрещен, за исключением того, что в этом случае администраторы смогут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления, чтобы разрешить или запретить типы сообщений.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то брандмауэр Windows разрешит входящие эхо-запросы, даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которая может открыть порт 445 для протокола TCP, включают "Брандмауэр Windows Firewall: Разрешить исключение для общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для удаленного администрирования" и "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

Примечание. Прочие параметры политики брандмауэра Windows влияют только на входящие сообщения, но некоторые из значений параметров политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" влияют и на исходящий трафик.

Если значение данного параметра равно 0, тогда входящие эхо-запросы будут запрещены.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LogSuccessfulConnections
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\Logging

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить ведение журнала
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Позволяет брандмауэру Windows записывать информацию о незапрошенных входящих сообщениях, которые он принимает.

Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет записывать данные в файл журнала. Необходимо указать имя, место размещения и максимальный размер файла журнала. Указанное место размещения может содержать переменные среды. Также следует указать, записывать ли данные об отброшенных входящих сообщениях, о принятых входящих и исходящих пакетах. Брандмауэр Windows не поддерживает возможность занесения в журнал данных об успешных входящих сообщениях.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows не будет записывать данные в файл журнала. Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows создаст файл журнала и будет добавлять в него данные, в то время как при запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows оставит файл журнала нетронутым. В компоненте брандмауэра Windows на панели управления параметры "Ведение журнала безопасности" сбрасываются, и администратор не сможет установить их.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет действовать так, как если бы параметр политики был запрещен, но администраторы могут изменять параметры "Ведение журнала безопасности".

Если его значение равно 1, тогда в лог-файл брандмауэра будет заноситься информация об успешных подключениях.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LogFileSize
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\Logging

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить ведение журнала
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Позволяет брандмауэру Windows записывать информацию о незапрошенных входящих сообщениях, которые он принимает.

Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет записывать данные в файл журнала. Необходимо указать имя, место размещения и максимальный размер файла журнала. Указанное место размещения может содержать переменные среды. Также следует указать, записывать ли данные об отброшенных входящих сообщениях, о принятых входящих и исходящих пакетах. Брандмауэр Windows не поддерживает возможность занесения в журнал данных об успешных входящих сообщениях.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows не будет записывать данные в файл журнала. Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows создаст файл журнала и будет добавлять в него данные, в то время как при запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows оставит файл журнала нетронутым. В компоненте брандмауэра Windows на панели управления параметры "Ведение журнала безопасности" сбрасываются, и администратор не сможет установить их.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет действовать так, как если бы параметр политики был запрещен, но администраторы могут изменять параметры "Ведение журнала безопасности".

Он определяет максимальный размер лог-файла брандмауэра в килобайтах.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LogFilePath
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\Logging

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить ведение журнала
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Позволяет брандмауэру Windows записывать информацию о незапрошенных входящих сообщениях, которые он принимает.

Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет записывать данные в файл журнала. Необходимо указать имя, место размещения и максимальный размер файла журнала. Указанное место размещения может содержать переменные среды. Также следует указать, записывать ли данные об отброшенных входящих сообщениях, о принятых входящих и исходящих пакетах. Брандмауэр Windows не поддерживает возможность занесения в журнал данных об успешных входящих сообщениях.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows не будет записывать данные в файл журнала. Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows создаст файл журнала и будет добавлять в него данные, в то время как при запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows оставит файл журнала нетронутым. В компоненте брандмауэра Windows на панели управления параметры "Ведение журнала безопасности" сбрасываются, и администратор не сможет установить их.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет действовать так, как если бы параметр политики был запрещен, но администраторы могут изменять параметры "Ведение журнала безопасности".

Данный параметр имеет строковый тип и позволяет определить путь к лог-файлу работы брандмауэра, а также его имя.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


LogDroppedPackets
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\Logging

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить ведение журнала
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Позволяет брандмауэру Windows записывать информацию о незапрошенных входящих сообщениях, которые он принимает.

Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет записывать данные в файл журнала. Необходимо указать имя, место размещения и максимальный размер файла журнала. Указанное место размещения может содержать переменные среды. Также следует указать, записывать ли данные об отброшенных входящих сообщениях, о принятых входящих и исходящих пакетах. Брандмауэр Windows не поддерживает возможность занесения в журнал данных об успешных входящих сообщениях.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows не будет записывать данные в файл журнала. Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows создаст файл журнала и будет добавлять в него данные, в то время как при запрещении этого параметра политики брандмауэр Windows оставит файл журнала нетронутым. В компоненте брандмауэра Windows на панели управления параметры "Ведение журнала безопасности" сбрасываются, и администратор не сможет установить их.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет действовать так, как если бы параметр политики был запрещен, но администраторы могут изменять параметры "Ведение журнала безопасности".

Если его значение равно 1, тогда в лог-файл брандмауэра будет заноситься информация об отброшенных пакетах.

Значение данного параметра изменяется при помощи диалога Свойства данной оснастки.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RemoteAddresses
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\RemoteAdminSettings

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для входящих сообщений удаленного администрирования
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Позволяет удаленное администрирование данного компьютера при помощи инструментов администрирования, таких как консоль управления (Microsoft) и инструментарий управления Windows (WMI). Для этого брандмауэр Windows открывает порты 135 и 445 протокола TCP. Службы обычно применяют эти порты для взаимодействия с использованием вызовов удаленных процедур (RPC) и объектной модели распределенных компонентов (DCOM). Кроме того, в Windows XP Professional с пакетом обновления не ниже SP2 и в Windows Server 2003 с пакетом обновления не ниже SP1 этот параметр политики также разрешает программам SVCHOST.EXE и LSASS.EXE принимать незапрошенные входящие сообщения и разрешает местным службам открывать дополнительные динамически назначаемые порты, обычно в диапазоне от 1024 до 1034. В Windows Vista данный параметр не контролирует подключения к SVCHOST.EXE и LSASS.EXE.

Если параметр политики включен, брандмауэр Windows позволит компьютеру принимать незапрошенные входящие сообщения, связанные с удаленным администрированием. Необходимо задать IP-адреса или подсети, из которых допускается принятие этих входящих сообщений.

Если параметр политики выключен или не задан, брандмауэр Windows не открывает порты 135 или 445 протокола TCP. Кроме того, в Windows XP Professional с пакетом обновления не ниже SP2 и в Windows Server 2003 с пакетом обновления не ниже SP1 брандмауэр Windows не позволяет программам SVCHOST.EXE и LSASS.EXE получать незапрошенные входящие сообщения и запрещает локальным службам компьютера открывать дополнительные динамически назначаемые порты. Так как отключение данного параметра политики не блокирует порт 445 протокола TCP, то не возникает конфликта с параметром политики "Брандмауэр Windows: разрешить исключение для общего доступа к файлам и принтерам".

Примечание: Злоумышленники часто пытаются атаковать сети и компьютеры, используя RPC и DCOM. Рекомендуется обратиться к производителям важнейших используемых программ, чтобы определить связь этих программ с программами SVCHOST.exe или LSASS.exe и необходимость в использовании RPC и DCOM. Если вышеперечисленное не требуется, не следует включать данный параметр политики.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 протокола TCP, брандмауэр Windows разрешает входящие эхо-запросы по протоколу ICMP (такое сообщение посылается программой Ping), даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которые могут открывать порт 445 протокола TCP: "Брандмауэр Windows: разрешить исключение для входящего общего доступа к файлам и принтерам", "Брандмауэр Windows: разрешить исключение для входящих сообщений удаленного администрирования" и "Брандмауэр Windows: определение входящих исключений портов".

с помощью параметра строкового типа RemoteAddresses, можно через запятую указать конкретные IP-адреса компьютеров, для пакетов от которых разрешено удаленное администрирование.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\RemoteAdminSettings

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для входящих сообщений удаленного администрирования
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Позволяет удаленное администрирование данного компьютера при помощи инструментов администрирования, таких как консоль управления (Microsoft) и инструментарий управления Windows (WMI). Для этого брандмауэр Windows открывает порты 135 и 445 протокола TCP. Службы обычно применяют эти порты для взаимодействия с использованием вызовов удаленных процедур (RPC) и объектной модели распределенных компонентов (DCOM). Кроме того, в Windows XP Professional с пакетом обновления не ниже SP2 и в Windows Server 2003 с пакетом обновления не ниже SP1 этот параметр политики также разрешает программам SVCHOST.EXE и LSASS.EXE принимать незапрошенные входящие сообщения и разрешает местным службам открывать дополнительные динамически назначаемые порты, обычно в диапазоне от 1024 до 1034. В Windows Vista данный параметр не контролирует подключения к SVCHOST.EXE и LSASS.EXE.

Если параметр политики включен, брандмауэр Windows позволит компьютеру принимать незапрошенные входящие сообщения, связанные с удаленным администрированием. Необходимо задать IP-адреса или подсети, из которых допускается принятие этих входящих сообщений.

Если параметр политики выключен или не задан, брандмауэр Windows не открывает порты 135 или 445 протокола TCP. Кроме того, в Windows XP Professional с пакетом обновления не ниже SP2 и в Windows Server 2003 с пакетом обновления не ниже SP1 брандмауэр Windows не позволяет программам SVCHOST.EXE и LSASS.EXE получать незапрошенные входящие сообщения и запрещает локальным службам компьютера открывать дополнительные динамически назначаемые порты. Так как отключение данного параметра политики не блокирует порт 445 протокола TCP, то не возникает конфликта с параметром политики "Брандмауэр Windows: разрешить исключение для общего доступа к файлам и принтерам".

Примечание: Злоумышленники часто пытаются атаковать сети и компьютеры, используя RPC и DCOM. Рекомендуется обратиться к производителям важнейших используемых программ, чтобы определить связь этих программ с программами SVCHOST.exe или LSASS.exe и необходимость в использовании RPC и DCOM. Если вышеперечисленное не требуется, не следует включать данный параметр политики.

Примечание. Если какой-нибудь параметр политики открывает порт 445 протокола TCP, брандмауэр Windows разрешает входящие эхо-запросы по протоколу ICMP (такое сообщение посылается программой Ping), даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметры политики, которые могут открывать порт 445 протокола TCP: "Брандмауэр Windows: разрешить исключение для входящего общего доступа к файлам и принтерам", "Брандмауэр Windows: разрешить исключение для входящих сообщений удаленного администрирования" и "Брандмауэр Windows: определение входящих исключений портов".

Если значение данного параметра равно 1, тогда удаленное администрирование данного компьютера при помощи WMI (порты TCP 135 и 445) будет разрешено.

При этом с помощью параметра строкового типа RemoteAddresses, можно через запятую указать конкретные IP-адреса компьютеров, для пакетов от которых разрешено удаленное администрирование.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RemoteAddresses
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\Services\FileAndPrint

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешает исключение для входящего общего доступа к файлам и принтерам
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Разрешает входящий общий доступ к файлам и принтерам. Для этого брандмауэр Windows открывает порты 137 и 138 для протокола UDP, и порты 139 и 445 для протокола TCP.

Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows откроет эти порты, так что этот компьютер сможет принять задание печати и запросы доступа к общим файлам. Небходимо задать IP-адреса или подсети, из которых допускается принятие этих входящих сообщений. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления устанавливается флажок "Общий доступ к файлам и принтерам", и администраторы не могут снять его.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать эти порты, что запретит общий доступ к файлам и принтерам на этом компьютере. Если администратор попытается открыть любой из этих портов путем добавления его в локальный список исключений портов, брандмауэр Windows не откроет этот порт. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Общий доступ к файлам и принтерам", и администраторы не могут установить его.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows не откроет эти порты. Поэтому компьютер не может предоставить общий доступ к файлам и принтерам до тех пор, пока администратор не начнет использовать другие параметры политики для открытия затребованных портов. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Общий доступ к файлам и принтерам". Администраторы могут изменить этот флажок.

Примечание. Если параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то брандмауэр Windows позволяет входящий эхо-запрос по протоколу ICMP (такое сообщение посылается программой Ping), даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметр политики, который может открыть порт 445 для протокола TCP, включает "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для входящего общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение входящих сообщений удаленного администрирования" "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

с помощью параметра строкового типа RemoteAddresses, можно через запятую указать конкретные IP-адреса компьютеров, для пакетов от которых разрешен входящий доступ к этой службе.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\Services\FileAndPrint

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешает исключение для входящего общего доступа к файлам и принтерам
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Разрешает входящий общий доступ к файлам и принтерам. Для этого брандмауэр Windows открывает порты 137 и 138 для протокола UDP, и порты 139 и 445 для протокола TCP.

Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows откроет эти порты, так что этот компьютер сможет принять задание печати и запросы доступа к общим файлам. Небходимо задать IP-адреса или подсети, из которых допускается принятие этих входящих сообщений. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления устанавливается флажок "Общий доступ к файлам и принтерам", и администраторы не могут снять его.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать эти порты, что запретит общий доступ к файлам и принтерам на этом компьютере. Если администратор попытается открыть любой из этих портов путем добавления его в локальный список исключений портов, брандмауэр Windows не откроет этот порт. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Общий доступ к файлам и принтерам", и администраторы не могут установить его.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows не откроет эти порты. Поэтому компьютер не может предоставить общий доступ к файлам и принтерам до тех пор, пока администратор не начнет использовать другие параметры политики для открытия затребованных портов. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Общий доступ к файлам и принтерам". Администраторы могут изменить этот флажок.

Примечание. Если параметр политики открывает порт 445 для протокола TCP, то брандмауэр Windows позволяет входящий эхо-запрос по протоколу ICMP (такое сообщение посылается программой Ping), даже если параметр политики "Брандмауэр Windows: Разрешить исключения ICMP" будет блокировать их. Параметр политики, который может открыть порт 445 для протокола TCP, включает "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение для входящего общего доступа к файлам и принтерам" "Брандмауэр Windows: Разрешить исключение входящих сообщений удаленного администрирования" "Брандмауэр Windows: Определение входящих исключений портов"

Если значение данного параметра равно 1, тогда входящий доступ для службы файлов и принтеров (порты UDP 137 и 138, и порты TCP 139 и 445) будет разрешен.

При этом с помощью параметра строкового типа RemoteAddresses, можно через запятую указать конкретные IP-адреса компьютеров, для пакетов от которых разрешен входящий доступ к этой службе.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RemoteAddresses
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\Services\RemoteDesktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения для входящих сообщений удаленного управления рабочим столом
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Разрешить компьютеру принимать входящие запросы на удаленное управление рабочим столом (Remote Desktop). Для этого брандмауэр Windows открывает порт 3389 протокола TCP.

Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows открывает этот порт, так что компьютер может принимать запросы на удаленное управление рабочим столом. Небходимо задать IP-адреса или подсети, из которых допускается принятие этих входящих сообщений. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления устанавливается флажок "Удаленное управление рабочим столом", и администраторы не могут снять его.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows заблокирует этот порт, так что компьютер не сможет принимать запросы на удаленное управление рабочим столом. Если администратор попытается открыть любой из этих портов, добавив его в локальный список исключений портов, брандмауэр Windows не откроет этот порт. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Удаленное управление рабочим столом", и администраторы не могут установить его.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows не откроет этот порт. Поэтому компьютер не сможет принимать запросы на удаленное управление рабочим столом до тех пор, пока администратор не станет использовать другие параметры политики для открытия порта. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Удаленное управление рабочим столом". Администраторы могут изменить этот флажок.

с помощью параметра строкового типа RemoteAddresses, можно через запятую указать конкретные IP-адреса компьютеров, для пакетов от которых разрешено удаленное управление рабочим столом.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\Services\RemoteDesktop

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения для входящих сообщений удаленного управления рабочим столом
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Разрешить компьютеру принимать входящие запросы на удаленное управление рабочим столом (Remote Desktop). Для этого брандмауэр Windows открывает порт 3389 протокола TCP.

Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows открывает этот порт, так что компьютер может принимать запросы на удаленное управление рабочим столом. Небходимо задать IP-адреса или подсети, из которых допускается принятие этих входящих сообщений. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления устанавливается флажок "Удаленное управление рабочим столом", и администраторы не могут снять его.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows заблокирует этот порт, так что компьютер не сможет принимать запросы на удаленное управление рабочим столом. Если администратор попытается открыть любой из этих портов, добавив его в локальный список исключений портов, брандмауэр Windows не откроет этот порт. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Удаленное управление рабочим столом", и администраторы не могут установить его.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows не откроет этот порт. Поэтому компьютер не сможет принимать запросы на удаленное управление рабочим столом до тех пор, пока администратор не станет использовать другие параметры политики для открытия порта. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Удаленное управление рабочим столом". Администраторы могут изменить этот флажок.

Если значение данного параметра равно 1, тогда удаленное управление рабочим столом данного компьютера (порты TCP 3389) будет разрешено.

При этом с помощью параметра строкового типа RemoteAddresses, можно через запятую указать конкретные IP-адреса компьютеров, для пакетов от которых разрешено удаленное управление рабочим столом.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


RemoteAddresses
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\Services\UPnPFramework

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения входящего трафика для UPnP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Разрешить этому компьютеру принимать незапрошенные входящие сообщения Plug and Play, отправленные сетевыми устройствами, такими как маршрутизаторы со встроенными брандмауэрами. Для этого брандмауэр Windows открывает порт 2869 протокола TCP и порт 1900 протокола UDP.

Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows открывает эти порты, так что компьютер сможет принимать сообщения Plag and Play. Небходимо задать IP-адреса или подсети, из которых допускается принятие этих входящих сообщений. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления устанавливается флажок "Структура UPnP", и администраторы не могут снять его.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать эти порты и запретит получение сообщений Plag and Play на этом компьютере. Если администратор попытается открыть эти порты, добавив их в локальный список исключений портов, брандмауэр Windows не откроет эти порты. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Структура UPnP", и администраторы не cмогут установить его.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows не откроет эти порты. Поэтому компьютер не может принять сообщения Plug and Play до тех пор, пока администратор не станет использовать другие параметры политики для открытия требуемых портов или разрешения требуемых программ. В компоненте брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Структура UPnP". Администраторы могут изменить этот флажок.

с помощью параметра строкового типа RemoteAddresses, можно через запятую указать конкретные IP-адреса компьютеров, принятие пакетов от которых разрешено.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


Enabled
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>\Services\UPnPFramework

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Разрешить исключения входящего трафика для UPnP
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Разрешить этому компьютеру принимать незапрошенные входящие сообщения Plug and Play, отправленные сетевыми устройствами, такими как маршрутизаторы со встроенными брандмауэрами. Для этого брандмауэр Windows открывает порт 2869 протокола TCP и порт 1900 протокола UDP.

Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows открывает эти порты, так что компьютер сможет принимать сообщения Plag and Play. Небходимо задать IP-адреса или подсети, из которых допускается принятие этих входящих сообщений. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления устанавливается флажок "Структура UPnP", и администраторы не могут снять его.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет блокировать эти порты и запретит получение сообщений Plag and Play на этом компьютере. Если администратор попытается открыть эти порты, добавив их в локальный список исключений портов, брандмауэр Windows не откроет эти порты. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Структура UPnP", и администраторы не cмогут установить его.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows не откроет эти порты. Поэтому компьютер не может принять сообщения Plug and Play до тех пор, пока администратор не станет использовать другие параметры политики для открытия требуемых портов или разрешения требуемых программ. В компоненте брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Структура UPnP". Администраторы могут изменить этот флажок.

Если значение данного параметра равно 1, тогда принятие незапрошенных входящих сообщений протокола UPnP (порты TCP 2869 и UDP 1900) будет разрешено.

При этом с помощью параметра строкового типа RemoteAddresses, можно через запятую указать конкретные IP-адреса компьютеров, принятие пакетов от которых разрешено.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


EnableFirewall
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Защита всех сетевых подключений
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Включает брандмауэр Windows.

Если включить этот параметр, то брандмауэр Windows будет запущен, несмотря на параметр политики "Конфигурация компьютера\Шаблоны администрирования\Сеть\Сетевые соединения\Запретить использование брандмауэра в доменной сети DNS".

Если отключить этот параметр политики, то брандмауэр Windows не будет запущен. Это единственный способ запретить запуск брандмауэра (администраторы, выполнившие вход на локальную систему, также не смогут запустить его).

Если не настраивать этот параметр политики, то администраторы не смогут использовать параметры брандмауэра Windows на панели управления для включения или выключения брандмауэра до тех пор, пока параметр политики "Запретить использование брандмауэра подключения к Интернету в доменной сети DNS" не перекроет это правило.

Если значение данного параметра равно 0, тогда стандартный брандмауэр в этом профиле будет отключен.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DoNotAllowExceptions
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Не разрешать исключения
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Определяет блокировку брандмауэром Windows всех незапрошенных входящих сообщений. Этот параметр политики перекрывает все другие параметры политики брандмауэра Windows, которые разрешают такие сообщения.

Если разрешить этот параметр политики в параметрах брандмауэра Windows на панели управления, то устанавливается флажок "Не разрешать исключения", и администратор не может снять его. Можно также разрешить параметр политики "Брандмауэр Windows: Защитить все сетевые подключения"; в противном случае, администраторы, выполнившие вход в локальную систему, могут обходить параметр политики "Брандмауэр Windows: Не разрешать исключения", выключая брандмауэр.

Если запретить этот параметр политики, брандмауэр Windows применяет другие настройки политики, которые разрешают незапрошенные входящие сообщения. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления снимается флажок "Не разрешать исключения", и администраторы не могут установить его.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows применит другие параметры политики, которые разрешают незапрошенные входящие сообщения. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления флажок "Не разрешать исключения" по умолчанию не устанавливается, но администраторы могут установить его.

Если значение данного параметра равно 1, тогда программы-исключения не будут учитываться стандартным брандмауэром.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Запретить одноадресные ответы на многоадресные или широковещательные запросы
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Компьютер не получит одноадресные отклики на свои исходящие многоадресные или широковещательные сообщения.

Если разрешить этот параметр политики и данный компьютер отправляет многоадресные или широковещательные сообщения другим компьютерам, брандмауэр Windows блокирует одноадресные ответы, отправляемые другими компьютерами.

Если запретить или не настраивать этот параметр политики и данный компьютер отправляет многоадресные или широковещательные сообщения другим компьютерам, брандмауэр Windows в течение трех секунд ожидает получения одноадресных ответов от этих компьютеров, а затем блокирует все ответы, отправленные позже.

Примечание. Этот параметр политики не действует, если одноадресные сообщения являются откликами на широковещательные сообщения протокола DHCP, посланные этим компьютером. Брандмауэр Windows всегда разрешает эти одноадресные отклики. Однако этот параметр политики может повлиять на сообщения протокола NetBIOS, определяющие конфликты имен.

Если значение данного параметра равно 1, тогда одноадресные ответы на многоадресные запросы, которые посылал данный компьютер, будут блокироваться. По умолчанию брандмауэр не блокирует одноадресные ответы в течение 3 секунд после посылки многоадресного запроса. Независимо от значения этого параметра брандмауэр не блокирует ответы на широковещательные запросы к серверу DHCP.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableNotifications
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\<DomainProfile или StandardProfile>

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Брандмауэр Windows: Запретить уведомления
Путь групповой политики: Сеть;Сетевые подключения;Брандмауэр Windows;[Профиль домена|Стандартный профиль]

Брандмауэр Windows не будет отображать уведомления пользователю в случае, если программа запрашивает, чтобы брандмауэр Windows добавил ее к списку исключений программ.

Если разрешить этот параметр политики, то брандмауэр Windows не будет отображать эти уведомления.

Если запретить этот параметр политики, то брандмауэр Windows разрешит отображение этих уведомлений. В параметрах брандмауэра Windows на панели управления устанавливается флажок "Отобразить уведомление, если брандмауэр Windows блокирует программу", и администраторы не могут снять его.

Если не настраивать этот параметр политики, то брандмауэр Windows будет действовать так, как если бы параметр политики был запрещен, однако в этом случае в параметрах брандмауэра Windows на панели управления по умолчанию установится флажок "Отобразить уведомление, если брандмауэр Windows блокирует программу", и администратор может изменить его.

Если значение данного параметра равно 1, тогда уведомления о новых блокируемых программах отображаться не будут.

Значение данного параметра изменяется при помощи диалога Свойства (одноименная команда меню Действие) данной оснастки.

Теги: Безопасность ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


QuickLaunchShortcut
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Не создавать ярлык на панели быстрого запуска
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media

Эта политика запрещает создание ярлыка проигрывателя на панели быстрого запуска.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователь может выбирать, следует ли создавать ярлык проигрывателя на панели быстрого запуска.

Запрещает создание ярлыка проигрывателя на панели быстрого запуска.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


PreventLibrarySharing
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить общий доступ к файлам мультимедиа
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media

Запрещает общий доступ к файлам мультимедиа проигрывателя Windows Media.

Эта политика запрещает пользователям компьютера общий доступ к цифровому мультимедиа проигрывателя Windows Media с других компьютеров или устройств в одной сети. Если этот параметр выключен или не определен, любой пользователь может включить или выключить общий доступ к мультимедиа из проигрывателя Windows Media. Если этот параметр включен, общий доступ к мультимедиа из проигрывателя Windows Media, а также из всех программ, зависящих от функции общего доступа проигрывателя, будет отключен.

Запретить открытие общего доступа к библиотеке можно при помощи параметра PreventLibrarySharing. Для этого достаточно присвоить ему значение 1.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


GroupPrivacyAcceptance
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Не отображать диалоговые окна первого использования
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media

Не отображать диалоговые окна первого использования

Эта политика запрещает открытие диалоговых окон "Параметры конфиденциальности" и "Параметры установки" при первом запуске проигрывателя Windows Media.

Эта политика запрещает открытие диалоговых окон, позволяющих пользователям выбирать параметры конфиденциальности, типы файлов и другие параметры рабочего стола при первом запуске проигрывателя. Некоторые из этих параметров можно задать с помощью других групповых политик проигрывателя Windows Media.

Если эта политика не настроена или отключена, данные диалоговые окна открываются при первом запуске проигрывателя.

Позволяет запретить отображение диалога, отображаемого при первом запуске проигрывателя.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DontUseFrameInterpolation
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить сглаживание изображения
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media

Запрещает сглаживание изображения.

Эта политика запрещает сглаживание изображения, которое может повышать качество изображения при воспроизведении видео на компьютерах с ограниченными ресурсами. При этом снимается и становится недоступным флажок "Использовать сглаживание изображения" в диалоговом окне "Настройка ускорения видео".

Если эта политика отключена, сглаживание изображения может при необходимости выполняться, а флажок "Использовать сглаживание изображения" устанавливается и становится недоступным.

Если эта политика не настроена, сглаживание изображения может при необходимости выполняться. Пользователи могут устанавливать или снимать флажок "Использовать сглаживание изображения".

Сглаживание изображения поддерживается только в операционных системах Windows XP Home Edition и Windows XP Professional.

Определяет использование возможностей сглаживания изображений.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableAutoUpdate
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить автоматические обновления
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media

Запрещает вывод запросов на обновление проигрывателя Windows Media.

Эта политика запрещает обновление проигрывателя и блокирует вывод сообщений о наличии обновленной версии для пользователей с правами администратора. Команда "Проверка наличия обновлений" в меню "Справка" проигрывателя недоступна. Кроме того, не выбраны и не доступны интервалы времени в группе "Проверить наличие обновлений" на вкладке "Проигрыватель".

Если эта политика не настроена или отключена, команда "Проверка наличия обновлений" доступна только для пользователей с правами администратора. Если доступна обновленная версия, могут выводиться запросы на обновление проигрывателя. По умолчанию пользователи с правами администратора могут выбирать частоту проверки наличия обновлений.

Команда "Проверка наличия обновлений" недоступна пользователям без прав администратора, и для них никогда не выводятся запросы на обновление проигрывателя, даже если эта политика отключена.

Если равно 1, автоматическое обновление музыкального проигрывателя будет запрещено.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DesktopShortcut
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Не создавать ярлык на рабочем столе
Путь групповой политики: Компоненты Windows;проигрыватель Windows Media

Эта политика запрещает создание ярлыка проигрывателя на рабочем столе пользователя.

Если эта политика не настроена или отключена, пользователь может выбирать, следует ли создавать ярлык проигрывателя на рабочем столе.

Запрещает создание ярлыка проигрывателя на рабочем столе пользователя.

Теги: Инсталляция ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


DisableOnline
HKLM\Software\Policies\Microsoft\WMDRM

Тип параметра: reg_dword
Имя групповой политики: Запретить доступ к Интернету для Windows Media DRM
Путь групповой политики: Компоненты Windows;Управление цифровыми правами Windows Media

Запрещает доступ к Интернету или интрасети системе управления цифровыми правами Windows Media.

Если управление цифровыми правами Windows Media включено, ему будет запрещен доступ к Интернету или интрасети для запроса лицензий и выполнения обновлений безопасности.

Если этот параметр включен, программы не могут запрашивать лицензии для защищенного содержимого, обновлять компоненты безопасности Windows Media DRM или восстанавливать резервные копии лицензий на содержимое. При этом защищенное содержимое, на которое уже имеется лицензия на локальном компьютере, будет по-прежнему воспроизводиться. Пользователи смогут также использовать защиту для музыкальных файлов, скопированных с компакт-диска, и воспроизводить защищенное содержимое на своем компьютере, поскольку в данном случае лицензия создается локально.

Если этот параметр отключен или не задан, Windows Media DRM работает в обычном режиме и будет подключаться к Интернету или интрасети для получения лицензий, загрузки обновлений безопасности и восстановления резервных копий лицензий.

Если равно 1, службе управления цифровыми правами музыкальных файлов (DRM) будет запрещен доступ к Интернету и локальной сети.

Теги: Сеть ~HKCU Vista 2003 GPO


public
HKLM\Software\Policies\SNMP\Parameters\PermittedManagers

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Разрешенные диспетчеры
Путь групповой политики: Сеть;SNMP

[нет]

Хранит список компьютеров, от которых разрешено получать SNMP пакеты.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


public
HKLM\Software\Policies\SNMP\Parameters\TrapConfiguration

Тип параметра: reg_string
Имя групповой политики: Ловушки для публичного сообщества
Путь групповой политики: Сеть;SNMP

Этот параметр разрешает конфигурацию ловушек для агента SNMP.

Протокол SNMP - это протокол, позволяющий пользователю удаленно управлять компьютерной сетью путем опроса и установки параметров терминалов и наблюдения за сетевыми событиями.

Этот параметр позволяет настраивать имена узлов, которые получают сообщения-ловушки для сообщества, посылаемые службой SNMP. Сообщение-ловушка - это сигнал или значимое событие, которое позволяет агенту SNMP уведомлять системы управления в асинхронном режиме.

Если этот параметр включен, то служба SNMP посылает сообщения-ловушки узлам в публичном сообществе.

Если этот параметр отключен или не задан, то служба SNMP использует конфигурацию ловушек, заданную на локальном компьютере.

Примечание. Этот параметр не оказывает влияния, если агент SNMP не установлен на клиентском компьютере.

См. также описание двух других параметров SNMP: "Разрешенные диспетчеры" и "Сетевое имя".

Хранит список ловушек, собирающих данные от агентов SNMP для публичного сообщества.

Теги: Конфигурация ~HKCU Vista 2003 XP GPO
  • все теги
  • на главную страницу


[нет]
HKLM\Software\Policies\SNMP\Parameters

Тип параметра: подраздел
Имя групповой политики: [нет]
Путь групповой политики: [нет]

[нет]

Настройки работы службы SNMP можно изменить при помощи параметров строкового типа данной ветви реестра.

Теги: Конфигурация Vista 2003 XP GPO


NoBroadcast
HKLM\SOFTWARE\Symantec\SymSC

Тип параметра: reg_binary

Присвойте данному параметру значение 00, чтобы запретить файрволлу Norton Internet Security 2004 Pro отключать стандартный брандмауэр Windows.

Теги: Конфигурация Windows Приложения


нет
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\KAVFSEE\SnmpAgent

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры компонента "Поддержка SNMP-протокола", используемого программой Антивирус Касперского для Workstation в 64-разрядной версии Windows.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKLM\Software\Wow6432Node\KasperskyLab\KAVFSEE\[версия]\CrashDump

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры дампов, используемые программой Антивирус Касперского для Workstation в 64-разрядной версии Windows.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKLM\Software\Wow6432Node\KasperskyLab\KAVFSEE\[версия]\Trace

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры журнала трассировки, используемого программой Антивирус Касперского для Workstation в 64-разрядной версии Windows.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKLM\Software

Тип параметра: подраздел

Содержит настройки приложений, не зависящие от того, какой пользователь зарегистрирован в системе.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\Clone

Тип параметра: подраздел

Содержит набор опций, использованных при запуске системы. Редактор не позволяет получить доступ к нему.

Теги: Конфигурация Windows


FilterFilesWithUnknownExtensions
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSe\tControl\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы разрешить поиск файлов всех типов.

Теги: Поиск Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ASD

Тип параметра: подраздел

Установки для внутренних целей Windows.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит параметры, значения которых определяют каталоги или файлы, архивирование которых выполняться не будет.

Например, по умолчанию архивирование следующих файлов не выполняется: файл подкачки, временные файлы, файлы службы System Restore и службы BITS, и т.д.

Теги: Архивация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToSnapshot

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит параметры, значения которых определяют каталоги или файлы, которые не будут входить в создаваемый снимок теневой копии.

По умолчанию в создаваемый снимок не входят файлы, принадлежащие RAC.

Теги: Архивация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\KeysNotToRestore

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит параметры, значения которых определяют ветви реестра, восстанавливать содержимое которых будет запрещено.

Теги: Архивация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки архивации файлов

Теги: Конфигурация Windows


Attributes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Biosinfo\APM

Тип параметра: reg_dword

Если битовая маска параметра равна 0х00000001, тогда APM будет включен (нужно, чтобы в файле syssetup\clasinst.c было подтверждение APM_BIOS_KNOWN_GOOD)
Если битовая маска параметра равна 0х00000002, тогда APM будет отключен (нужно, чтобы в файле syssetup\clasinst.c было подтверждение APM_BIOS_KNOWN_BAD)

Теги: Архивация Windows


ImagePath
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BootVerificationProgram

Тип параметра: reg_string

Определяет полный путь и имя файла программы проверки запуска. При запуске Windows выполняет данную программу.

*********Определение взято у Microsoft
Specifies the full path and file name of a custom startup verification program. At startup, the Windows 2000 service controller runs the program listed here.

To run a custom startup verification program, you must disable the standard startup verification functions in Winlogon by setting ReportBootOk to 0.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BootVerificationProgram

Тип параметра: подраздел

По умолчанию значение параметра LastKnownGood изменяется после того, как любой пользователь успешно войдет в операционную систему (процесс изменения параметра LastKnownGood называется верификацией). Однако существует возможность изменения данного условия.

Для этого достаточно описать новую программу верификации с помощью ветви HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BootVerificationProgram.

Теги: Конфигурация Windows


HcDisableSelectiveSuspend
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\[номер контроллера]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда отключение электроэнергии от концентратора будет запрещено.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Universal Serial Bus controllers

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4658EE7E-F050-11D1-B6BD-00C04FA372A7}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса IEEE 1394 and SCSI printers

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{48721b56-6795-11d2-b1a8-0080c72e74a2}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Dot4

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{49ce6ac8-6f86-11d2-b1e5-0080c72e74a2}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Dot4Print

Теги: Конфигурация Windows


Upperfilters
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: reg_string

Данные параметры строкового типа содержат списки фильтров для CD-ROM приводов. Если после удаления какой-либо программы CD-ROM привод перестает распознаваться, а в оснастке Просмотр событий появляются ошибки с кодами 39, 32 и 31, тогда следует просмотреть эти параметры реестра — возможно при удалении программы, ссылки на ее фильтры не были удалены из этих параметров, что и приводит к возникновению ошибок при попытке обращения к приводам. Данная проблема описана в статье KB270008 базы знаний Microsoft для Windows 2000.

Теги: Оборудование Windows


Lowerfilters
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: reg_string

Данные параметры строкового типа содержат списки фильтров для CD-ROM приводов. Если после удаления какой-либо программы CD-ROM привод перестает распознаваться, а в оснастке Просмотр событий появляются ошибки с кодами 39, 32 и 31, тогда следует просмотреть эти параметры реестра — возможно при удалении программы, ссылки на ее фильтры не были удалены из этих параметров, что и приводит к возникновению ошибок при попытке обращения к приводам. Данная проблема описана в статье KB270008 базы знаний Microsoft для Windows 2000.

Теги: Оборудование Windows


DefaultRequestFlags
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: reg_dword

Если данный параметр имеет битовую маску 0x08, тогда синхронизация при переносе данных CD-ROM приводов отключена (по умолчанию)

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E966-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Computer

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Disk drives

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Display

Теги: Конфигурация Windows


EnableUDMA66
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000

Тип параметра: reg_dword

данный параметр dword-типа определяет, может ли диск работать в режиме UDMA66. Если ваш диск поддерживает режим UDMA66, а Windows определяет его как UDMA33, то создайте в подразделе 0000 данный параметр dword-типа и присвойте ему значение 1.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки HDD.

Теги: Оборудование Windows


SlaveDeviceTimingMode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Определяет в каком режиме работает в данный момент Slave устройство, установленное на контроллере. Возможны следующие варианты:

0x10010 режим UDMA Mode 5 (ATA100).

0x8010 режим UDMA Mode 4 (ATA66).

0x2010 режимы UDMA Mode 2 (ATA33).

0x0410 режим Multi-Word DMA Mode 2 и PIO 4.

Теги: Оборудование Windows


MasterDeviceTimingMode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Определяет в каком режиме работает в данный момент Master устройство, установленное на контроллере. Возможны следующие варианты:

0x10010 режим UDMA Mode 5 (ATA100).

0x8010 режим UDMA Mode 4 (ATA66).

0x2010 режимы UDMA Mode 2 (ATA33).

0x0410 режим Multi-Word DMA Mode 2 и PIO 4.

Теги: Оборудование Windows


UserSlaveDeviceTimingModeAllowed
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Определяет в каком максимальном режиме разрешается работать Slave устройству, установленному на контроллере (если режим работы выбирался вручную).

Для того чтобы разрешить использовать устройство в UDMA режиме, данному параметру нужно присвоить значение 0хffffffff. Если же значение равно 0х0000001f, то устройство сможет работать только в PIO режиме.

Теги: Оборудование Windows


UserMasteDeviceTimingModeAllowed
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Определяет в каком максимальном режиме разрешается работать Master устройству, установленному на контроллере (если режим работы выбирался вручную).

Теги: Оборудование Windows


SlaveDeviceTimingModeAllowed
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Определяет в каком максимальном режиме разрешается работать Slave устройству, установленному на контроллере.

Для того чтобы разрешить использовать устройство в UDMA режиме, данному параметру нужно присвоить значение 0хffffffff. Если же значение равно 0х0000001f, то устройство сможет работать только в PIO режиме.

Теги: Оборудование Windows


MasteDeviceTimingModeAllowed
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Определяет в каком максимальном режиме разрешается работать Master устройству, установленному на контроллере.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки HDD.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Keyboard

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Media

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\EnableCallerID

Тип параметра: подраздел

Удалить, чтобы отключить CallerID

Теги: Конфигурация Windows


CountryID
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000

Тип параметра: reg_binary

Присвойте данному параметру значение B5 00 00 00, если у вас установлен модем Agere, и он не воспринимает сигнал Занято.

Теги: Оборудование Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки модема.

Теги: Конфигурация Windows


UserInit
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер контроллера]

Тип параметра: reg_dword

Чтобы изменить дополнительные параметры инициализации модема, необходимо воспользоваться параметром строкового типа UserInit. Данный параметр расположен в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\«номер устройства» и содержит в себе строку инициализации модема.

Теги: Конфигурация Windows


MaximumPortSpeed
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер контроллера]

Тип параметра: reg_dword

Чтобы изменить текущую скорость порта для модема, нужно воспользоваться параметром DWORD-типа MaximumPortSpeed, расположенном в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\«номер устройства». Значение данного параметра DWORD-типа определяет скорость работы порта для модема и может принимать следующие значения: 12c, 4b0, 960, 12c0, 2580, e100 ,1с200 ,35400, 70800 и т.д.

Теги: Конфигурация Windows


LoggingPath
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер контроллера]

Тип параметра: reg_dword

Чтобы изменить название журнала (и путь к нему), предназначенного для протоколирования работы модема, необходимо воспользоваться параметром строкового типа LoggingPath, который расположен в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\«номер устройства». Стоит также учитывать, что если параметр типа REG_BINARY Logging из данной ветви реестра будет равен 0, тогда протоколирование работы модема вестись не будет.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки модема.

Теги: Конфигурация Windows


PruningMode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\«номер»

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда в поле Частота обновления экрана будут скрыты все режимы, которые не может поддерживать текущий монитор.

Теги: Конфигурация Windows


Mode1
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе такие параметры: "вертикальная_развертка(то_30_до_96)", "горизонтальная_развертка(от_60_до_120)", +, +

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки монитора.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки монитора.

Теги: Конфигурация Windows


WaitEventMask
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер мыши]

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 0xFFFFFFFF, тогда будет отключено удаленное обнаружение отключения мыши

Теги: Оборудование Windows


MouseInitializePolled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер мыши]

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда мышь не поддерживает init through the interrupt

Теги: Оборудование Windows


DisableInitializePolledUI
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер мыши]

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда мышь не поддерживает init through the interrupt

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Mouse

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e971-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Multifunction adapters

Теги: Оборудование Windows


LocalVolumes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер l2tp драйвера]

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как L2TP драйвер отвечает, когда пэр запрашивает кадры неподдерживаемого типа.

Значение Значения
— 0 — Туннель закончен.
— 1 — По умолчанию. Ошибка игнорируется.

*******Описание взято у Microsoft
Determines how the L2TP driver responds when a peer requests a framing type that the system does not offer.

Value Meaning
— 0 — The tunnel is terminated.
— 1 — The error is ignored.

By default, the L2TP driver ignores frame errors. This is appropriate because the definition of the framing field is still being revised.

Теги: Сеть Windows


HostName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер l2tp драйвера]

Тип параметра: reg_string

Определяет, что имя хоста не используется пэром в течение туннельных переговоров.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the host name passed to a peer during tunnel negotiation.

By default, the name of the local computer is sent to the peer, but you can add this value to the registry to specify a different host name. Enter any valid host name in ASCII characters, such as an IP address or Domain Name System (DNS) name.

Теги: Сеть Windows


HelloMs
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер l2tp драйвера]

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF

Определяет, как часто L2TP драйвер посылает сообщения hello. Одно сообщение hello посылают каждый раз, когда подключение простаивает в течение времени, указанного в этом параметре.

*******Описание взято у Microsoft
Determines how often the L2TP driver sends hello messages. One hello message is sent each time the connection is idle for the time specified in this entry. This time is known as the hello interval.

Hello messages are L2TP control messages sent at regular intervals to prevent an active, but silent, connection from being mistaken for an idle line. They are also known as keep-alive messages.

If the value of this entry is 0x0, the system does not send hello messages. As a result, an active connection might be terminated prematurely.

Теги: Сеть Windows


Exclusive Tunnels
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер l2tp драйвера]

Тип параметра: reg_dword

Определяет, используют ли исходящие запросы к тому же самому пэру уже установленный туннель.

Значение Значения
— 0 — Общедоступный. Если туннель к пэру уже установлен, новые исходящие запросы могут быть добавлены к существующему туннелю.
— 1 — Исключительный. L2TP драйвер создает новый туннель для каждого уходящего запроса.

*******Описание взято у Microsoft
Determines whether outgoing calls to the same peer use the same tunnel.

Value Meaning
— 0 — Shared. If a tunnel to a peer is already established, new outgoing calls can be added to the existing tunnel.
— 1 — Exclusive. The L2TP driver creates a new tunnel for each outgoing call.

Теги: Сеть Windows


EnableForRouting
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер l2tp драйвера]

Тип параметра: reg_dword

Определяет, настроен ли порт как маршрутизатор. Этот параметр обращается к портам, управляемым L2TP драйвером.

Значение Значения
— 0 — Не конфигурирован как маршрутизатор. Это значение предназначено для портов, обращающихся с подключениями модемной связи.
— 1 — Конфигурирован как маршрутизатор.

*******Описание взято у Microsoft
Determines whether the port is configured as a router. This entry applies to ports managed by an L2TP driver.

Value Meaning
— 0 — Not configured as a router. This value is designed for ports handling dial-up connections.
— 1 — Configured as a router.

To change the value of this entry, use Routing and Remote Access. Do not edit the registry.

Теги: Сеть Windows


EnableForRas
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер l2tp драйвера]

Тип параметра: reg_dword

Определяет, конфигурирован ли порт для подключений модемной связи при помощи службы RAS. Этот параметр относится к портам, управляемым L2TP драйвером.

Значение Значения
— 0 — Не конфигурирован для подключений модемной связи. Это значение предназначено для маршрутизаторов.
— 1 — Конфигурирован для подключений модемной связи.

*******Описание взято у Microsoft
Determines whether the port is configured for dial-up connections using Remote Access Service (RAS). This entry applies to ports managed by an L2TP driver.

Value Meaning
— 0 — Not configured for dial-up connections. This value is designed for routers.
— 1 — Configured for dial-up connections.

To change the value of this entry, use Routing and Remote Access. Do not edit the registry.

Теги: Сеть Windows


ControlReceiveWindow
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер l2tp драйвера]

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF messages

Определяет значение для максимального номера сообщений управления, которые поддерживаются локальным окном получения данных.

Если значение этого входа — 0x0, L2TP драйвер не посылает сообщение AVP в течение туннельных переговоров. В результате пэр принимает размер окна получения равным четырем сообщениям.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the suggested value for the maximum number of control messages that can be held in the local receive window.

The value of this entry is sent to a peer in a Receive Window Attribute-Value Pair (AVP) message during tunnel negotiation. It is intended to suggest to the peer that it should increase the size of the receive window from its typical value of four control messages. This value is only a guideline; the driver does not enforce the value.

If the value of this entry is 0x0, the L2TP driver does not send a Receive Window AVP message during tunnel negotiation. As a result, the peer assumes a receive window size of four messages.

Теги: Конфигурация Windows


PnPCapabilities
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер сетевого адаптера]

Тип параметра: reg_dword

Определяет настройки соответствующего сетевого адаптера.

В данной ветви реестра для определения параметров вывода из ждущего режима вместо параметра WakeFromSleepState используются отдельные биты битовой маски PnPCapabilities.
— 0x100. Определяет, будет ли разрешен вывод компьютера из ждущего режима только с управляющих станций.
— 0x10. Определяет, будет ли разрешен вывод компьютера из ждущего режима при помощи соответствующего сетевого адаптера.

Теги: Сеть Windows


Route
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства]\Linkage

Тип параметра: reg_multi_sz

Определяет подразделы ветви Linkage, содержимое которых использовалось при связывании.

********Описание взято у Microsoft
Specifies the Linkage subkeys from which data was collected to create the binding. Each name in the value of this entry indicates a path through the binding protocol.

The Linkage subkeys that appear in the value of this entry can represent either services or devices.

— Linkage subkeys for services bear the name of the service, such as Tcpip, and appear in HKLM\System\CurrentControlSet\Services.
— Linkage subkeys for device are named by the globally unique identifier (GUID) of the device class and appear in HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class.

A valid binding requires a value for three entries: BindExport and Route .

To determine the type of hardware device represented by a class-GUID subkey, use a registry editor. Click the name of the class-GUID subkey (it appears as a 16-byte alphanumeric string within brackets). The device type appears in the value of the first, unnamed entry in the subkey.

Many digits in the GUID are unique to your system. However, the three digits preceding the first hyphen are specific to the device class and are the same on all systems. For example, the three digits preceding the first hyphen in the DVD/CD-ROM drives class are always 965.

Do not change any entries in the Class subkey or any subkey within it. The system configures these subkeys to comply with Plug and Play standards. Changing any data can prevent your computer devices from starting or operating properly.

Теги: Сеть Windows


OtherDependencies
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства]\Linkage

Тип параметра: reg_multi_sz

Определяет услуги, требуемые сетевым компонентом в дополнение к определенным связыванием.

********Описание взято у Microsoft
Specifies services required by the network component in addition to those specified in the binding. This entry and its value are retained when bindings are reconfigured, even when the other entries in the Linkage subkey are deleted and recreated.

For example, in the NetBT\Linkage subkey, the value of OtherDependencies is Tcpip. This value indicates that NetBT requires TCP/IP, regardless of its current binding configuration.

A valid binding requires a value for three entries: BindExport and Route .

Services upon which the network component depends due to its current binding are stored in its DependOnService entry.

Windows 2000 adds this entry to the subkey only when it is required by the network component. It does not appear in all Linkage subkeys.

To determine the hardware device represented by a Device-number subkey, use a registry editor. Click the Device-number subkey (it appears as a four-digit number, such as 0000). The value of DriverDesc, which describes the driver, typically identifies the device.

Many digits in the globally unique identifier (GUID) are unique to your system. However, the three digits preceding the first hyphen are specific to the device class and are the same on all systems. For example, the three digits preceding the first hyphen in the DVD/CD-ROM drives class are always 965.

Do not change any entries in the Class subkey or any subkey within it. The system configures these subkeys to comply with Plug and Play standards. Changing any data can prevent your computer devices from starting or operating properly.

Теги: Сеть Windows


Export
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства]\Linkage

Тип параметра: reg_multi_sz

Определяет объекты,доступ к которым должен быть разрешен для успешного связывания.

********Описание взято у Microsoft
Specifies objects that the service must be able to access for the binding to be successful. Objects named in the value of this entry must be installed on the system and available to the service or device.

A valid binding requires a value for three entries: BindExport and Route .

To determine the type of hardware device represented by a class-GUID subkey, use a registry editor. Click the name of the class-GUID subkey (it appears as a 16-byte alphanumeric string within brackets). The device type appears in the value of the first, unnamed entry in the subkey.

Many digits in the globally unique identifier (GUID) are unique to your system. However, the three digits preceding the first hyphen are specific to the device class and are the same on all systems. For example, the three digits preceding the first hyphen in the DVD/CD-ROM drives class are always 965.

Теги: Сеть Windows


Bind
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства]\Linkage

Тип параметра: reg_multi_sz

Определяет услуги, протоколы, и устройства, к которым это устройство ассоциируется при связывании.

********Описание взято у Microsoft
Specifies the services, protocols, and devices to which this device is associated in a binding. The system builds the bind from the value of this entry and of the Bind entries of the associated protocols and services.

More than one component of the same type can be listed in this value. For example, if the computer has two network adapters, the value of Bind for a network adapter type would consist of two object names.

A valid binding requires a value for three entries: BindExport and Route .

To determine the type of hardware device represented by a class-GUID subkey, use a registry editor. Click the name of the class-GUID subkey (it appears as a 16-byte alphanumeric string within brackets). The device type appears in the value of the first, unnamed entry in the subkey.

Many digits in the globally unique identifier (GUID) are unique to your system. However, the three digits preceding the first hyphen are specific to the device class and are the same on all systems. For example, the three digits preceding the first hyphen in the DVD/CD-ROM drives class are always 965.

Теги: Сеть Windows


UpperRange
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства]\Ndi\Interfaces

Тип параметра: reg_string

Определяет программы, которые служат верхними интерфейсами. Верхний интерфейс — более высокий уровень, с которым драйвер связывается.

********Описание взято у Microsoft
Specifies the software programs provided by this driver that serve as its upper interfaces. An upper interface is a higher-level (farther from hardware) component with which the driver communicates.

Windows 2000 does not include NetRules subkeys. In Windows NT 4.0 and earlier, the NetRules subkeys contained entries that specified bind rules for network software components. Some bind specifications are stored in the Ndi subkeys that contain configuration data for network driver installers. However, these are primary upper bind and lower bind settings only.

Теги: Сеть Windows


LowerRange
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства]\Ndi\Interfaces

Тип параметра: reg_string

Определяет программы, которые служат нижними интерфейсами. Нижний интерфейс — более низкий уровень, с которым драйвер связывается.

********Описание взято у Microsoft
Specifies the hardware and lower-level drivers that can serve as lower interfaces for this driver. A lower interface is a lower-level (closer to hardware) component with which the driver can communicate.

Windows 2000 does not include NetRules subkeys. In Windows NT 4.0 and earlier, the NetRules subkeys contained entries that specified bind rules for network software components. Some bind specifications are stored in the Ndi subkeys that contain configuration data for network driver installers. However, these are primary upper bind and lower bind settings only.

Теги: Сеть Windows


WanEndpoints
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства L2TP]

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF

Хранит используемый в данный момент номер конечных точек области сети.

********Описание взято у Microsoft
Stores the number of wide area network endpoints currently configured for use.

This entry stores the setting in the Maximum ports box in Routing and Remote Access.

To change the value of this entry, use Routing and Remote Access. Right-click Ports, click Properties, click WAN Miniport (L2TP), and then click Configure. This entry stores the value in the Maximum ports box.

The value of this entry must be less than or equal to the value of the MaxWanEndpoints entry.

Do not change the value of this entry by editing the registry. If you do, the system cannot adjust corresponding values, and L2TP might not support the number of endpoints you request.

Теги: Сеть Windows


PayloadSendWindow
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства L2TP]

Тип параметра: reg_dword

0x1–0xFFFFFFFF messages

Определяет максимальное число сообщений, которые могут быть отправлены через локальное окно. Число отправленных сообщений определяет размер окна.

Значение этого параметра посылают драйверу Ndiswan.sys, который действует как посредник между L2TP и NdisWan драйверами. Ndiswan.sys регулирует исходящий полезный трафик.

********Описание взято у Microsoft
Specifies the maximum number of payload messages that can be held in the local send window. The number of messages held determines the size of the window.

The value of this entry is sent to Ndiswan.sys, a driver that acts an intermediary between L2TP and NdisWan drivers. Ndiswan.sys regulates outgoing payload message traffic. Peers can request a smaller window (with fewer messages), but not a larger one.

Теги: Сеть Windows


PayloadReceiveWindow
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства L2TP]

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное число полезных сообщений, которые могут быть получены через локальное окно. Число полученных сообщений определяет размер окна.

Если значение этого параметра равно 0, система не управляет потоком полезных сообщений.

********Описание взято у Microsoft
Specifies the suggested value for the maximum number of payload messages that can be held in the local receive window. The number of messages held determines the size of the window.

The value of this entry is sent to a peer in a Receive Window Attribute-Value Pair (AVP) message during call negotiation. This value is only a guideline; the driver does not enforce the value.

If the value of this entry is 0x0, the system does not control the flow of payload messages.

Теги: Сеть Windows


Password
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства L2TP]

Тип параметра: reg_string

Устанавливает аутентификацию туннеля L2TP и определеяет строку, используемую при аутентификации.

********Описание взято у Microsoft
Enables L2TP tunnel authentication.

When this entry appears in the registry, the L2TP driver uses tunnel authentication to filter connections to its host. To establish a connection, the peer requesting a connection must provide the string specified in the value of this entry.

Теги: Сеть Windows


OutgoingRole
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства L2TP]

Тип параметра: reg_dword

Определяет роль, которую драйвер L2TP принимает когда система размещает исходящий запрос.
— 1 — LNS. L2TP драйвер действует как сетевой сервер, ответственный за сторону сервера L2TP протокола.
— 2 — LAC. L2TP драйвер действует только как концентратор доступа, способный к осуществлению L2TP протокола.

********Описание взято у Microsoft
Determines the role that the L2TP driver assumes when the system places an outgoing call.

Value Meaning
— 1 — LNS. The L2TP driver acts as a network server, responsible for the server side of the L2TP protocol. As such, it sends an Outgoing-Call-Request (OCRQ) message.
— 2 — LAC. The L2TP driver acts only as an access concentrator, capable of implementing L2TP protocol. As such, it sends an Incoming-Call-Request (ICRQ) message.

Теги: Сеть Windows


MinWanEndpoints
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства L2TP]

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF

Хранит минимальное число конечных точек WAN, разрешенных на системе для использования драйвером L2TP.

********Описание взято у Microsoft
Stores the minimum number of WAN endpoints permitted on the system for use by the L2TP driver.

Теги: Сеть Windows


MaxWanEndpoints
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства L2TP]

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF

Хранит максимальное число конечных точек WAN, разрешенных на системе для использования L2TP драйвером.

********Описание взято у Microsoft
Stores the maximum number of WAN endpoints permitted on the system for use by the L2TP driver.

The value of this entry is set at 1,000 endpoints by default. However, the value of WanEndpoints cannot exceed the value of this entry. If you use the Maximum ports box in Routing and Remote Access to raise the value of the WanEndpoints entry above the value of this entry, the system automatically increases the value of this entry to equal it. The system raises the value until it reaches the number of available devices.

Each time you increase the value in the Maximum ports box so that it is greater than the value of this entry, you must restart Windows 2000 to make the change effective.

The value in the Maximum ports box is stored in the value of the WanEndpoints entry. To go to the Maximum ports box, from Routing and Remote Access, right-click Ports, click Properties, click WAN Miniport (L2TP), and then click Configure.

Теги: Сеть Windows


MaxSendTimeoutMs
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства L2TP]

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF milliseconds

Определяет, как долго L2TP драйвер ждет сообщения управления, которое будет подтверждено перед передачей сообщения. Значение этого параметра используется, когда сообщения управления повторяются, потому что они не были признаны.

L2TP драйвер корректирует это значение динамически в зависимости от сетевой частоты передачи. Этот параметр устанавливает максимум для времени ожидания.

********Описание взято у Microsoft
Determines how long the L2TP driver waits for a control message to be acknowledged before retransmitting the message. The value of this entry is used when control messages are being repeated because they are not acknowledged.

The L2TP driver adjusts this value dynamically depending on the network transmission rate. This entry establishes the maximum waiting time between repeated transmissions.

Consider increasing this value if the network is very slow and calls are terminated prematurely. However, if this value is too high, system resources can be spent on maintaining circuits for unresponsive peers.

Теги: Сеть Windows


MaxRetransmits
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства L2TP]

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF

Определяет сколько раз L2TP драйвер повторно передает сообщение управления. Сообщения управления передаются неоднократно, если они были не признаны.

********Описание взято у Microsoft
Determines how many times the L2TP driver retransmits a control message. Control messages are transmitted repeatedly when they are not acknowledged.

Consider increasing this value if the network is very slow and calls are terminated prematurely. However, if this value is too high, system resources can be spent on maintaining circuits for unresponsive peers.

Теги: Сеть Windows


MaxOutOfOrder
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства L2TP]

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF packets

Определяет, сколько памяти зарезервировано для пакетов получения, полученных не в правильном порядке и требующих сортировки.

Если значение этого параметра равно 0, система не сортирует полученные пакеты. При этом пакеты, полученные не в правильном порядке, отвергнаются.

********Описание взято у Microsoft
Determines how much memory space is reserved for resorting packets received out of order. The amount of space is based on the number of packets it can hold.

If the value of this entry is 0x0, the system does not resort packets received out of order. Packets received out of order are discarded.

Теги: Сеть Windows


MaxAckDelayMs
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства L2TP]

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF milliseconds

Определяет, как долго драйвер L2TP может ждать перед подтверждением получения пакета, если нет возможности переслать подтверждение с передаваемыми данными.

L2TP драйвер пытается передавать подтверждениявместе с другим исходящим пакетом данных. Если же нет никаких исходящих пакетов данных, система ждет пакета в течение указанного интервала перед посылкой подтверждения в отдельном пакете.

Значение данного параметра корректируется динамически

********Описание взято у Microsoft
Determines how long the L2TP driver can wait before acknowledging receipt of a packet.

The L2TP driver tries to minimize packet traffic by piggybacking acknowledgments, that is, by sending acknowledgments with another outgoing data packet. If there are no outgoing data packets, the system waits for a packet for a specified interval before sending the acknowledgement in a separate packet.

The L2TP driver dynamically adjusts the wait interval based on the network transmission rate. This entry establishes the maximum duration of this interval.

Теги: Сеть Windows


InitialSendTimeoutMs
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[номер устройства L2TP]

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF milliseconds

Определяет, как долго L2TP драйвер ждет сообщения управления, которое будет подтверждено перед перепередачей сообщения. Значение этого параметра используется при первой отправке сообщения управления.

L2TP драйвер корректирует это значение динамически в зависимости от частоты сетевой передачи. Данный параметр устанавливает максимум лжидания передачи.

********Описание взято у Microsoft
Determines how long the L2TP driver waits for a control message to be acknowledged before retransmitting the message. The value of this entry is used the first time each control message is sent.

The L2TP driver adjusts this value dynamically depending on the network transmission rate. This entry establishes the maximum waiting time after the first transmission.

Consider increasing this value if the network is very slow and calls are terminated prematurely. However, if this value is too high, system resources can be spent on maintaining circuits for unresponsive peers.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Net

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e977-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса PCMCIA adapters

Теги: Сеть Windows


EnumAdvancedDialog
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000

Тип параметра: reg_dword

Если присвоить параметру значение "yourdll.dll,OverrideAdvancedFunction", тогда появится дополнительная вкладка в диалоге свойств данного устройства

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Ports (COM & LPT)

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E979-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Printer

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса SCSI Adapter

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса "Unknown"--make sure nobody is using this class

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e980-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Floppy disk drives

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{50906CB8-BA12-11D1-BF5D-0000F805F530}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса MultiPortSerial

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{50DD5230-BA8A-11D1-BF5D-0000F805F530}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Smart Cart Reader

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{6bdd1fc1-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса IEEE 1394 Bus host controllers

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{6bdd1fc5-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Infrared devices

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Image

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{6d807884-7d21-11cf-801c-08002be10318}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Tape drives

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Storage volumes

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{72631e54-78a4-11d0-bcf7-00aa00b7b32a}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Batteries

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса HID

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{B1D1A169-C54F-4379-81DB-BEE7D88D7454}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Anti-virus file system filter

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{CE5939AE-EBDE-11D0-B181-0000F8753EC4}

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки класса Medium Changers

Теги: Конфигурация Windows


VoiceSwitchFeature
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
содержит командную строку, активирующую голосовые возможности голосового модема
Пример: AT+V.

Теги: Сеть Windows


Tone
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Tone содержит командную строку, переводящую модем в режим тонового набора. Телефонная линия должна поддерживать тоновый набор
Пример: T.

Теги: Сеть Windows


Terminator
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Terminator содержит строку, используемую в качестве признака конца командной строки.
Пример: <cr>

Теги: Сеть Windows


SpeakerVolume_Med
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
SpeakerVolumeMed содержит командную строку, используемую для установки средней громкости динамика модема.
Пример: L2.

Теги: Сеть Windows


SpeakerVolume_Low
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
SpeakerVolumeLow содержит командную строку, используемую для установки минимальной громкости динамика модема.
Пример: L1.

Теги: Сеть Windows


SpeakerVolume_High
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
SpeakerVolumeHigh содержит командную строку, используемую для установки максимальной громкости динамика модема.
Пример: L3.

Теги: Сеть Windows


SpeakerModeSetup
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
SpeakerModeSetup содержит командную строку, указывающую модему на необходимость включения динамика (на время установки подключения).
Пример: M3.

Теги: Сеть Windows


SpeakerModeOn
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
SpeakerModeOn содержит командную строку, используемую для включения динамика модема.
Пример: M2.

Теги: Сеть Windows


SpeakerModeOff
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
SpeakerModeOff содержит командную строку, используемую для отключения динамика модема.
Пример: M0.

Теги: Сеть Windows


SpeakerModeDial
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
SpeakerModeDial содержит командную строку, используемую для включения динамика модема после набора номера, и его отключения после установки подключения.
Пример: M1.

Теги: Сеть Windows


ResponsesKeyName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
ResponsesKeyName содержит отклик, который операционная система может получать от модема в ходе установки подключения. Первые два символа указывают тип отклика. Вторые два символа содержат информацию об устанавливаемом подключении. Вторые два символа используются только для Negotiation Progress или Connect кодов отклика. Следующие восемь символов указывают скорость установленного между модемами соединения в битах в секунду (бит/с). Символы представляют 32-разрядные целые значения в формате двойного слова (порядок байтов и слов — обратный). Последние восемь символов указывают, что модем переключается на другой порт или изменяется скорость DTE (Data Terminal Equipment). Обычно, это поле не используется, потому что модемы устанавливают соединение на постоянной ("locked") скорости порта, основываясь на скорости соединения модем-модем или скорости DCE (Data Communications Equipment).

Теги: Сеть Windows


Reset
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Reset содержит командную строку, используемую для инициализации модема для следующего звонка.
Пример: AT&F.

Теги: Сеть Windows


Pulse
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Pulse содержит командную строку, переключающую модем в режим импульсного набора.
Пример: P.

Теги: Сеть Windows


ProviderName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
ProviderName указывает сетевой путь к компьютеру, который обеспечивает службы модема.

Теги: Сеть Windows


Properties
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_multi_sz

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Properties является массивом строк, содержащим все свойства (и их значения) этого модема.

Теги: Сеть Windows


Prefix
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Prefix указывает префикс, используемый для выхода на внешнюю линию.

Теги: Сеть Windows


PortSubClass
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
PortSubClass содержит строку, определяющую порт, используемый этим модемом.

Теги: Сеть Windows


Modulation_CCITT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
ModulationCCITT содержит командную строку, указывающую модему на необходимость использования модуляций CCITT для 300 и 1200 бит/с.
Пример: B0.

Теги: Сеть Windows


Modulation_Bell
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
ModulationBell содержит командную строку, указывающую модему на необходимость использования модуляций Bell для 300 и 1200 бит/с.
Пример: B1.

Теги: Сеть Windows


Model
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Model указывает модель этого модема POTS.
Пример: Sportster 56K External.

Теги: Сеть Windows


InfSection
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает название секции в .inf файле модема, содержащей сведения о модеме.

Теги: Сеть Windows


InfPath
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает путь к .inf файлу этого модема. Этот файл содержит информацию, необходимую для настройки драйвера модема.
Пример: C:\\WINNT\\INF.

Теги: Сеть Windows


Index
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Index указывает порядковый номер модема POTS.
Пример: 0

Теги: Сеть Windows


InactivityScale
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
InactivityScale является коэффициентом, используемым с InactivityTimeout для вычисления таймаута подключения.

Теги: Сеть Windows


FlowControl_Soft
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
FlowControlSoft содержит командную строку, используемую для включения программного управления потоком. Управление потоком основывается на передаче сигналов между компьютерами для проверки их готовности к приему или передаче данных.
Пример: &K2.

Теги: Сеть Windows


FlowControl_Off
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
FlowControlOff содержит командную строку, используемую для отключения управления потоком. Управление потоком основывается на передаче сигналов между компьютерами для проверки их готовности к приему или передаче данных.
Пример: &K0.

Теги: Сеть Windows


FlowControl_Hard
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
FlowControlHard содержит командную строку, используемую для включения аппаратного управления потоком. Управление потоком основывается на передаче сигналов между компьютерами для проверки их готовности к приему или передаче данных.
Пример: &K1.

Теги: Сеть Windows


ErrorControl_On
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
ErrorControlOn содержит командную строку, используемую для включения контроля ошибок.
Пример: +Q5S36=7S48=7.

Теги: Сеть Windows


ErrorControl_Off
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
ErrorControlOff содержит командную строку, используемую при отключении контроля ошибок.
Пример: +Q6S36=3S48=128.

Теги: Сеть Windows


ErrorControl_Forced
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
ErrorControlForced содержит командную строку, используемую для включения коррекции ошибок при подключении. Это повышает надежность подключения.
Пример: +Q5S36=4S48=7.

Теги: Сеть Windows


DriverDate
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
DriverDate указывает дату драйвера модема.

Теги: Сеть Windows


DevLoader
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
DeviceLoader указывает загрузчик устройства для этого модема. Загрузчик устройства загружает и управляет драйверами и перечислителями устройства.

Теги: Сеть Windows


DeviceType
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
DeviceType указывает физический тип модема.

Теги: Сеть Windows


Default
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Default указывает, является ли этот POTS модем используемым по умолчанию в системе Win32.

Теги: Сеть Windows


ConfigDialog
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
ConfigurationDialog содержит строку инициализации модема. Свойство содержит так же строки других членов этого класса.

Теги: Сеть Windows


Compression_On
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
CompressionOn содержит командную строку, используемую для включения аппаратного сжатия данных.
Пример: S46=138.

Теги: Сеть Windows


Compression_Off
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
CompressionOff содержит командную строку, используемую для отключения аппаратного сжатия данных.
Пример: S46=136.

Теги: Сеть Windows


CompatibilityFlags
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
CompatibilityFlags содержит список всех протоколов связи, с которыми совместим этот модем.

Теги: Сеть Windows


BlindOn
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
BlindOn содержит командную строку, используемую для набора, вне зависимо от того есть ли сигнал в линии.
Пример: X3.

Теги: Сеть Windows


BlindOff
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
BlindOff содержит командную строку, используемую для обнаружения сигнала в линии перед набором номера.
Пример: X4.

Теги: Сеть Windows


AttachedTo
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса модема}]\[номер модема]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
AttachedTo указывает порт, к которому подключен модем POTS.
Пример: COM1.

Теги: Конфигурация Windows


SilentInstall
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса}]\[номер устройства]

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда класс устанавливается без каких-либо интерактивных сообщений для пользователей

Теги: Конфигурация Windows


NoUseClass
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса}]\[номер устройства]

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда класс использоваться не будет

Теги: Конфигурация Windows


NoInstallClass
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса}]\[номер устройства]

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда класс не будет отображаться в диспетчере устройств

Теги: Конфигурация Windows


NoDisplayClass
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[{CLSID-номер класса}]\[номер устройства]

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда класс не будет отображаться в диспетчере устройств

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class

Тип параметра: подраздел

Данные о классах устройств.

Теги: Вход/выход Windows


ComputerName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName

Тип параметра: reg_string

Содержит имя компьютера для идентификации в сети.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName

Тип параметра: подраздел

Определяет имя компьютера.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName

Тип параметра: подраздел

Определяет имя компьютера.

Теги: Конфигурация Windows


WordlistuserIdle
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Перед возобновление фильтрации параметр задаёт время ожидания измеряемое в секундах.

Теги: Конфигурация Windows


W3SvcInstance
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт номер экземпляра индексируемого веб-сервера (LLS). Допустимым значением может быть любое положительное число, совпадающее с номером существующего экземпляра веб-сервера.

Теги: Конфигурация Windows


UsnReadTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

До начала обработки оповещений в журнале USN, параметр задаёт время ожидания измеряемое в секундах. Допустимым значением может быть любое положительное число, меньшее или равное 43 200. По умолчанию параметр равен 300.

Теги: Конфигурация Windows


UsnReadMinSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт минимальный объём журнала USN измеряемый в байтах, и обрабатывает оповещения об изменении. Допустимые значения варьируются от ё до 524 288.

Теги: Конфигурация Windows


UsnLogAllocationDelta
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

В результате заполнения журнала USN заданный объём памяти (в байтах) освобождается для добавления новых данных. Допустимым значением может быть любое положительное число. По умолчанию параметр равен 1 048 576.

Теги: Конфигурация Windows


ThreadPriorityMerge
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Фильтр приоритета программных потоков при слиянии. Допустимые значения:
-2 – минимальный приоритет (используется по умолчанию). В редакторе реестра это значение отображается в виде числа 4 294 967 294;
-1 – низкий приоритет;
0 – нормальный приоритет;
1 – высокий приоритет;
2 – максимальный приоритет.

Теги: Конфигурация Windows


ThreadPriorityFilter
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Фильтр приоритетов CiDaemon.exe. Допустимые значения:
-2 – минимальный приоритет;
-1 – низкий приоритет;
0 – нормальный приоритет;
1 – высокий приоритет (используемый по умолчанию);
2 – максимальный приоритет.

Теги: Конфигурация Windows


ThreadClassFilter
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Фильтр класса приоритетов CiDaemon.exe. допустимые значения:
0x20 – нормальный приоритет;
0x40 – низкий приоритет (используемый по умолчанию);
0x80 – высокий приоритет

Теги: Конфигурация Windows


StompLastAccessDelay
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Для файлов, у которых срок существования измеряемый в днях, меньше заданного параметра, служба индексирования обновляет дату последней модификации. Допустимое значение варьируется от 0 до 1 000 000 000. По умолчанию параметр равен 7 дням.

Теги: Конфигурация Windows


StartupDelay
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт время задержки измеряемом в миллисекундах, перед началом непосредственного функционирования, что позволяет системе нормально стартовать без затрат ресурсов, связанных с работой службы индексирования. Допустимым значением может быть любое положительное число. По умолчанию параметр равен 480 000 (8 минут).

Теги: Конфигурация Windows


SecPropertyStoreMappedCache
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт количество страниц в памяти, используемых для хранения кеша свойств. Допустимым значением может быть любое положительное число. По умолчанию параметр равен 4.

Теги: Конфигурация Windows


SecPropertyStoreBackupSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Параметр задаёт количество системных страниц на диске, содержащем резервную копию вторичного КЭШа свойств. Допустимое значение от 32 до 500 000. По умолчанию параметр равен 1024.

Теги: Конфигурация Windows


ScanBackoff
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Значение параметра указывает уровень использования системных ресурсов службой индексирования. Допускаются значения от 0 до 20. По умолчания параметр равен 3. Microsoft указывает, что значения от 11 до 20 использоваться не должны, поскольку они зарезервированы для использования в будущем.

Теги: Конфигурация Windows


RequestTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Параметр задаёт время ожидания подключения к службе индексирования через именной канал.

Теги: Конфигурация Windows


PropertyStoreMappedCache
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Параметр задаёт количество кэшируемых страниц для хранения свойств. Допустимым значение может быть любое положительное число. По умолчанию параметр равен 4.

Теги: Конфигурация Windows


NNTPSvcInstance
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Номер экземпляра для сервера NNTP. Типичное значение -1.

Теги: Конфигурация Windows


MinWordListMemory
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Объём памяти измеряемый в мегабайтах для создания списка слов. Допустимое значение от 1 до 100. По умолчанию параметр равен 5.

Теги: Конфигурация Windows


MinWordlistBattery
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Этот параметр предназначен для компьютеров работающих от батарей. Если уровень заряда батарей не превышает значение этого параметра, то служба индексирования работать не будет. Кроме того, если для этого параметра используется значение по умолчанию 100, служба индексирования не работает при питании компьютера от батарей.

Теги: Конфигурация Windows


MinSizeMergewordlists
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Параметр задаёт минимальное значение объёма списка слов при выполнении теневого слияния. Значение параметра измеряется в килобайтах, и по умолчания равняется 256.

Теги: Конфигурация Windows


MinorVersion
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Номер дополнительной версии службы индексирования. В Windows XP параметр равен 1, в предыдущих версиях он равен 0.

Теги: Конфигурация Windows


MinMergeIdleTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт время бездействия процессора перед выполнением фиксирующего слияния. Измеряется в процентах. Допустимое значение варьируется от 10 до 100 %. По умолчанию параметр равен 90%.

Теги: Конфигурация Windows


MinimizeWorkingSet
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Значения 0 — задаёт максимальный объём рабочего набора службы индексирования. 1 – задаёт максимальный объём рабочего набора (используется по умолчанию).

Теги: Конфигурация Windows


MinidleRequestThreads
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Количество программных потоков, которые должны находится в бездействии для обработки входящих требований к службе индексирования. Допустимым значением может быть любое число до 1000 включительно. По умолчанию параметр равен 1.

Теги: Конфигурация Windows


MinidleQueryThreads
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт количество программных потоков, которые должны находится в бездействии для обработки входящих запросов. Допустимым значением может быть любое число до 1000 включительно. По умолчанию параметр равен 1.

Теги: Конфигурация Windows


MinDiskSpaceToLeave
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт минимальный объём дискового пространства измеряемого в мегабайтах, которое должно оставаться свободным при работе службы индексирования. Допустимым значением может быть любое положительное число. По умолчанию параметр равен 20.

Теги: Конфигурация Windows


MinDiskFreeForceMerge
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт минимальный объём свободного дискового пространства для выполнения слияния с главным индексом. Допустимые значения ворьируются от 5 до 25. По умолчанию параметр равен 15.

Теги: Конфигурация Windows


MinClientIdleTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт время бездействия клиента запроса измеряемое в секундах. По умолчанию параметр равен 600.

Теги: Конфигурация Windows


MaxWordListSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт максимальный объём памяти ( 128 килобайтных блоках). Может использоваться для хранения списка слов. Допустимые значения от 10 (1 280 000 байт) до 30 (3 840 000 байт). По умолчанию параметр равен 20 (2 560 000 байт).

Теги: Конфигурация Windows


MaxWordLists
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

До слияния с главным индексом, параметр задаёт максимальное количество списков слов. Допустимые значения от 10 до 30. По умолчанию параметр равен 20.

Теги: Конфигурация Windows


MaxWordlistIoDiskPerf
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Если счётчики производительности в системе включены, служба индексирования будет ожидать достижения заданного порога, измеряемого в процентах. Допустимым значением может быть любое положительное число. По умолчанию параметр равен 10.

Теги: Конфигурация Windows


MaxWordlistIo
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Служба индексирования переходит в режим ожидания при достижении заданного порога ввода/вывода, измеряемое в килобайтах в секунду. Допускается значение любого числа больше 100. По умолчанию параметр равен 410.

Теги: Конфигурация Windows


MaxWebhitsCpuTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Параметр задаёт продолжительность ожидания измеряемое в секундах, до наступления тайм-аута webhits.dll. Допустимое значение от5 до 7200.

Теги: Конфигурация Windows


MaxUsnLogSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт максимальный допустимый размер для файла USN (Unique Synchronization Number). Допустимым значением может быть любое положительное число.

Теги: Конфигурация Windows


MaxTextFilterBytes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Для файлов с известным расширением, параметр задаёт объём обрабатываемых данных измеряемый в байтах. Допустимым значением может быть любое положительное число. По умолчанию параметр равен 26 214 400 байт.

Теги: Конфигурация Windows


MaxSimultaneousRequests
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

На обработку запросов по именованным каналам, поддерживаемое службой индексирования, параметр задаёт максимальное количество требований. Допустимое значение от 1 до 20 000. По умолчанию параметр равен 50.

Теги: Конфигурация Windows


MaxShadowindexSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Выполняется слияние с главным индексом, когда объём теневых индексов, достигает заданного процента от общего дискового пространства. Допустимые значения варьируются от 5 до 25 процентов. Значение параметра по умолчанию составляет 15 процентов.

Теги: Конфигурация Windows


MaxShadowFreeForceMerge
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Выполняется слияние с главным индексом, когда объём теневых индексов, достигает заданного процента от свободного места на диске. Допустимые значения варьируются в интервале от 5 до 100, но в большинстве установок этот параметр равен 500 (0x1F4).

Теги: Конфигурация Windows


MaxRunningWebhits
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт количество используемых экземпляров, объектного модуля webhits.dll. Допустимым значение может быть любое положительное число, меньшее или равное 200. По умолчанию параметр равен 20.

Теги: Конфигурация Windows


MaxRestrictionNodes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт максимальное количество узлов, которое создаются службой индексирования для одного запроса. Допустимым значением может быть любое положительное число. По умолчанию параметр равен 5000.

Теги: Конфигурация Windows


MaxQueueChunks
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Для неотфильтрованных документов задаёт количество буферов. Допустимое значение от 10 до 30. По умолчанию параметр равен 20.

Теги: Конфигурация Windows


MaxQueryTimeslice
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт время обработки запроса, измеряемое в миллисекундах. Допустимое значение от 1 до 1000. По умолчанию параметр равен 50 мс.

Теги: Конфигурация Windows


MaxPendingDocuments
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Параметр задаёт количество необработанных документов, при достижении которого индекс считается устаревшим.

Теги: Конфигурация Windows


MaxMergeInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Время между последовательными слияниями измеряемое в минутах. Допустимое значение от 1 до 60. По умолчанию параметр равен 10.

Теги: Конфигурация Windows


MaxIndexes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт максимальное количество перманентных индексов в каталоге. Допустимое значение от 1 до 150. По умолчанию параметр равен 25.

Теги: Конфигурация Windows


MaxIdealIndexes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт максимальное значение индексов в системе, Допустимым значением может быть любое число от 2 до 100. По умолчанию параметр равен 5.

Теги: Конфигурация Windows


MaxFreshDeletes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт количество удалённых файлов, после которого службой индексирования начинается обновление главного индекса. Допустимым значение может быть любое число, которое больше 10. Значение по умолчанию равно 320.

Теги: Конфигурация Windows


MaxFreshCount
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Когда достигается заданное количество файлов, отсутствующих в главном индексе, служба индексирования так сказать инициирует слияние с главным индексом. Допустимые значения, любые числа больше 1000. Значение по умолчанию равно 20 000.

Теги: Конфигурация Windows


MaxFilesizemultiplier
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Определяет размер наиболее максимального соотношения индексных данных и фактического размера файла. При повреждении индексных файлов, обеспечивает возможность их восстановления.

Теги: Конфигурация Windows


MaxfilesizeFiltered
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Не индексируется содержание файлов, размер которых превышает заданную величину. В место этого индексируются лишь свойства файлов. По умолчанию размер пороговой величины составляет 256 килобайт.

Теги: Конфигурация Windows


MaxDaemonVmUse
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Для демона службы индексирования выделяет объём памяти. Допустимые значения – от 10 240 до 419 303 килобайт.

Теги: Конфигурация Windows


MaxCharacterization
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт максимальный размер абстракции измеряемый в символах. Параметр по умолчанию равен 160, но допускается максимальное значение – 500.

Теги: Конфигурация Windows


MaxCatalogs
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт максимальное количество одновременно открытых каталогов. Значение по умолчанию равно 32, допустимые значения – 0 до 1000.

Теги: Конфигурация Windows


MaxCachedPipes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт максимальное количество кэшируемых каналов. По умолчанию параметр равен 3, допустимые значения – от 0 до 1000.

Теги: Конфигурация Windows


MaxAutoAliasRefresh
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Задаёт время ожидания до обновления псевдонимов (в минутах). По умолчания параметр равен 15 минутам, а допустимые значения варьируются – от 0 до 10080 (7 дней).

Теги: Конфигурация Windows


MaxActiveRequestThreads
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Максимальное количество программных потоков для обслуживания требований.

Теги: Конфигурация Windows


MaxactiveQueryThreads
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Максимальное количество программных потоков для запроса.

Теги: Конфигурация Windows


MasterMergeTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Означает время от полуночи изменяемое в минутах, до выполнения слияния. Допустимые значении варьируются – от 0 до 1439. По умолчанию, параметр равен 60 (час ночи)

Теги: Конфигурация Windows


MasterMergeCheckpointInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

При перезапуске слияния, указывает объём памяти изменяемый в килобайтах. По умолчанию равен 2048. Допустимые значения варьируются – от 256 до 4096.

Теги: Конфигурация Windows


MajorVersion
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Основной номер версии службы индексирования. В Windows XP этот параметр обычно равен 3.

Теги: Конфигурация Windows


LowResourceSleep
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Приостановка работы измеряемая в секундах, при нехватке ресурсов. Допустимые значения – от 5 до 1200.

Теги: Конфигурация Windows


LowResourceCheckInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Интервал измеряемый в секундах, проверяет нехватку ресурсов при построении списков слов.

Теги: Конфигурация Windows


LeaveCorruptCatalog
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Значения 0 – не исправлять ошибки в каталоге, 1 – исправлять ошибки в каталоге.

Теги: Конфигурация Windows


IsReadOnly
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Значения 0 – каталог не обновляется, 1 – каталог обновляется.

Теги: Конфигурация Windows


IsIndexingW3SVC
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Значения 0 – не индексируются файлы сервера LLS, 1 – не индесируются файлы сервера LLS,

Теги: Конфигурация Windows


IsIndexingNNTPSvc
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Значения 0 – сообщения NNTP не индексируются, 1 – сообщения NNTP индексируются

Теги: Конфигурация Windows


IsindexingIMAPSvc
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Значения 0 – почта IMAP не индексируется, 1 – почта IMAP индексируется.

Теги: Конфигурация Windows


IsEnumAllowed
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Значения 0 – перечисление не используется, 1 – перечисление разрешено. Замете что включение перечисления снижает производительность сервера.

Теги: Конфигурация Windows


IsAutoAlias
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Значение 0 говорит о том, что псевдонимы не создаются, а значение 1 говорит о том что создание псевдонимов разрешено.

Теги: Конфигурация Windows


IsapiRequestThresholdFactor
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Выражает значение параметра, умноженное на количество процессоров в системе и определяющее количество программных потоков службы индексирования.

Теги: Конфигурация Windows


IsapiRequestQueueSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Выражает размер очереди запросов. Допускаются значения – от 0 до 100 000

Теги: Конфигурация Windows


IsapiQueryCachePurgeinterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Интервал между очистками кэша, изменяемый в минутах.

Теги: Конфигурация Windows


IsapiMaxRecordsinResultSet
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Означает, что в итоговом наборе максимальное количество записей, которых по умолчанию 5000, но допускаются значения от 0 до 1 000 000.

Теги: Конфигурация Windows


IsapiMaxEntriesinQueryCache
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Означает максимально возможное количество кэшируемых запросов. По умолчанию равняется 2, но допускается любое значение от 0 до 100

Теги: Конфигурация Windows


IsapiDefaultCatalogDirectory
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_string

Путь к информации каталога (по умолчанию System)

Теги: Конфигурация Windows


IsapiDateTimeLocal
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр может принимать следующие значения:
0 – отображение времени в формате UTC (Universal Coordinated Time),
1 – отображение времени в локальном формате.

Теги: Конфигурация Windows


IsapiDateTimeFormatting
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр может принимать следующие значения:
0 – использовать контекст локального, текущего пользователя,
1 – по умолчанию использовать локальный контекст,
2 – использовать формат ГГГГ/ММ/ДД ЧЧ:ММ:СС

Теги: Конфигурация Windows


IMAPSvcInstance
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Номер экземпляра Internet Mail Access

Теги: Конфигурация Windows


GenerateCharacterization
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Означает признак построения абстракций.

Теги: Конфигурация Windows


ForcePathAlias
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Признак вынужденного определения псевдонимов для путей.

Теги: Конфигурация Windows


ForcedNetPathScanInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Определяет время ожидания измеряемое в минутах, до принудительного индексирования тех каталогов, в которых отсутствуют модификации файлов.

Теги: Конфигурация Windows


FilterRetryInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Означает время ожидания измеряемое в минутах до повторной попытки индексирования тех файлов, которые не были допущены из за использования другими процессами.

Теги: Конфигурация Windows


FilterRetries
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество повторных попыток индексирования. По умолчанию этот параметр равен 4, но может допускать любые значения от 0 до 10.

Теги: Конфигурация Windows


FilterRemainingThreshold
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

При достижении количества файлов в буфере, которых по умолчанию 32, происходит переиндексирование.

Теги: Конфигурация Windows


FilterIdleTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Определяет продолжительность хранения (в миллисекундах) службой индексирования загруженных файлов DLL lFilter, которые не используются.

Теги: Конфигурация Windows


FilterFilesWithUnknownExstensions
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Файлы с незарегистрированным расширением не индексируются, если параметр равен нулю; если параметр имеет отличное от нуля значение, индексация файлов выполняется.

Теги: Конфигурация Windows


FilterDirectories
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Если данный параметр имеет нулевое значение, то свойства системных
каталогов не индексируются; а если отличное от нуля значение, индексация этих свойств обязательно выполняется.

Теги: Конфигурация Windows


FilterDelayinterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Этот параметр означает величину задержки индексирования, если в буфере фильтрации количество документов превысит заданную величину (в секундах).

Теги: Конфигурация Windows


FilterBufferSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Опрделяет размер буфера, который используется фильтром службы
индексации (размер в килобайтах).

Теги: Конфигурация Windows


EventLogFlags
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Если параметр имеет нулевое значение, регистрация событий не происходит; если параметр равен 2, то регистрируются лишь ошибки фильтрации внедрённых объектов. Значение 1 зарегистрировано, но использоваться не должно.

Теги: Конфигурация Windows


DLLsToRegister
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_multi_sz

Значение данного параметра определяет список DLL, которые будут вызываться при запуске индексации

Теги: Конфигурация Windows


DelayUsnReadOnLowResource
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, то при нехватки ресурсов Update Sequence Number читаться не будет

Теги: Конфигурация Windows


DelayedFilterRetries
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет повторных попыток переиндексации файла при возникновении сбоя

Теги: Конфигурация Windows


DefaultColumnFile
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет имя файла, определяющего названия столбцов .asp и .idq файлов

Теги: Конфигурация Windows


DaemonResponseTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет тайм-аут, который используется программой CiDaemon перед индексированием поврежденных файлов

Теги: Конфигурация Windows


CiCatalogFlags
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: reg_dword

Может принимать следующие значения:
1 — отключить обработку оповещений для путей UNC
2 — отключить обработку оповещений для локальных путей

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит настройки индексирования содержания

Теги: Сеть Windows


IgnorePagefileSize
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Тип параметра: reg_dword

Если присвоить данному параметру значение 1, тогда системе будет запрещено во время загрузки проверять размер файла подкачки (чтобы определить, какой тип дампа памяти в случае возникновения BSOD должен использоваться).

Теги: Vista Вход/выход Конфигурация


SendAlert
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда администратору будет послано сообщение о произошедшей ошибке.

Теги: Вход/выход Windows


Overwrite
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда при достижении предела файла журнала, он будет перезаписан.

Теги: Вход/выход Windows


MiniDumpDir
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Тип параметра: reg_string

Данный параметр имеет расширенный строковый тип. Он определяет путь к каталогу, в котором будут храниться малые дампы памяти (если значение параметра CrashDumpEnabled равно 1).
По умолчанию используется каталог %SystemRoot%\Minidump. Каждый дамп памяти хранится в виде отдельного файла с именем в формате mini«месяц»«день»«год»-«порядковый номер файла».dmp.

Теги: Вход/выход Windows


LogEvent
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда в системный журнал Windows (eventvwr.msc) не будут заноситься сведения о произошедшей ошибке.

Теги: Вход/выход Windows


KernelDumpOnly
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
KernelDumpOnly указывает, будет ли записываться в журнал отладки только отладочная информация ядра.
Значения: 1 или 0. Если 1, то в случае возникновения системной ошибки в
соответствующий файл записывается только состояние ядра. Если 0, система попытается занести в журнал информацию о состоянии памяти и всех устройств на момент ошибки, позволяющую выполнить диагностику.

Теги: Вход/выход Windows


DumpFile
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь и название файла, который будет содержать в себе полный дамп памяти (при значении параметра CrashDumpEnabled равном 3).

Теги: Вход/выход Windows


CrashDumpEnabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет вид дампа памяти, который будет автоматически создаваться при возникновении аварийного останова операционной системы.

Значения данный параметр может принимать следующие.

— 0. Запись дампа памяти запрещена.

— 1. Создавать малый дамп памяти размером 64 Кбайт. Малый дамп памяти можно создавать только в том случае, если размер файла подкачки, расположенного на загрузочном разделе, равен не меньше 2 Мбайт.
Он содержит в себе следующие данные.
-- Список драйверов, загруженных в память во время ошибки.
-- Контекст процессора (PRCB), из-за которого возникла ошибка.
-- Процесс, вызвавший ошибку, и сведения о нем и контексте его ядра (EPROCESS).
-- Процесс, поток которого вызвал ошибку, и сведения о нем и контексте его ядра (ETHREAD).
-- Стек вызовов в режиме ядра для потока, из-за которого возникла ошибка.
Малый дамп памяти можно анализировать при помощи программы Dumpchk.exe.

— 2. Создавать дамп памяти ядра (используется по умолчанию). При использовании этого вида дампа размер файла memory.dmp будет примерно равен одной трети всего объема оперативной памяти.
Дамп памяти ядра содержит в себе следующие данные.
-- Содержимое оперативной памяти, выделенной для ядра.
-- Содержимое оперативной памяти, выделенное для HAL.
-- Содержимое оперативной памяти, выделенное для драйверов режима ядра и других программ режима ядра.
Дамп памяти ядра можно анализировать при помощи стандартных символьных отладчиков операционной системы.

— 3. Создавать полный дамп памяти, равный объему оперативной памяти.
Полный дамп памяти можно создавать только в том случае, если размер файла подкачки больше объема оперативной памяти как минимум на 1 Мбайт. При этом объем оперативной памяти для 32-разрядных систем не должен быть больше 2 Гбайт. Иначе полный дамп памяти создавать будет запрещено.
Полный дамп памяти можно анализировать при помощи стандартных символьных отладчиков операционной системы.

Теги: Вход/выход Windows


AutoReboot
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Тип параметра: reg_dword

Если значение этого параметра равно 1, то после остановки или краха Windows, она автоматически будет перезагружаться.

Данную опцию можно настроить и программно — она определяется в диалоге Свойства: Система на вкладке Дополнительно в разделе Загрузка и восстановление.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Тип параметра: подраздел

Определяет поведение системы относительно ошибок.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase

Тип параметра: подраздел

Хранит базу критических устройств. Эта база данных хранит данные конфигурации для новых устройств, которые должны быть установлены и запущены прежде, чем запущены компоненты Windows 2000, которые обычно устанавливают устройства.

********Определение взято у Microsoft
The CriticalDeviceDatabase subkey stores the critical device database. This database stores configuration data for new devices that must be installed and started before the Windows 2000 components that normally install devices are started.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses

Тип параметра: подраздел

Описывает классы устройств.

Теги: Конфигурация Windows


PrefetchTail
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\CDFS

Тип параметра: reg_dword

Число блоков буфера кэша.

Теги: Конфигурация Windows


Prefetch
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\CDFS

Тип параметра: reg_dword

Скорость привода CD-ROM.

Теги: Конфигурация Windows


CacheSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\CDFS

Тип параметра: reg_dword

Размер одного блока буфера кэша.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\CDFS

Тип параметра: подраздел

Управляет настройками кэша CD-ROM.

Теги: Файловая система Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NoVolTrack

Тип параметра: подраздел

Параметры для устройств, не имеющих метки тома (например, диски ROM).

Теги: Конфигурация Windows


Win95TruncatedExtensions
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда при сравнении расширений файлов, расширения, состоящие более, чем из трех символов, будут усекаться до трех символов.

Теги: Файловая система Windows


Win31FileSystem
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будут запрещены длинные имена файлов (будет использоваться стандарт Windows 3.11).

Теги: Оборудование Windows


VirtualHDIRQ
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Установка этого флага запрещает перехват прерываний от контроллера жесткого диска. («0» – установить).

Теги: Оборудование Windows


UdfsCloseSessionOnEject
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметр изменяется при помощи флажка Автоматически закрывать текущий сеанс UDF при извлечении диска, расположенный в диалоге Общие параметра (данный диалог отображается после нажатия одноименной кнопки на вкладке Запись).

Теги: Файловая система Windows


SymlinkRemoteToRemoteEvaluation
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данных параметров изменяется командой SymlinkEvaluation.
Эти параметры определяют, разрешены ли соответствующие символьные ссылки. По умолчанию значения данных параметров, соответственно, равны 1, 1, 0, 0.
Символьные ссылки представляют собой объекты исполнительной системы Windows, предназначенные для косвенного указания на другой объект (например, файла или каталога).

Теги: Файловая система Windows


SymlinkRemoteToLocalEvaluation
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данных параметров изменяется командой SymlinkEvaluation.
Эти параметры определяют, разрешены ли соответствующие символьные ссылки. По умолчанию значения данных параметров, соответственно, равны 1, 1, 0, 0.
Символьные ссылки представляют собой объекты исполнительной системы Windows, предназначенные для косвенного указания на другой объект (например, файла или каталога).

Теги: Файловая система Windows


SymlinkLocalToRemoteEvaluation
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данных параметров изменяется командой SymlinkEvaluation.
Эти параметры определяют, разрешены ли соответствующие символьные ссылки. По умолчанию значения данных параметров, соответственно, равны 1, 1, 0, 0.
Символьные ссылки представляют собой объекты исполнительной системы Windows, предназначенные для косвенного указания на другой объект (например, файла или каталога).

Теги: Файловая система Windows


SymlinkLocalToLocalEvaluation
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данных параметров изменяется командой SymlinkEvaluation.
Эти параметры определяют, разрешены ли соответствующие символьные ссылки. По умолчанию значения данных параметров, соответственно, равны 1, 1, 0, 0.
Символьные ссылки представляют собой объекты исполнительной системы Windows, предназначенные для косвенного указания на другой объект (например, файла или каталога).

Теги: Файловая система Windows


SoftCompatMode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Управляет правилами блокировки и совместного доступа к файлам. По умолчанию равен «1».

Теги: Конфигурация Windows


ReadAheadThreshold
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Определяет предел для буфера упреждающего чтения (при запросе данных Windows сначала загружает их в этот буфер, рока он не заполнится)

Теги: Файловая система Windows


PreserveLongNames
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Управляет возможностью сохранять длинные имена файлов даже после того, как файл был открыт и затем записан приложением, не поддерживающим длинных имен. По умолчанию равен «FFFFFFFF».

Теги: Файловая система Windows


NtfsQuotaNotifyRate
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра изменяется командой quotanotify.

Данный параметр определяет интервал (в секундах) возникновения событий записи информации о работе механизма квот в стандартный журнал Windows. Новая информация о работе квот заносится в очередь и по истечении интервала, указанного в данном параметре, содержимое очереди заносится в журнал. Поэтому слишком большое значение этого параметра может приводить к подвисанию компьютера во время записи сведений из очереди в журнал.

По умолчанию значение данного параметра равно 3600 секунд.

Максимальным же значением данного параметра является значение 4294967295.

Теги: Файловая система Windows


NtfsMftZoneReservation
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется командой mftzone.

Данный параметр определяет структуру главной таблицы тома (MFT). Он может принимать следующие значения.
— 1. Структура таблицы MFT подстраивается под хранение малого количества файлов, имеющих большой размер.
— 4. Структура таблицы MFT подстраивается под хранение большого количества файлов, имеющих малый размер.
— 2 и 3. Эти значения являются промежуточными и подстраивают таблицу MFT под хранение файлов среднего размера с уклоном в соответствующую сторону.

Теги: Файловая система Windows


NtfsMemoryUsage
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется командой Memoryusage.

Данный параметр определяет общий размер оперативной памяти, выделяемый под хранение данных файловой системы. По умолчанию значение данного параметра равно 0. Также параметр может принимать значение 1 или 2.

Чем больше значение параметра, тем больше памяти будет выделяться под нужды файловой системы.

Теги: Файловая система Windows


NtfsEncryptPagingFile
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется командой Encryptpagingfile.
Если значение этого параметра равно 1, тогда содержимое файла подкачки будет шифроваться. По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Файловая система Windows


NtfsEncryptionService
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_string

Он определяет имя службы, которая будет обеспечивать шифрование EFS.

Теги: Файловая система Windows


NtfsDisableLastAccessUpdate
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется командой fsutil.exe behavior set disablelastaccess.
Если значение этого параметра равно 1, тогда механизм обновления меток последнего доступа к папкам будет отключен. Это позволяет повысить скорость открытия каталогов. По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Файловая система Windows


NtfsDisableEncryption
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется командой Disableencryption.
Если значение этого параметра равно 1, тогда операционной системе будет запрещено использование стандартных возможностей шифрования (EFS). По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Файловая система Windows


NtfsDisableCompression
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется командой Disablecompression.
Если значение этого параметра равно 1, тогда операционной системе будет запрещено использование стандартных возможностей сжатия файлов и папок. По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Файловая система Windows


NtfsDisable8dot3NameCreation
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется командой fsutil.exe behavior set disable8dot3.
Если значение этого параметра равно 1, тогда операционной системе будет запрещено создавать имена файлов в формате 8.3. По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Файловая система Windows


NtfsAllowExtendedCharacterIn8dot3Name
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется командой Allowextchar.
Если значение этого параметра равно 1, тогда операционной системе будет разрешено отображать в именах файлов формата 8.3 (формат MS-DOS) символы, не относящиеся к числовым символам или буквам алфавита.

*******Описание взято у Microsoft
Determines whether the characters from the extended character set, including diacritic characters, can be used in short file names using the 8.3 naming convention on NTFS volumes.

Value Meaning
— 0 — On NTFS volumes, file names using the 8.3 naming convention are limited to the standard ASCII character set (minus any reserved values).
— 1 — On NTFS volumes, file names using the 8.3 naming convention may use extended characters.

Теги: Файловая система Windows


NameNumericTail
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Если равно "0", то при преобразовании длинных имен в короткие, вместо знаков "~число" будут подставляться оставшиеся символы.

Если при установке системы отображается сообщение Setup must be able to create short filenames with numeric tails for files with names longer than 8 characters. Please enable this option and try running setup again., тогда следует удалить данный параметр из реестра.

Теги: Конфигурация Windows


LastBootPMDrvs
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Номер последнего загружаемого драйвера.

Теги: Оборудование Windows


ForceRMIO
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Если равен «1», то будет запущен обработчик прерываний жесткого диска реального режима (т.е. 32-разрядный доступ к диску запрещен). По умолчанию равен «0».

Теги: Оборудование Windows


DriveWriteBehind
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Разрешает или запрещает кэширование записи для всех дисков. Если кэширование запрещено, то данные всегда будут помещаться прямо на диск. По умолчанию равен «FFFFFFFF».

Теги: Оборудование Windows


DisableScandiskOnBoot
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то scandisk будет отключен.

Теги: Файловая система Windows


ConfigFileAllocSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет минимальный размер файла (в килобайтах), при создании которого будет выполняться поиск оптимального места на диске (для записи в которое файл фрагментировать не нужно).

Теги: Оборудование Windows


CompressionThreshold
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Минимальный процент оставшегося свободного места на диске, необходимый для начала сжатия.

Теги: Оборудование Windows


CompressionAlgorithm
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Определяет алгоритм сжатия («3» – улучшенный, «2» – стандартный, «1» – сжатие отсутствует до тех пор, пока диск не заполнен, «0» – сжатие отсутствует всегда).

Теги: Оборудование Windows


BatDriveSpinDown
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Определяет время, после которого HDD будут обесточены.

Теги: Оборудование Windows


AutoMountDrives
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Если равен «1», то новые сжатые диски присоединяются автоматически.

Теги: Оборудование Windows


AsyncFileCommit
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию равен «0», при этом синхронная запись содержимого буфера на диск разрешена. При установке «1», будет использоваться асинхронная запись.

Теги: Оборудование Windows


ACDriveSpinDown
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: reg_dword

Определяет время, после которого HDD будут обесточены.

Теги: Файловая система Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Тип параметра: подраздел

Установки для файловой системы.

Теги: Конфигурация Windows


Timeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\DCI

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго приложение DirectDraw (в секундах) может сохранить блокированный буфер фрейма графического устройства в то время как динамический режим или защищенный рабочий стол находятся на рассмотрении.

Когда время, указанное в значении этого параметра, истекает, система требует, чтобы приложение DirectDraw выпустило буфер фрейма. Требование выпуска может привести к ошибке нарушения доступа.

Значение Значения
— 0 — Ускорение DirectDraw заблокировано, и доуступ к буферу не разрешается.
— Секунды — Число(Номер) секунд ожидания.

********Описание взято у Microsoft
Specifies how long a DirectDraw application can keep a graphics-device frame-buffer locked while a dynamic-mode or security-desktop change is pending.

When the time specified in the value of this entry expires, the system requires the DirectDraw application to release the frame buffer. Requiring the release prevents the DirectDraw application from locking and thus not releasing its resources. However, requiring the release might cause an access violation error.

Value Meaning
— 0 — DirectDraw acceleration is disabled and direct frame-buffer access is not permitted. However, DirectDraw continues to run in emulation mode.
— Seconds — The number of seconds the system waits before requiring a DirectDraw application to release a frame buffer.

Теги: Оборудование Windows


DisableAll
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\PermanentSettingChanges

Тип параметра: reg_dword

Определяет, могут ли пользователи сохранить изменения к параметрам настройки дисплея графических устройств. Параметры настройки дисплея, которые могут быть изменены при помощи апплета Дисплей в Панели управления, включают разрешающую способность, глубину цвета, и частоту обновления экрана.

Значение Значения
— 0 — Все пользователи могут сохранить изменения(замены), которые они делают, чтобы отобразить параметры настройки.
— 1 — Никакие пользователи, включая Администратора, не могут сохранить изменения(замены), сделанные, чтобы отобразить параметры настройки.

********Описание взято у Microsoft
Determines whether users can save changes to the display settings of graphics devices. The display settings, which can be changed by using Display in Control Panel, include resolution, color depth, and refresh rate. This entry is less restrictive than DisableAll in the TemporarySettingChanges subkey, which provides a way to change display settings, but not to save these changes.

Value Meaning
— 0 — All users can save the changes they make to display settings.
— 1 — No users, including the Administrator, can save changes made to display settings.

Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add it to override the default configuration of graphics drivers by editing the registry or by using a program that edits the registry.

Setting DisableAll to 1 is more restrictive than disabling Display in Control Panel (NoDispCPL). DisableAll prevents the use of the ChangeDisplaySettings API. Disabling Display in Control Panel does not prevent the user from using other programs that call the ChangeDisplaySettings API.

Теги: Конфигурация Windows


DisableAll
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\TemporarySettingChanges

Тип параметра: reg_dword

Определяет, могут ли пользователи сохранить изменения к параметрам настройки дисплея графических устройств. Параметры настройки дисплея, которые могут быть изменены при помощи апплета Дисплей в Панели управления, включают разрешающую способность, глубину цвета, и частоту обновления экрана.

Значение Значения
— 0 — Все пользователи могут сохранить изменения(замены), которые они делают, чтобы отобразить параметры настройки.
— 1 — Никакие пользователи, включая Администратора, не могут изменить(заменить) параметры настройки дисплея.

********Описание взято у Microsoft
Determines whether users can save changes to the display settings of graphics devices. The display settings, which can be changed by using Display in Control Panel, include resolution, color depth, and refresh rate. This entry is more restrictive than DisableAll in the PermanentSettingChanges subkey, which provides a way for users to change display settings, but not to save these changes.

Value Meaning
— 0 — All users can save the changes they make to display settings.
— 1 — No users, including the Administrator, can change display settings.

Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add this entry to override the default configuration of graphics drivers by editing the registry or by using a program that edits the registry.

Setting DisableAll to 1 is more restrictive than disabling Display in Control Panel (NoDispCPL). DisableAll prevents the use of the ChangeDisplaySettings API. Disabling Display in Control Panel does not prevent the user from using other programs that call the ChangeDisplaySettings API.

Теги: Конфигурация Windows


Base
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GroupOrderList

Тип параметра: reg_binary

Определяет порядок групп.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist

Тип параметра: подраздел

Содержит список всех ульев, которые были загружены в оперативную память при запуске операционной системы

Теги: Конфигурация Windows


UserWaitInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB

Тип параметра: reg_dword

измеряемый в секундах период тайм-аута для загрузочного меню выбора профиля/восстановления. Когда истекает время заданного параметра (стандартное время 30 сек.), Windows выбирается пункт по умолчанию. Профили оборудования также хранятся в подразделе Hardware Profiles раздела IDConfigDB.

Теги: Конфигурация Windows


PropertyProviders
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB

Тип параметра: reg_string

является именем библиотеки DLL, которая в Windows XP вводит список свойств. По умолчанию используется файл pretext.dll. В некоторых установках этот параметр может отсутствовать.

Теги: Конфигурация Windows


lsPortable
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB

Тип параметра: reg_dword

если значение параметра имеет значение 1, то компьютер является портативным

Теги: Конфигурация Windows


CurrentConfig
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB

Тип параметра: reg_dword

Определяет аппаратный профиль, используемый в настоящее время на компьютере.

Значение этого входа соответствует номеру подраздела ветви HKLM\System\CurrentControlSet\Hardware Profiles, в котором содержатся соответсвующие настройки профиля.

*********Описание взято у Microsoft
Identifies the hardware profile currently in use on the computer.

The value of this entry corresponds to the number of one of the Profile-number subkeys in the Hardware Profiles subkey of HKEY_LOCAL_MACHINE. (HKLM\System\CurrentControlSet\Hardware Profiles). It indicates the Profile-number subkey that stores the values that make up the current profile. The content of the indicated subkey also appears in the Current subkey in Hardware Profiles.

This value also corresponds to the number of one of the Profile-number subkeys in the Hardware Profiles subkey of IDConfigDB (HKLM\System\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB\Hardware Profiles). This subkey stores information about the hardware profiles configured for use on the computer, including FriendlyName, which stores the name of the profile used in System in Control Panel.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB

Тип параметра: подраздел

Содержит имена для профилей оборудования, установленные с «Свойства: Система».

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\InstalledFiles

Тип параметра: подраздел

Содержит список системных файлов, уже установленных в Windows (VxD, SPD, DLL).

Теги: Конфигурация Windows


[идентификатор языка]
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes

Тип параметра: reg_string

Представляет расположение символов на клавиатуре.

Параметры имеют следующий формат: Число(Номер) кода размещения = Название(Имя) расположения символов на клавиатуре MS DOS на два символа

*********Описание взято у Microsoft
Represents a keyboard layout.

These entries are named by 8-digit hexadecimal Windows 2000 keyboard layout codes. The first four digits of the codes indicate whether the keyboard layout or Input Method Editor is the default layout for the language (indicated by all zeros) or a variation of the default (indicated by non-zeros). The last four digits are the standard locale ID. For example, the 0001040A entry represents variation 0x0001 of language 0x040A (Spanish.)

All entries have the following format: Layout code number = Two-character MS-DOS keyboard layout name

The DosKeybID entry is a variable representing the entries under the HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DosKeybCodes subkey. It does not actually appear in the registry. This variable subkey displays the entries of the DosKeybCodes subkey

Теги: Локализация Windows


DosKeybID
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs

Тип параметра: reg_string

Представляет расположение символов на клавиатуре.

Теги: Локализация Windows


[идентификатор языка]
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs

Тип параметра: reg_string

Параметры имеют следующий формат:
номер размещения Windows = Расположение символов на клавиатуре MS DOS с 3 цифрами ID

*********Описание взято у Microsoft
Represents a keyboard layout.

The names of the entries in the DosKeybIDs subkey correspond to Windows 2000 keyboard layout codes, which are eight hexadecimal digits. The first four digits of the codes indicate whether the keyboard layout or Input Method Editor is the default layout for the language (indicated by 0x0000) or a variation of the default (all other values). The last four digits are the standard locale ID. For example, the 00010415 entry represents variation 0x0001 of language 0x0415 (Polish).

Entries in the DosKeybIDs subkey have the following format: Windows 2000 layout code number = 3-digit MS-DOS keyboard layout ID

The DosKeybID entry is a variable representing the entries under the HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DosKeybIDs subkey. It does not actually appear in the registry. This variable entry displays the entries of the DosKeybIDs subkey.

Теги: Локализация Windows


ScanCode Map
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout

Тип параметра: reg_binary

Данный параметр выполняет ремаппинг клавиш клавиатуры. Наиболее часто он применяется для отключения определенных клавиш.

Например, если равно 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 00 00, то кнопка Windows будет отключена.

Теги: Локализация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки клавиатуры.

Теги: Конфигурация Приложения


Layout Text
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\[раскладка клавиатуры]

Тип параметра: reg_string

Строка описания для данной раскладки клавиатуры.

Теги: Локализация Windows


Layout Id
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\[раскладка клавиатуры]

Тип параметра: reg_string

Определяет ID дополнительного расположения символов на клавиатуре или (IME). Этот параметр появляется только в подразделах, в которых первые четыре цифры больше чем 0x0000.

********Описание взято у Microsoft
Specifies the ID number of an alternate keyboard layout or Input Method Editor (IME) . This entry appears only in subkeys in which the first four digits are greater than 0x0000, indicating that the keyboard layout or IME is a variation of the default keyboard layout for the locale .

Теги: Локализация Windows


Layout File
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\[раскладка клавиатуры]

Тип параметра: reg_string

Файл библиотеки для данной раскладки клавиатуры.

Теги: Локализация Windows


IME File
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\[раскладка клавиатуры]

Тип параметра: reg_string

Определяет IME для установленного расположения символов на клавиатуре.

********Описание взято у Microsoft
Specifies the Input Method Editor (IME) for the installed keyboard layout .

In Windows 2000, Unicode IMEs can be supported on any system locale when East Asian language support is installed.

Теги: Локализация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\[раскладка клавиатуры]

Тип параметра: подраздел

Настройки для соответсвующей раскладки клавиатуры.

Теги: Локализация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts

Тип параметра: подраздел

Содержит подразделы с именами, соответствующими кодам стран, используемых для международных настроек Windows.

Теги: Локализация Windows


Enabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FIPSAlgorithmPolicy

Тип параметра: reg_dword

можно установить использование алгоритма 3DES для шифрования, хэширования и подписывания (а не только для EFS).

Для этого нужно запустить оснастку РЕДАКТОР ОБЪЕКТОВ ГРУППОВОЙ ПОЛИТИКИ (консоль gpedit.msc) и перейти к подразделу КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА\КОНФИГУРАЦИЯ WINDOWS\ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ\ЛОКАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ\ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. В данном подразделе нужно установить в положение ВКЛЮЧЕН значение элемента СИСТЕМНАЯ КРИПТОГРАФИЯ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ FIPS-СОВМЕСТИМЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ШИФРОВАНИЯ, ХЭШИРОВАНИЯ И ПОДПИСЫВАНИЯ.

Это приведет к изменению значения параметра REG_DWORD типа Enabled

Теги: Конфигурация Windows


RealmFlags
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Domains\[домен]

Тип параметра: reg_dword

Является битовой маской и определяет дополнительные параметры работы kerberos в домене

Значение Значения
— 1 — Адрес отсылается
—
2 — TCP поддерживается
— 4 — Хорошо делегировать

********Описание взято у Microsoft
A bitmask specifying additional features of a non-Windows-based Kerberos realm.

Computers running Windows 2000 can use a non-Windows Kerberos server to administer authentication, instead of using a Windows 2000 domain. These systems participate in an Kerberos realm instead of a Windows domain. This entry establishes the features of the realm.

To enable a feature, set the bit representing the feature to 1, or sum the decimal or hexadecimal values representing each feature. For example, to enable all features, set the value of this entry to 7 (1 + 2 + 4).

Value Meaning
— 0 — No additional features enabled
— 1 — Send address
— 2 — TCP supported
— 4 — Okay to delegate

Теги: Сеть Windows


KpasswdNames
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Domains\[домен]

Тип параметра: reg_multi_sz

Перечисляет имена серверов Kerberos Change Password Protocol для Kerberos. Эти серверы связываются по порту 464.

********Описание взято у Microsoft
Lists the computer names of Kerberos Change Password Protocol Servers for the Kerberos realm. These servers communicate on port 464.

This entry stores the values you enter when you use the /AddKpasswd command in Kerberos Setup (Ksetup.exe), a tool included with Windows 2000 Support Tools.

Computers running Windows 2000 can use a non-Windows Kerberos server to administer authentication, instead of using a Windows 2000 domain. These systems participate in a Kerberos realm instead of a Windows domain, and the names of the Key Distribution Center (KDC) password servers are stored in this entry in the registry, instead of on a domain controller.

Теги: Вход/выход Windows


RequireAsChecksum
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если данный параметр имеет отличное от нуля значение, то клиент для входа в систему с помощью смарт-карты принимает от контроллера домена только те ответы, которые соответствуют последней редакции PKINIT (PKINIT-27). Данный параметр описан в статье KB904766.

Теги: Сеть Windows


LogLevel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Может принимать следующие значения
— 0 — Запросы билета не зарегистрированы в случае файл регистрации.
— 1 — Запросы билета зарегистрированы в случае файл регистрации (Источник = Kerberos).

********Описание взято у Microsoft
Directs the Kerberos authentication protocol to record an informational event in the System Log in Event Viewer whenever it receives a request for a service ticket.

Value Meaning
— 0 — Ticket requests are not recorded in the event log.
— 1 — Ticket requests are recorded in the event log (Source = Kerberos).

Теги: Сеть Windows


MachineSid
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\SidCache

Тип параметра: reg_dword

Хранит в себе SID компьютера.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\SidCache

Тип параметра: подраздел

Определяет SID компьютера.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\UserList

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры, ассоциирующие Kerberos с местной учетной записью пользователя Windows.

*******Описание взято у Microsoft
The UserList subkey stores entries that associate a Kerberos security principal to a local Windows 2000 user account.

Computers running Windows 2000 can use a non-Windows Kerberos server to administer authentication, instead of using a Windows 2000 domain. For ease of use, the system lets you map a Kerberos security principal, such as the name of a principal or a realm, to a local Windows user account.

This subkey stores mappings you enter when you use the /MapUser command in Kerberos Setup (Ksetup.exe), a tool included with Windows 2000 Support Tools. Ksetup adds the entries to the registry.

All entries in this subkey have the following format, where * indicates all users: Kerberos-name or * = Local-name or *

Теги: Конфигурация Windows


RequireAsChecksum
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos

Тип параметра: reg_dword

Если данный параметр имеет отличное от нуля значение, то клиент для входа в систему с помощью смарт-карты принимает от контроллера домена только те ответы, которые соответствуют последней редакции PKINIT (PKINIT-27). Данный параметр описан в статье KB904766.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos

Тип параметра: подраздел

Настройки Kerberos

Теги: Безопасность Windows


NTLMMinServerSec
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сетевая безопасность: минимальная сеансовая безопасность для серверов на базе NTLM SSP (включая безопасный RPC).

Данный параметр может принимать следующие значения (эти значения могут суммироваться для суммирования требований).
— 524288. Данное значение устанавливается при помощи положения элемента Требовать сеансовую безопасность NTLMv2.
— 536870912. Данное значение устанавливается при помощи положения элемента Требовать 128-битное шифрование.

Также данный параметр поддерживает следующие биты:
0х00000010 – обеспечение целостности.
0х00000020 – обеспечение конфиденциальности.
0х00008000 – только через NTLMv2.
0х20000000 – обеспечение 128-битного шифрования.
0х80000000 – обеспечение 56-битного шифрования.

Теги: Безопасность Windows


ntlmminclientsec
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сетевая безопасность: минимальная сеансовая безопасность для клиентов на базе NTLM SSP (включая безопасный RPC).

Данный параметр может принимать следующие значения (эти значения могут суммироваться для суммирования требований).
— 524288. Данное значение устанавливается при помощи положения элемента Требовать сеансовую безопасность NTLMv2.
— 536870912. Данное значение устанавливается при помощи положения элемента Требовать 128-битное шифрование.

Также данный параметр поддерживает следующие биты:
0х00000010 – обеспечение целостности.
0х00000020 – обеспечение конфиденциальности.
0х00008000 – только через NTLMv2.
0х20000000 – обеспечение 128-битного шифрования.
0х80000000 – обеспечение 56-битного шифрования.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0

Тип параметра: подраздел

Настройки обмена данными.

Теги: Сеть Windows


IgnoreGCFailures
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда пользователям будет разрешено входить в систему Active Directory даже при сбое сервера глобальных каталогов (по умолчанию после сбоя в систему сможет войти только администратор Active Directory).

Теги: Безопасность Вход/выход Windows


SubmitControl
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра dword-типа равно 1, то система будет разрешать группе операторы сервера устанавливать задания по расписанию.

Теги: Безопасность Windows


SCENoApplyLegacyAuditPolicy
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Аудит: принудительно переопределяет параметры категории политики аудита параметрами подкатегории политики аудита (Windows Vista или следующие версии).

По умолчанию переопределение аудита отключено.

Теги: Безопасность Windows


RestrictAnonymousSAM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сетевой доступ: не разрешать перечисление учетных записей SAM анонимными пользователями.

По умолчанию данный элемент включен. Это приводит к замене разрешений Все на разрешения Прошедшие проверку.

Теги: Безопасность Windows


restrictanonymous
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сетевой доступ: не разрешать перечисление учетных записей SAM и общих ресурсов анонимными пользователями.

По умолчанию перечисление разрешено.

Теги: Безопасность Windows


Notification Packages
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_multi_sz

Содержит в себе имя dll-файла, из которого берутся ограничения для создаваемых паролей.

********Определение взято у Microsoft
Specifies the dynamic-link libraries (DLLs) that are loaded or called when passwords are set or changed. To specify more than one file, list the file names one above the other by pressing ENTER between each file name.

This entry is often used to load libraries for services such as File and Print Services for NetWare.

You can use this entry to implement custom DLLs that specify alternate criteria for valid passwords, such as complex password rules. Notification packages that implement password verification are recommended for all primary and backup domain controllers. You can also write a custom password filter to fulfill special security requirements.

For more information on and sample code for creating password filters, see the Microsoft Knowledge Base link on the Web Resources page. Search the Knowledge Base for Article Q151082, or use the keywords Password Change Filtering.

To audit the loading of notification packages, click Start , point to Programs, point to Administrative Tools, and then select Local Security Policy. Expand Local Policies, and then double-click Audit Policy. Double-click Audit System Events, and then use the Success and Failure check boxes.

Теги: Безопасность Windows


nolmhash
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сетевая безопасность: не хранить хэш-значения LAN Manager при следующей смене пароля.

Данный параметр определяет, будет ли операционная система при установке пароля создавать не только его хэш NTLM, но и хэш LM (необходим для взаимодействия с Windows 9x). Хэш LM является слабым хэшем, при помощи значения которого очень просто взломать пароль пользователя.

По умолчанию хэш LM не сохраняется.

Теги: Файловая система Windows


NoDefaultAdminOwner
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет владельца папок и файлов, созданных администраторами. Если значение этого параметра равно 0, то данные файлы и папки будут принадлежать группе Администраторы, если же значение данного параметра равно 1, тогда данные файлы и папки будет принадлежать их создателю.

Теги: Сеть Windows


LMCompatiblityLevel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager.

Данный параметр может принимать следующие значения.
— 0. Данное значение устанавливается при помощи положения элемента Отправлять LM и NTLM ответы.
— 1. Данное значение устанавливается при помощи положения элемента Отправлять LM и NTLM — использовать сеансовую безопасность NTLMv2 при согласовании.
— 2. Данное значение устанавливается при помощи положения элемента Отправлять только NTLM ответ.
— 3. Данное значение используется по умолчанию и устанавливается при помощи положения элемента Отправлять только NTLMv2 ответ.
— 4. Данное значение устанавливается при помощи положения элемента Отправлять только NTLMv2-ответ. Отказывать LM.
— 5. Данное значение устанавливается при помощи положения элемента Отправлять только NTLMv2-ответ. Отказывать LM и NTLM.

Теги: Сеть Windows


LimitBlankPasswordUse
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Учетные записи: разрешить использование пустых паролей только при консольном входе.

Данный параметр определяет, можно ли удаленно входить в операционную систему при помощи учетных записей, не защищенных паролем.

По умолчанию удаленный вход запрещен.

Теги: Безопасность Windows


FullPrivilegeAuditing
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_binary

Его значение изменяется элементом Аудит: аудит прав на архивацию и восстановление.

По умолчанию данный вид аудита отключен. Данный элемент определяет, будет ли выполняться аудит использования прав на архивацию и восстановление.

Теги: Сеть Windows


ForceGuest
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных учетных записей.

Данный параметр может принимать следующие значения.
— 0. Данное значение устанавливается при помощи положения элемента Обычная — локальные пользователи удостоверяются как они сами.
— 1. Данное значение устанавливается при помощи положения элемента Гостевая — локальные пользователи удостоверяются как гости.

Теги: Сеть Windows


EveryoneIncludesAnonymous
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сетевой доступ: разрешать применение разрешений "Для всех" к анонимным пользователям.

По умолчанию разрешения Для всех не распространяются на анонимных пользователей.

Теги: Сеть Windows


DisableDomainCreds
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сетевой доступ: не разрешать сохранение учетных данных или цифровых паспортов .NET для сетевой проверки подлинности пользователя.

Данный параметр определяет, будут ли предоставляемые пользователем пароли, учетные данные и паспорта .NET сохранятся в средстве сохранения имен и паролей.

По умолчанию их сохранение разрешено.

Теги: Безопасность Windows


CrashOnAuditFail
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Аудит: немедленное отключение системы, если невозможно внести в журнал записи об аудите безопасности.

По умолчанию работа системы завершаться не будет.

*****Описание взято у Microsoft
Directs the system to halt when it cannot record new events in the Security Log in Event Viewer. This feature prevents unauthorized activities from occurring when they cannot be recorded in the Security Log.

The system also uses this entry to indicate that this feature has been triggered (a value of 2). When the value of this entry is 2, only members of the Administrators group can log on to the computer. This restricted state lets an Administrator log on to resolve the problem and to reset the value of this entry to 1.

Value Meaning
— 0 — The feature is off. The system does not halt, even when it cannot record events in the Security Log.
— 1 — The feature is on. The system halts when it cannot record an event in the Security Log.
— 2 — The feature is on and has been triggered. The system halted because it could not record an auditable event in the Security Log. Only members of the Administrators group can log on.

Typically, the system cannot record security events because the Security Log in Event Viewer is full or because the internal queue to the log has reached the maximum established by the value of Bounds .

You must restart the computer before changes to this entry take effect.

Теги: Безопасность Windows


Bounds
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_binary

Определяет пороги для того, чтобы управлять длиной контрольной очереди LSA. Контрольная очередь хранит события режима ядра, предназначенные для журнала бзопасности оснастки Просмотр событий.

Значение этого параметра — 8-байтовое двойное число. Значение первых четырех байтов определяет максимальное число элементов, которые могут находиться в контрольной очереди. Когда число элементов очереди превышает это значение, LSA отказывается от всех новых элементов, пока число элементов, остающихся в очереди не достигает значения, определенного значением последних четырех байтов.

*****Описание взято у Microsoft
Specifies thresholds for managing the length of the kernel-mode Local Security Authority ( LSA ) audit queue. The audit queue stores kernel-mode events destined for the Security Log in Event Viewer.

The value of this entry is an 8-byte binary field. The value of the first four bytes specifies the maximum number of items that can be held in the audit queue (the upper bound). When the number of audits exceeds this value, LSA discards all new audits until the number of audits remaining in the queue reaches the lower bound, as specified by the value of the last four bytes.

The system does not notify you when the queue is nearing, has reached, or has exceeded its upper bound. To prevent the system from running when it cannot report all security events, set the value of CrashOnAuditFail to 1.

Теги: Безопасность Windows


Authentication Packages
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_multi_sz

Перечисляет пакеты аутентификации пользователя, которые загружаются и вызываются, когда пользователи пытаются войти к Windows 2000.

По умолчанию используется пакет аутентификации MSV 1_0

*****Описание взято у Microsoft
Lists the user authentication package that is loaded and called when users attempt to log on to Windows 2000.

Do not change the value of this entry. Windows 2000 cannot operate with authentication packages other than MSV 1_0. If you change this value or delete the entry, no one will be able to log on to Windows 2000.

Теги: Безопасность Windows


AuditBaseObjects
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Аудит: аудит доступа глобальных системных объектов.

По умолчанию аудит отключен. Если данный элемент будет включен, тогда будет разрешено выполнять аудит доступа к таким объектам, как мьютексы (флаги взаимного исключения), события, семафоры (механизм блокировки, используемый диспетчерами или распределителями ресурсов) и DOS-устройства.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Тип параметра: подраздел

Определяет поведение компьютера при сетевом соединении.

Теги: Локализация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaProperties

Тип параметра: подраздел

Содержит установки для джойстиков и схем MIDI.

Теги: Безопасность Windows


Description
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaResources\icm\[устройство]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Description указывает полное имя драйвера кодека. Эта строка предназначена для отображения в тех частях интерфейса, где возможно использование подробных описаний.
Пример: Microsoft PCM Converter.
*********Примечание
Кодек конвертирует один формат аудио/видео в другой, обычно формат со сжатием в формат без сжатия. Название кодек ("codec") является комбинацией слов "compress" и "decompress." Например кодек может конвертировать формат со сжатием, такой как s, в формат без сжатия, например PCM, который может напрямую воспроизводиться аппаратными средствами.

Теги: Оборудование Windows


DeviceID
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaResources\wave\[устройство]

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
DeviceID содержит данные, однозначно идентифицирующие звуковое устройство.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaResources

Тип параметра: подраздел

Определение ресурсов мультимедийных устройств. Управляется диалогом «Свойства: Мультимедиа».

Если при попытке прослушивания AudioCD при помощи Windows Media Player отображается сообщение Windows Media Player cannot find the specified file. Error code 0xC00D1197, попробуйте удалить данную ветвь реестра.

Теги: Оборудование Windows


PreferredUILanguages
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\Settings

Тип параметра: reg_dword

В данном параметре определяет системная локализация.

Теги: Оборудование Windows


LCID
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\[локализация]

Тип параметра: reg_dword

Определяет числовое название данной локализации (например, 0x409 для английской, и 0x419 для русской).

Теги: Локализация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages

Тип параметра: подраздел

Список всех возможных локализаций хранится в виде подразделов ветви HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages.

Название этих подразделов соответствует локализации (например, en-US для английской локализации, а ru-RU для русской).

Теги: Локализация Windows


ShowIcon
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{CLSID-номер}\{CLSID-номер}\Connection

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда для данного сетевого адаптера в области уведомлений будет отображаться значок сетевого подключения.

Теги: XP Сеть Windows


ShowLanErrors
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\Connections\StatMon

Тип параметра: reg_dword

Определяет, ведется ли подсчет ошибок подключения на странице Состояния для локального подключения.

Значение Значения
— 0 — Счет ошибок подключения LAN не появляется на странице Состояния.
— 1 — Счет ошибок подключения LAN появляется на вкладке General страницы Состояния.

**********Описание взято у Microsoft
Determines whether local area network (LAN) connection error counts appear on the Status page for a local area connection.

Because most users do not need this information and might find it confusing or misleading, error counts do not appear by default. However, you can add this entry to the registry and set its value to 1 to add the error counts to the status page display.

Value Meaning
— 0 — LAN connection error counts do not appear on the Status page for a local area connection.
— 1 — LAN connection error counts appear on the General tab of the Status page.

This entry applies to the Status page displayed to all users of the computer. You cannot configure it separately for different users.

To display the Status page for a local area connection, use Network and Dial-up Connections in Control Panel. Right-click My Network Places, click Properties, and then double-click the name of a local area connection, or right-click the name of a local area connection and then click Status.

Теги: Локализация Windows


ProviderOrder
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order

Тип параметра: reg_string

Содержит список доступных сетевых провайдеров в порядке, в котором к ним обращаются.

Чтобы появляться в этом списке, сетевой провайдер должен быть представлен подразделом ветви HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services. Это должен быть член группы NetworkProvider.

Просмотреть значение данного параметра можно при помощи команды sc queryex группа = networkprovider state = all

**********Описание взято у Microsoft
Contains a list of the available network providers in the order in which they are accessed.

To appear in this list, a network provider must be represented by a subkey under HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services. It must be a member of the NetworkProvider service group , and it must have a networkprovider subkey in its Services subkey. The NetworkProvider subkey stores information for the Multiple Provider Router. The service group for each service is stored in the value of Group .

To change the value of this entry, double-click Network in Control Panel. From the Advanced menu, choose Advanced Settings and click the Provider Order tab. Click on a provider and use the up and down arrows to change the order.

To find all the services configured to run in the NetworkProvider service group, use sc.exe, a tool provided with the Windows 2000 Resource Kit. (Note that this tool only works with Regedit.exe, not Regedt32.exe.): sc queryex group= networkprovider state= all

Теги: Сеть Windows


RestoreConnection
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию значение данного параметра равно 0, что говорит о том, что Windows разрешено использовать фантомные подключения. Если значение данного параметра будет равно 1, то это будет запрещено. Фантомные подключения, это перманентные подключения, которые считаются восстановленными, хотя фактически система не выполняла их восстановление при входе пользователя в систему. Плюс фантомных подключений в том, что такие подключения физически не восстанавливаются при входе пользователя, поэтому вход пользователя в систему будет быстрее, к тому же, если удаленный компьютер, доступ к которому нужно восстановить, в данный момент выключен, система при входе пользоателя не будет выводить диалог о недоступности компьютера. Минусом же такого подхода является небольшая задержка перед использованием фантомного подключения — для того, чтобы система смогла физически установить подключение.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider

Тип параметра: подраздел

Хранит имя и порядок сетевых провайдеров, используемых локальным компьютером.

Подраздел NetworkProvider хранит информацию для Multiple Provider Router.

Теги: Сеть Windows


OEMHAL
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage

Тип параметра: reg_string

Определяет заданный по умолчанию шрифт, поддерживаемый OEM. Этот шрифт сохранен в %Systemroot%\WINNT\Fonts.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the default font supplied by the OEM (original equipment manufacturer). This font is stored in Systemroot \WINNT\Fonts.

Теги: Локализация Windows


OEMCP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage

Тип параметра: reg_string

Указывает заданную по умолчанию кодовую страницу для символов OEM.

Value Character set
— 437 — United States
— 708 — Arabic (ASMO 708)
— 720 — Arabic (Transparent ASMO)
— 737 — Greek (formerly 437G)
— 775 — Baltic
— 850 — Multilingual (Latin I)
— 852 — Slavic (Latin II)
— 855 — Cyrillic
— 857 — Turkish
— 860 — Portuguese
— 861 — Icelandic
— 862 — Hebrew
— 863 — Canadian-French
— 864 — Arabic
— 865 — Nordic
— 866 — Russian
— 869 — Modern Greek
— 874 — Thai
— 932 — ShiftJIS—Japan
— 936 — GBK—Chinese (PRC, Singapore)
— 949 — Korean Unified Hangul
— 950 — Big5 Extended—Chinese (Taiwan, Hong Kong SAR)
— 1258 — Windows Vietnamese

*******Описание взято у Microsoft
Indicates the default code page for OEM (original equipment manufacturers) characters. For U.S. English, the value of this entry indicates that code page 437 and its file, C_437.nls, are used for OEM characters.

Теги: Локализация Windows


MACCP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage

Тип параметра: reg_string

Указывает заданную по умолчанию кодовую страницу для символов Macintosh.

Value Character set
— 10000 — Roman
— 10001 — Japanese
— 10002 — Chinese (Big5)
— 10003 — Korean
— 10004 — Arabic
— 10005 — Hebrew
— 10006 — Greek I
— 10007 — Cyrillic
— 10010 — Romanian
— 10017 — Ukrainian
— 10029 — Latin 2
— 10079 — Icelandic
— 10081 — Turkish
— 10082 — Croatian

*******Описание взято у Microsoft
Indicates the default code page for Macintosh characters. For U.S. English, the value of this entry indicates that code page 10000 and its file, C_10000.nls, are used for Macintosh characters.

Теги: Локализация Windows


ACP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage

Тип параметра: reg_string

Указывает заданную по умолчанию кодовую страницу для символов ANSI.

Value Character set
— 874 — Thai
— 932 — ShiftJIS—Japan
— 936 — GBK—Chinese (PRC, Singapore)
— 949 — Korean Unified Hangul
— 950 — Big5 Extended—Chinese (Taiwan, Hong Kong SAR)
— 1250 — Central European
— 1251 — Cyrillic
— 1252 — U.S. (ANSI)
— 1253 — Greek
— 1254 — Turkish
— 1255 — Hebrew
— 1256 — Arabic
— 1257 — Baltic
— 1258 — Vietnamese

*******Описание взято у Microsoft
Indicates the default code page for ANSI characters. These code pages are supported for Windows 3.1 compatibility. For U.S. English, the value of this entry indicates that code page 1252 and its file, C_1252.nls, are used for ANSI characters.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage

Тип параметра: подраздел

Если текст загруженной веб-страницы не отображается должным образом, возможно, браузер не смог правильно определить кодовую страницу, которая должна использоваться при отображении данной веб-страницы.

В этом случае можно попробовать воспользоваться командой Страница\Кодировка панели кнопок, для ручного изменения кодовой страницы.

Если же вы точно знаете язык, на котором написан текст веб-страницы, но не находите кодовой страницы для этого языка, возможно, кодовая страница для данного языка не установлена на компьютере. В этом случае нужно самостоятельно добавить язык при помощи диалога Выбор языка, отображаемого после нажатия на кнопку Языки. Данная кнопка расположена на вкладке Общие диалога Свойства: Интернет.

Также добавить определенную кодовую страницу, если вы точно знаете номер кодовой страницы, можно при помощи параметра строкового типа ветви реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage.

Данная ветвь реестра содержит в себе все кодовые страницы, которые поддерживаются на компьютере. Каждая кодовая страница определяется одним параметром строкового типа, название которого определяет номер кодовой страницы, а значение — файл с расширением .nls, в котором данная кодовая страница описана (эти файлы находятся в каталогах %systemroot%\system или %systemroot%\system32).

Теги: Локализация Windows


[кодовая страница]
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage

Тип параметра: reg_string

Определяет имя файла кодовой страницы, установленной в системе. Пустое значение параметра говорит о том, что кодовая страница не установлена.

Параметры имеют следующий формат: "CodePageID" = Имя файла | (пробел)

*******Описание взято у Microsoft
Represents a code page.

Each entry in the CodePage subkey represents one supported code page. If the code page is installed on the system, the value of the entry is the name of the code page file. If the code page is supported but not installed, the value of the entry is blank.

Entries in the CodePage subkey have the following format: # CodePageID = Filename | (blank)

The code-page entry is a variable representing the entries under the CodePage subkey. It does not actually appear in the registry. This variable entry displays information that is common to the entries in the CodePage subkey.

Теги: Конфигурация Windows


InstallLanguage
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language

Тип параметра: reg_string

Указывает кодовую страницу, которая используется локализованной версией Windows

*******Описание взято у Microsoft
Indicates the code page that corresponds to the localized version of the product.

Теги: Локализация Windows


Default
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе язык, который будет использоваться программами, не поддерживающими формат UNICODE (данный формат по умолчанию используется операционной системой Windows Vista).

*******Описание взято у Microsoft
Indicates the system default locale . The value of this entry indicates that locale 0409 (U.S. English) is used when no other language is specified.

Теги: Локализация Windows


[код языка]
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language

Тип параметра: reg_string

Хранит имя файла кодовой таблицы для специфического языка. Кодовая таблица определяет использование верхних и строчных символов специфического языка.

*******Описание взято у Microsoft
Stores the filename of the casing table for a particular locale .

A casing table specifies the use of upper and lower case letters for a particular language.

Each entry in the Language subkey represents one language group supported by Windows 2000. If the language group is installed on the system, the value of this entry is the name of the file that contains the casing table. The filename extension is .nls. If the language group is supported but not installed, there is no value for the entry.

Each entry has the following format: # LanguageID = Filename.nls | (no value)

For example, the following entry indicates that the language group for locale 0402 is installed on the system and is associated with file L_intl.nls: 0402 = l_intl.nls

As another example, the following entry indicates that the language group for locale 0403 is supported by Windows 2000, but is not installed on the computer: 0403 = ""

The language-ID entry is a variable representing the entries under the Language subkey. It does not actually appear in the registry. This variable entry displays information that is common to the entries in the Language subkey.

Теги: Локализация Windows


[номер группы]
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups

Тип параметра: reg_string

Номер группы — переменная, представляющая входы для подраздела Language Groups.

Если значение данного параметра равно 1, тогда соответствующая языковая группа установлена

********Описание взято у Microsoft
Indicates which language groups are installed.

Value Meaning
— (Blank) — The language group is supported but not installed.
-1 — The language group is installed.

The group-number entry is a variable representing the entries under the Language Groups subkey. It does not actually appear in the registry. This variable entry displays information that is common to the entries in the Language Groups subkey.

Теги: Локализация Windows


[код сортировки]
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts

Тип параметра: reg_string

Название параметра определяет вход в подразделе Alternate Sorts, значение же определяет вход кода сортировки.

Вход кода вида — переменная, представляющая входы подраздела Alternate Sorts.

**********Описание взято у Microsoft
Represents a sort code.

The installed locales determine the entries in the Alternate Sorts subkey. Each entry has the following format:

Sorting ID = (Blank) | 1

For example, the following entry indicates that an alternate sort is used for locale 0407: 00010407 = 1

The sort-code entry is a variable representing the entries under the Alternate Sorts subkey. It does not actually appear in the registry. This variable entry displays information that is common to the entries in the Alternate Sorts subkey.

This variable entry appears in the registry only if the language group is installed and the locale within the language group has an alternate sort.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Codepage

Тип параметра: подраздел

Список номеров кодов страниц Windows.

Теги: Локализация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale

Тип параметра: подраздел

Настройки кодов регионов.

Теги: Локализация Windows


[код региона]
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale

Тип параметра: reg_string

Определяет код региона, поддерживаемый системой.

Непустое значение параметра означает, что место действия установлено, и значение параметра указывает группу языка места действия.

Значение Значения
— (Пробел) — Место действия поддерживается системой, но не установлено.
— 0x1 — Western Europe
— 0x2 — Central Europe
— 0x3 — Baltic
— 0x4 — Greek
— 0x5 — Cyrillic
— 0x6 — Turkish
— 0x7 — Japanese
— 0x8 — Korean
— 0x9 — Traditional Chinese
— 0xA — Simplified Chinese
— 0xB — Thai
— 0xC — Hebrew
— 0xD — Arabic
— 0xE — Vietnamese
— 0xF — Indic
— 0x10 — Georgian
— 0x11 — Armenian

**********Описание взято у Microsoft
Represents a locale supported by the system.

The locale entry represents a locale supported by the system. A blank value means the locale is supported by the system but is not installed. A non-blank value means the locale is installed, and the value indicates the language group of the locale.

The locale entry is a variable representing the entries under the Locale subkey. It does not actually appear in the registry. This variable entry displays information that is common to the entries in the Locale subkey.

Теги: Конфигурация Windows


(по умолчанию)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale

Тип параметра: reg_string

Текущий код региона.

Теги: Локализация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls

Тип параметра: подраздел

Содержит соответствия кодов стран их названиям

Теги: Сеть Windows


NextLUID
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NTKern

Тип параметра: reg_string

Определяет следующий используемый логический идентификатор пользователя.

Теги: Конфигурация Windows


NextLUID
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NTKern

Тип параметра: reg_dword

Определяет следующий логический идентификатор пользователя, который будет использоваться.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PerfStats

Тип параметра: подраздел

Содержит конфигурационную информацию для программы «Системный монитор» и используется для отображения загруженности компонентов. Данные статичны.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\[GUID-номер конечной настройки энергопотребления]\DefaultPowerSchemeValues

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит значения по умолчанию соответствующей настройки для каждой из стандартных схем энергопотребления.

Теги: Конфигурация Windows


ValueUnits
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\[GUID-номер конечной настройки энергопотребления]

Тип параметра: reg_string

Он содержит в себе название единиц, в которых исчисляется значение данной настройки.

Теги: Конфигурация Windows


ValueMin
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\[GUID-номер конечной настройки энергопотребления]

Тип параметра: reg_dword

Определяет минимальное возможное значение данной настройки.

Теги: Конфигурация Windows


ValueMax
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\[GUID-номер конечной настройки энергопотребления]

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное возможное значение данной настройки.

Теги: Конфигурация Windows


ValueIncrement
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\[GUID-номер конечной настройки энергопотребления]

Тип параметра: reg_dword

Определяет интервал приращения значения настройки, если данный подраздел описывает счетчик.

Теги: Конфигурация Windows


FriendlyName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\[GUID-номер конечной настройки энергопотребления]

Тип параметра: reg_string

Содержит название настройки.

Теги: Конфигурация Windows


Description
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\[GUID-номер конечной настройки энергопотребления]

Тип параметра: reg_string

Содержит описание настройки.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings

Тип параметра: подраздел

Дерево настроек диалога Электропитание строится на основе содержимого данной ветви.

Теги: Конфигурация Приложения


Default
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\SecurityDescriptors

Тип параметра: reg_string

Определяет идентификатор безопасности схемы энергопотребления по умолчанию (применяется когда для схемы не установлен собственный идентификатор безопасности)

Теги: Конфигурация Windows


[GUID-номер схемы энергопотребления]
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\SecurityDescriptors

Тип параметра: reg_string

Каждая схема имеет свой идентификатор безопасности, определяющих пользователей, которым разрешено изменять настройки данной схемы.

Идентификатор безопасности схемы энергопотребления хранится в параметре строкового типа, расположенном в ветви реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\SecurityDescriptors.

Название строкового параметра определяет GUID-номер схемы, а его значение определяет сам идентификатор безопасности.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes\[GUID-номер схемы энергопотребления]\[GUID-настройки]

Тип параметра: подраздел

Значения настроек энергопотребления, используемые при активации соответствующей схемы, хранятся в параметрах REG_DWORD типа ACSettingIndex и DCSettingIndex подразделов данной ветви реестра.

В параметре ACSettingIndex определяются настройки параметров при питании от сети. А в параметре DCSettingIndex определяются настройки при питании от батареи.

Теги: Конфигурация Windows


FriendlyName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes\[GUID-номер схемы энергопотребления]

Тип параметра: reg_string

Содержит название данной схемы энергопотребления.

Теги: Конфигурация Windows


Description
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes\[GUID-номер схемы энергопотребления]

Тип параметра: reg_string

Содержит описание данной схемы энергопотребления.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes\[GUID-номер схемы энергопотребления]

Тип параметра: подраздел

Настройки схемы энергопотребления хранятся в данной ветви реестра.

Теги: Конфигурация Windows


ActivePowerScheme
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes

Тип параметра: reg_string

GUID-номер активной в данный момент схемы энергопотребления хранится в параметре строкового типа ActivePowerScheme.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\[тип процессора]\Drivers\[версия драйвера]\[название принтера]

Тип параметра: подраздел

Настройки установленных драйверов содержатся в данной ветви реестра.

Теги: Оборудование Windows


Directory
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\[тип процессора]\Drivers\[версия драйвера]

Тип параметра: reg_string

Определяет номер версии.

********Описание взято у Microsoft

Теги: Оборудование Windows


Driver
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\[тип процессора]\Print Processors\[обработчик печати]

Тип параметра: reg_string

Данный раздел содержит в себе обработчики печати.

Название этих подразделов определяет название обработчика печати (например, ModiPrint или winprint).

При этом в параметре строкового типа Driver, расположенном в подразделе обработчика печати, хранится название библиотеки, которая и представляет данный обработчик печати.

Теги: Оборудование Windows


Directory
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\[тип процессора]

Тип параметра: reg_string

Определяет каталог, содержащий драйверы печати для этой среды.

Например, значение W32X86 указывает, что драйверы для Windows x 86 сред сохранены в Systemroot \System32\spool\drivers\w32x86.

По умолчанию используются следующие значения:
— Windows 4.0 — WIN40
— Windows NT Alpha_AXP — W32ALPHA
— Windows NT PowerPC — W32PPC
— Windows NT R4000 — W32MIPS
— Windows NT x 86 — W32X86

********Описание взято у Microsoft
Specifies the directory containing print drivers for that environment.

For example, the value W32X86 indicates that the drivers for the Windows x 86 environment are stored in Systemroot \System32\spool\drivers\w32x86.

Теги: Оборудование Windows


FormKeyword
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Forms\[название формы]

Тип параметра: reg_binary

Содержит GUID-номер, под которым определяются ключевые слова вашей формы.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Forms

Тип параметра: подраздел

Формы, добавленные вами, хранятся в виде дочерних подразделов данной ветви реестра.

Название этих подразделов определяется названием созданной вами формы.

Теги: Оборудование Windows


Driver
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Local Port

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе название библиотеки монитора локального порта.

Если при попытке печати выдается сообщение "Инструкция по адресу 'адрес' обратилась к памяти по адресу 'адрес'. Память не может быть «read».", тогд скорее всего в данном параметре указана неправильная библиотека монитора.

По умолчанию за локальную печать отвечает монитор порта localspl.dll, а за сетевую печать — порт tcpmon.dll.

Теги: Оборудование Windows


Driver
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит в себе название библиотеки монитора сетевого порта.

По умолчанию за локальную печать отвечает монитор порта localspl.dll, а за сетевую печать — порт tcpmon.dll.

Теги: Оборудование Windows


StatusUpdateInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\[монитор]\Ports

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как часто монитор порта обновляет спулер с состоянием порта.

*****Описание взято у Microsoft
Specifies how often the port monitor updates the spooler with port status.

For pooled printers, setting StatusUpdateEnabled to 1 and StatusUpdateInterval to a minumum value will allow the spooler to send print jobs to an alternate printer when one printer in the pool is offline.

Теги: Оборудование Windows


StatusUpdateEnabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\[монитор]\Ports

Тип параметра: reg_dword

Определяет, способен ли монитор порта обновлять спулер с состоянием порта.

Значение Значения
— 0 — Монитор не способен обновлять спулер с состоянием порта.
— 1 — Монитор способен обновлять спулер с состоянием порта.

*****Описание взято у Microsoft
Determines whether the port monitor is able to update the spooler with the port status.

Value Meaning
— 0 — Disabled. The monitor is not able to update the spooler with the port status.
— 1 — Enabled. The monitor is able to update the spooler with the port status.

For pooled printers, set StatusUpdateEnabled to 1 and StatusUpdateInterval to a minumum value to allow the spooler to send print jobs to an alternate printer when one printer in the pool is offline.

Теги: Оборудование Windows


FailureTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\[монитор]\Ports

Тип параметра: reg_dword

Определяет отрезок времени (в секундах), который система будет ждать ответа от принтера. Если принтер не отвечает указанный отрезок времени, система отменит задание по выводу на печать.

*****Описание взято у Microsoft
Specifies the length of time that the system will wait for a response from the printer. If the printer does not respond before this time elapses, the system will cancel the print job.

This entry appears by default in the registry when adding ports that use this entry.

Теги: Оборудование Windows


EOJTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\[монитор]

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF milliseconds

Для большинства мониторов этот параметр определяет, как долго задание по выводу на печать остается в очереди печати после того, как это задание было помещено в очередь на принтер.

Для остальных мониторов, это значение определяет, по истечении какого времени после того, как принтер прекратил помещать в очередь данные, монитор печати уведомляет принтер, что работа является законченной.

*****Описание взято у Microsoft
For most monitors, this entry determines how long a print job remains in the print queue after it has been spooled to the printer. For other monitors, it determines how long after a printer has stopped spooling data that the print monitor notifies the printer that the job is complete.

EOJTimeout appears in the registry by default only on computers using monitors which use this entry (for example, with pjlmon).

This entry is added to the registry by the port or language monitor, and its value and meaning vary for different monitors.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\[порт]

Тип параметра: подраздел

Чтобы принтер мог взаимодействовать с портом, к которому он подключен, должен быть определен монитор порта (специальная библиотека).

Название библиотеки, выполняющей функции монитора порта, хранится в параметрах строкового типа Driver, расположенных в подразделах ветви реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PendingUpgrades

Тип параметра: подраздел

Этот подраздел используется Windows 2000 во время установки.

*******Описание взято у Microsoft
This subkey is used by Windows 2000 during setup. Do not change the values in this subkey.

Теги: Оборудование Windows


printStaplingSupported
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]\DsDriver

Тип параметра: reg_binary

Если значение данного параметра равно 1, тогда драйвер принтера поддерживает использование сшивателя.

Теги: Оборудование Windows


printMediaReady
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]\DsDriver

Тип параметра: reg_multi_sz

Он определяет типы бумаг, которые может использовать драйвер принтера.

Теги: Оборудование Windows


printMaxResolutionSupported
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]\DsDriver

Тип параметра: reg_dword

Он определяет максимальное разрешение печати, доступное драйверу данного принтера.

Теги: Оборудование Windows


printDuplexSupported
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]\DsDriver

Тип параметра: reg_binary

Если значение данного параметра равно 1, тогда драйвер принтера поддерживает двустороннюю печать.

Теги: Оборудование Windows


printColor
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]\DsDriver

Тип параметра: reg_binary

Если значение данного параметра равно 1, тогда драйвер принтера поддерживает цветную печать.

Теги: Оборудование Windows


priority
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]\DsSpooler

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет приоритет принтера.

Теги: Оборудование Windows


printStartTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]\DsSpooler

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет время, начиная с которого печать на данном принтере разрешена.

Время хранится в минутах, начиная с 2 часов ночи (то есть при 2 часах ночи значение данного параметра равно 60, при 3 часах ночи значение параметра 120 и т.д.).

Теги: Оборудование Windows


printSeparatorFile
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]\DsSpooler

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к файлу разделителю, который принтер всегда будет печатать между двумя заданиями очереди печати.

Теги: Оборудование Windows


printEndTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]\DsSpooler

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет время, до которого печать на данном принтере разрешена.

Время хранится в минутах, начиная с 2 часов ночи (то есть при 2 часах ночи значение данного параметра равно 60, при 3 часах ночи значение параметра 120 и т.д.).

Теги: Оборудование Windows


UntilTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет время, до которого печать на данном принтере разрешена.

Время хранится в минутах, начиная с 2 часов ночи (то есть при 2 часах ночи значение данного параметра равно 60, при 3 часах ночи значение параметра 120 и т.д.).

Теги: Оборудование Windows


StartTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет время, начиная с которого печать на данном принтере разрешена.

Время хранится в минутах, начиная с 2 часов ночи (то есть при 2 часах ночи значение данного параметра равно 60, при 3 часах ночи значение параметра 120 и т.д.).

Теги: Оборудование Windows


Priority
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет приоритет принтера.

Теги: Оборудование Windows


Printer Driver
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

Он хранит название драйвера этого принтера.

Теги: Оборудование Windows


Print Processor
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр имеет строковый тип. Он определяет обработчик печати, используемый данным принтером.

Возможны следующие значения данного параметра: WinPrint и ModiPrint. Обработчик печати WinPrint используется большинством видов принтеров. Обработчик печати ModiPrint используется принтером Microsoft Office Document Image Writer.

Теги: Оборудование Windows


Port
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

В данном параметре хранится название порта, используемого принтером.

Теги: Оборудование Windows


Name
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

Определяет название принтера.

Теги: Оборудование Windows


Location
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

Определяет расположение принтера.

Теги: Оборудование Windows


Description
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе описание принтера.

Теги: Оборудование Windows


Datatype
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_string

Он определяет тип данных, используемый принтером по умолчанию.

Например, возможны следующие типы данных: RAW, TXT и т.д.

Теги: Оборудование Windows


Attributes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\[название принтера]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр является битовой маской.

— 0x1. Если данный бит сброшен, тогда процесс печати будет начинаться немедленно. Если же данный бит установлен, тогда перед началом печати задание будет помещаться в очередь.
— 0x2. Если данный бит сброшен, тогда будет использоваться значение бита 0x1. Если же данный бит установлен, тогда во время печати очередь печати использоваться не будет.
— 0x80. Данный бит изменяется флажком Задерживать документы с неподходящими параметрами.
— 0x200. Данный бит изменяется флажком Первыми печатать документы из очереди.
— 0x100. Данный бит изменяется флажком Сохранять документы после печати.
— 0x800. Определяет, разрешен ли двусторонний обмен данными.
— 0x1000. Данный бит устанавливается при сбросе флажка Включить дополнительные возможности печати.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers

Тип параметра: подраздел

Данный раздел содержит в себе сведения об установленных на компьютере драйверах принтеров. Чтобы окончательно удалить сведения о драйвере, нужно удалить раздел соответствующего принтера из этого раздела реестра. Данный подраздел описан в статье KB260142 базы знаний Microsoft для Windows 2000.

Теги: Оборудование Windows


AddPrinterDrivers
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\LanMan Print Services\Servers

Тип параметра: reg_dword

Существует возможность запрета пользователям (кроме администраторов) устанавливать драйверы для сетевых принтеров.

Для этого достаточно присвоить параметру AddPrinterDrivers значение 1.

Значение данного параметра можно изменить при помощи элемента Устройства: запретить пользователям установку драйверов принтера подраздела Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Локальные политики\Параметры безопасности оснастки Редактор объектов групповой политики.

Теги: Оборудование Windows


Timeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\NetWare or Compatible Network

Тип параметра: reg_dword

0x2710–0xFFFFFFFE milliseconds | 0xFFFFFFFF

Определяет, как часто Windows обновляет очередь печати сервера системы Netware.

Значение Значения
— 0x2710-0xFFFFFFFE миллисекунды — Определяет время между обновлениями очереди печати системы Netware.
— 0xFFFFFFFF — Отключает автоматическое обновление.

*******Описание взято у Microsoft
Determines how often Windows 2000 updates the print queue of a NetWare server. The value of this entry specifies the time interval between automatic refresh updates.

Value Meaning
— 0x2710–0xFFFFFFFE milliseconds — Specifies the time between updates of the NetWare print queue.
— 0xFFFFFFFF — Disables automatic updates. Windows 2000 sends new print jobs to the NetWare server, but it does not update the queue list.

Теги: Оборудование Windows


RetryPopup
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers

Тип параметра: reg_dword

Определяет, появляется ли диалоговое окно Retry/Cancel, когда при работе локального принтера происходит ошибка.

*******Описание взято у Microsoft
Determines whether a Retry/Cancel dialog box appears when an error occurs on a job printed to a local
printer.

Value Meaning
— 0 — Dialog box does not appear.
— 1 — Dialog box appears on the print server.

Теги: Оборудование Windows


RestartJobOnPoolError
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго монитор печати ждет после того, как перед стартом задания по выводу на печать на другом порту пула печати произойдет ошибка.

Этот параметр применяется только для пула печати. При этом и монитор печати и принтер должны поддерживать протокол SNMP.

*******Описание взято у Microsoft
Determines how long the print monitor waits after an error occurs before starting a print job on another port in the print pool.

This entry applies only to pooled printers. Both the print monitor and the printer must support SNMP .

Теги: Оборудование Windows


RestartJobOnPoolEnabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers

Тип параметра: reg_dword

Определяет, может ли задание по выводу на печать на локальный принтер быть перезапущено после ошибки.

Если значение этого параметра равно 1, тогда диалоговое окно Cancel/Retry появится.

Значение Значения
— 0 — Задания по выводу на печать не могут быть перезапущены на ошибке.
— 1 — Задания по выводу на печать могут быть перезапущены на ошибке.

Этот параметр применяется только для пула печати.

*******Описание взято у Microsoft
Determines whether a print job to a local printer can be restarted after an error.

If the value of this entry is set to 1, a Cancel/Retry dialog box will appear on the user's system for the duration of the value of the RestartJobOnPoolError entry.

This entry applies only to pooled printers.

Value Meaning
— 0 — Print jobs cannot be restarted on error.
— 1 — Print jobs can be restarted on error.

Теги: Оборудование Windows


Order
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers

Тип параметра: reg_multi_sz

Определяет порядок,в котором провайдеры печати используются.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the order in which print providers are used.

The local spooler is queried first, but if it is busy or not operating, remote print providers are queried in the order specified by the value of this entry.

Consider changing this value if one print provider is known to be more reliable or available more frequently than others. Specifying a successful print provider can prevent print jobs from timing out.

Теги: Оборудование Windows


NetPopupToComputer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers

Тип параметра: reg_dword

Определяет, нужно ли принтеру, который напечатал локальное задание, посылать уведомления печати.

Значение Значения
— 0 — Popups посылаются принтеру, который напечатал документ.
— 1 — Popups посылаются принтеру сети, на который пользователь, который напечатал документ, вошел сначала.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies whether print notifications for local print jobs should be sent to the printer that printed the document or to the user.

Value Meaning
— 0 — Popups are sent to the printer that printed the document.
— 1 — Popups are sent to the printer on the network that the user who printed the document first logged on to.

To change the value of this entry for a local printer, click on the Start menu, point to Settings, and then click Printers. From the File menu, click Server Properties, and then click the Advanced tab. Then select or clear Notify computer, not user, when remote documents are printed.

Теги: Оборудование Windows


NetPopup
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers

Тип параметра: reg_dword

Определяет, уведомляются ли пользователи, когда задания на печать удаленных принтеров выполнены.

Этот параметр затрагивает только те принтеры, которые непосредственно связаны с компьютером.

Значение Значения
— 0 — Пользователи не уведомлены.
— 1 — Сообщение появляется на дисплее пользователя, когда удаленные задания по выводу на печать, которые пользователь предоставил, закончены.

*******Описание взято у Microsoft
Determines whether users are notified when print jobs on remote printers are complete.

This entry applies to the computer, and it affects only those printers that are directly connected (local) to the computer. If you configure this entry on a computer with multiple printers, such as a print server, the value of this entry applies to all printers that reside on the server. This entry cannot be configured separately for particular printers or users.

Also, this entry applies only to remote printing. Users are not notified when local print jobs are complete.

Value Meaning
— 0 — Users are not notified.
— 1 — A message appears on the user's display when remote print jobs that the user has submitted are complete.

To change the value of this entry for a local printer, from the Start menu, point to Settings, and click Printers. From the File menu, click Server Properties, click the Advanced tab, and select the Notify when remote documents are printed check box.

To change this value for a network printer, connect to the print server and click the Printers folder. From the File menu, click Server Properties, and then click the Advanced tab. This entry corresponds to the Notify when remote documents are printed option.

This policy affects only those printers that are connected directly to the computer. To set this policy for a network printer, you must be an administrator of the print server on which the printer resides.

Messages enabled by this entry are sent using the Windows 2000 Messaging Service. If the Messaging Service is not running on the user's computer, users do not receive the message.

To prevent a network printer from sending the user a message, use Computer Management to stop the Windows 2000 Messaging Service. However, doing this will prevent the user from receiving any messages sent by using the Messaging Service.

Теги: Оборудование Windows


EventLog
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers

Тип параметра: reg_dword

Его значение является битовой маской, биты которой изменяются при помощи следующих флажков.

— 0x1. Данный бит устанавливает флажком Вести журнал ошибок очереди печати.
— 0x2. Данный бит устанавливает флажком Вести журнал предупреждений очереди печати.
— 0x4. Данный бит устанавливает флажком Вести журнал сообщений очереди печати.

Другие биты, которые не изменяются стандартными способами
— 0x0 (0 binary) — Success
— 0x8 (1000 binary) — Audit success
— 0x10 (10000 binary) — Audit failure

********Описание взято у Microsoft
Specifies the level of detail of events that the print spooler logs for local print jobs.

The value of this entry is a bitmask. To direct the print spooler to log entries of the type specified, either set the bit representing that type to 1 or sum the hexadecimal values of all desired types. For example, the default value for Windows 2000 Server, 11111, indicates that the print spooler logs all events. The default value for Windows 2000 Professional, 11011, indicates that the print spooler logs all events except information.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers

Тип параметра: подраздел

Данный раздел содержит в себе список служб печати.

По умолчанию используется следующие службы печати.
Internet Print Provider
LanMan Print Services

Провайдер Internet Print Provider используется для печати через Интернет, а провайдер LanMan Print Services используется для сетевой печати.

Теги: Оборудование Windows


Upgrade
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

флаг состояния обновления.

Теги: Оборудование Windows


SpoolerPriority
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

Определяет приоритет спулера печати.

— 0x20 — Нормальный приоритет
— 0x40 — Простой
— 0x80 — Высокий приоритет

*******Описание взято у Microsoft
Determines the priority class of the print spooler process. The priority of the print spooler process establishes a range of priority for print spooler threads.

Value Meaning
— 0x20 — Normal priority
— 0x40 — Idle
— 0x80 — High priority

Теги: Оборудование Windows


ServerThreadTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF milliseconds

Определяет время простоя сервера печати, по истечении которого он будет уведомлять другие сервера печати.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the amount of time that the server thread is idle before it notifies other print servers of its printers.

This entry allows the name of the print server to appear in the Add Printer Wizard. If the value of this entry is greater than the value of NetPrinterDecayPeriod , the printer does not appear in the printer list.

Теги: Оборудование Windows


SchedulerThreadPriority
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

приоритет планировщика; 1 – высокий, 0 – нормальный, -1 (0xFFFFFFFF) – низкий.

***********Описание взято у Microsoft
Determines the priority of the scheduler thread. The scheduler thread assigns jobs to ports. The priority of a thread determines the order in which it is scheduled to run on the processor.

— 0x0 — Normal
— 0x1 — Above normal
— 0xFFFFFFFF — Below normal

Теги: Оборудование Windows


RouterCacheSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF

Определяет максимальное число провайдеров печати, которые могут быть сохранены в кэше имен принтера.

Данный кэш используется для определения местонахождения соответствующего провайдера печати.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the maximum number of print provider names that can be stored in the printer name cache.

The spooler stores the names of print providers in the printer name cache and uses this cache to locate the appropriate print provider. This prevents the spooler from needing to search through all print providers installed on the system.

Теги: Оборудование Windows


RefreshTimesPerDecayPeriod
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF milliseconds

Определяет количество раз за период распада, которые обозреватель сети уведомляется относительно присутствия сервера печати в сети. Период распада определен значением NetPrinterDecayPeriod.

Если значение определено и для RefreshTimesPerDecayPeriod и для ServerThreadTimeout, сервер будет использовать наибольшее значение.

Когда значение данного параметра равно 0, система будет использовать заданное по умолчанию значение.

*******Описание взято у Microsoft

Теги: Оборудование Windows


Priorityclass
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

определяет класс приоритета для спулера печати. Отсутствие значения или значение 0 указывает на то, что для спулера должен использоваться класс приоритета по умолчанию: 7 в Windows XP Professional, 0 в Windows XP Home Edition, и 9 в сервисных версиях Windows. Любое другое значение заменяется классом 9.

Windows 2000 не использует это значение и оно оставлено для совместимости.

Теги: Оборудование Windows


PortThreadPriority
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

приоритет ядра для драйвера печати.
0 – нормальный приоритет;
-1 – низкий приоритет;
1 – высокий приоритет.

*******Описание взято у Microsoft
Establishes the priority at which port threads run on the processor. Port threads send output to the printers. The priority of a thread determines the order in which it is scheduled to run on the processor.

Теги: Оборудование Windows


NoRemotePrinterDrivers
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_string

имена драйверов печати, несовместимых с удалённым подключением. Обычно параметр содержит строку Windows NT Fax Driver

Теги: Оборудование Windows


NetPrinterDecayPeriod
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF milliseconds

Определяет, как долго сетевой принтер остается в списке обозревателя сети

*******Описание взято у Microsoft
Determines how long a network printer remains in the browse list .

Теги: Оборудование Windows


MinorVersion
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

дополнительный номер версии программного обеспечения печати

Теги: Оборудование Windows


MaxRpcSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF (in bytes)

Определяет максимальный размер (в байтах) поступающих блоков данных от RPC.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the maximum size, in bytes, of incoming data blocks from a remote procedure call (RPC).

Теги: Оборудование Windows


MajorVersion
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

основной номер версии программного обеспечения печати

Теги: Оборудование Windows


FastPrintWaitTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF (in bytes)

Определяет, как долго поток порта ждет приложения, чтобы послать больше данных перед приостановкой текущего задания по выводу на печать и перехода в следующее задание по выводу на печать.

*******Описание взято у Microsoft
Determines how long the port thread waits for an application to send more data before pausing the current print job and moving to the next print job. This entry is used when the Start printing immediately option is selected to synchronize the port thread with the spooling application.

To change the value of this entry, click on the Start menu, point to Settings, and then click Printers. Right-click the printer, and then click Properties. Click the Advanced tab, and then select or clear Start printing immediately.

Теги: Оборудование Windows


FastPrintThrottleTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF milliseconds

Определяет частоту, с которой спулер посылает данные, пока не достигнуто значение параметра FastPrintSlowDownThreshold. Когда этот порог достигнут, спулер посылает один байт данных каждый раз, когда интервал, указанный этим параметром истекает.

Этот параметр используется, когда выбрана опция немедленной печати, без помещения в очередь на печать.

*******Описание взято у Microsoft
Determines the rate at which the spooler sends data when the FastPrintSlowDownThreshold is reached. When this threshold is reached, the spooler sends one byte of data each time the interval specified by this entry expires. This prevents the printer from pausing because it hasn't received data for a specified period (typically 15 seconds for a PostScript printer). The spooler continues to send data at this rate until the value of FastPrintSlowDownTheshold is exceeded.

This entry is used when the Start printing immediately option is selected.

To change the value of this entry, click on the Start menu, point to Settings, and then click Printers. Right-click the printer, and then click Properties. Click the Advanced tab, and then select or clear Start printing immediately.

Теги: Оборудование Windows


FastPrintSlowDownThreshold
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF bytes

Устанавливает минимальный размер части задания, помещаемого в очередь, которое может быть передано на печать.

Если часть задания по выводу на печать, которое было помещено в очередь, имеет меньший размер, в очередь помещаются другие части задания (и лишь при преодолении размера, указанного в данном параметре, начнется печать).

*******Описание взято у Microsoft
Establishes the minimum size of a spooling job that can be scheduled for printing.

If the portion of a print job that has been spooled is smaller than the size specified by the value of this entry, the job continues to spool, but is not scheduled to print. The job is scheduled to print when the portion spooled reaches this value.

This entry also is used to determine whether the spooler regulates the rate at which the job is spooled. If the portion of a spooling job that remains to be sent to the printer is less than the size specified by this value, the spooler limits the rate at which the job is sent to one byte of data in every interval specified by the value of FastPrintThrottleTimeout. This strategy prevents printers from timing out because they have not received data frequently enough. (Most PostScript printers must receive data at least every 15 seconds.)

The default value of this entry is calculated by dividing the value of FastPrintWaitTimeout (default=240 seconds) by the value of FastPrintThrottleTimeout (default=2 seconds/byte).

This entry is used only when the Spool print documents so program finishes printing faster option is selected and the Print spooled documents first option is cleared.

Теги: Оборудование Windows


EnableBroadcastSpoolerStatus
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

Определяет, посылает ли система сообщения состояния работы, когда задания изменяются.

Значение Значения
— 0 — Сообщения состояния не посылают.
— 1 — Сообщения состояния посылают. Значение 1 может ухудшить работу вашей системы.

*******Описание взято у Microsoft
Determines whether the system sends spooler and job status messages when the job count changes.

Value Meaning
— 0 — Status messages are not sent.
— 1 — Status messages are sent.

In Windows NT 4.0 and earlier, the spooler sent messages by default, but this behavior is changed in Windows 2000 to improve performance.

Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a program that edits the registry.

A value of 1 can degrade the performance of your system by requiring programs that don't use spooler information to read and discard it.

Теги: Оборудование Windows


DisableServerThread
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

Определяет, допускается ли обзор потоков на текущем сервере печати. Обзор потоков используется, чтобы определить другие серверы печати и уведомить их, что принтер существует.

Значение Значения
— 0 — Обзор допускается
— 1 — Обзор не допускается

*******Описание взято у Microsoft
Determines whether the browse thread on the current print server is enabled. The browse thread is used to call other printer servers to notify them that the printer exists.

Value Meaning
— 0 — Enables the browse thread
— 1 — Disables the browse thread

Теги: Оборудование Windows


DebugFlags
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

Предназначен для внутреннего использования

*******Описание взято у Microsoft
This entry is for internal use only. Do not change the value of this entry.

Теги: Оборудование Windows


BrowsePrintWorkstations
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

0x0 | 0xFFFFFFFF

Используется для определения числа клиентов в списке обозревателя принтеров.

*******Описание взято у Microsoft
Used to calculate the number of clients in whose browse list the printer appears.

Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a program that edits the registry. If the StatMon subkey has not been added by a monitoring tool, you must also add the subkey to the registry.

Теги: Оборудование Windows


BeepEnabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: reg_dword

Если параметр равен 0x1, при ошибке принтера выдаётся звуковой сигнал

Его значение изменяется флажком Звуковой сигнал при ошибках удаленной печати документов.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Тип параметра: подраздел

Содержит информацию для установленных принтеров.

Теги: Конфигурация Windows


Win32PrioritySeparation
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl

Тип параметра: reg_dword

0x0–0x3F (111111 binary)

Количество квантов, выделяемых программе, работающей на переднем плане, определяется в параметре Win32PrioritySeparation.

Значение этого параметра можно изменить при помощи поля Распределение времени процессора, расположенного на вкладке Дополнительно диалога Параметры быстродействия (этот диалог отображается при помощи кнопки Параметры… поля Быстродействие, расположенного на вкладке Дополнительно диалога Свойства системы).

Если переключатель установлен в положение оптимизации служб, тогда значение данного параметра становится равным 0x18. А если переключатель установлен в положение оптимизации работы программ, тогда данному параметру будет присвоено значение 0x26. То есть, количество квантов, выделяемых для работы программы переднего плана, будет увеличено.

Если транслировать значение данного параметра, тогда получится, что с помощью данного диалога можно установить следующее поведение активных программ.
— Будут использоваться длинные кванты без увеличения для активного процесса.
— Будут использоваться короткие кванты с утроением для активного процесса.

Значение параметра Win32PrioritySeparation состоит из трех двухбитовых полей.

Первое поле определяет, являются ли кванты короткими (значение 2, то есть, второй бит значения установлен) или длинными (значение 1, то есть, первый бит значения установлен). Если два первых бита сброшены или установлены (значения 0 или 3), тогда используется поведение по умолчанию для операционной системы Windows Vista.

Второе поле определяет, являются ли кванты фиксированными (значение 2, то есть, четвертый бит параметра установлен) или переменными (значение 1, то есть, третий бит параметра установлен), то есть, может ли количество квантов варьироваться. Если третий и четвертый биты сброшены или установлены (значения 0 или 3), тогда используется поведение по умолчанию для операционной системы Windows Vista.

Третье поле определяет величину приращения кванта потока для активного процесса. Максимальное приращение — увеличение количества квантов для активного процесса в три раза.

***************Описание взято у Microsoft
Specifies the strategy used for optimizing processor time on the system. The value of this entry determines, in part, how much processor time the threads of a process receive each time they are scheduled, and how much the allotted time can vary. It also affects the relative priority of the threads of foreground and background processes .

The value of this entry is a 6-bit bitmask consisting of three sets of two bits (AABBCC). Each set of two bits determines a different characteristic of the optimizing strategy.
— The highest two bits (AABBCC) determine whether each processor interval is relatively long or short.
— The middle two bits (AABBCC) determine whether the length of the interval varies or is fixed.
— The lowest two bits (AABBCC) determine whether the threads of foreground processes get more processor time than the threads of background processes each time they run.

The values of the bits are as follows:

The highest two bits (AABBCC) determine how long the threads of processes are permitted to run each time they are scheduled. This interval is specified as a range because threads can be preempted and processor time is not precisely determined.

Values of the highest two bits:
Value Meaning
— 00 or 11 — Shorter intervals in Windows 2000 Professional, and longer intervals in Windows 2000 Server
— 01 — Longer intervals
— 10 — Shorter intervals

The middle two bits (AABBCC) determine whether the length of processor time varies or is fixed. It also determines whether the threads of foreground processes have longer processor intervals than those of background processes. If the processor interval is fixed, that interval applies equally to the threads of foreground and background processes. If the processor interval varies, the length of time each thread runs varies, but the ratio of processor time of foreground threads to background threads is fixed.

If a variable interval is specified, the ratio of foreground thread processor time to background thread processor time is determined by the value of the lowest set of bits.

Values of the middle two bits:
— 00 or 11 — Variable-length intervals in Windows 2000 Professional, and fixed-length intervals in Windows 2000 Server
— 01 — Variable-length intervals
— 10 — Fixed-length intervals

The lowest two bits (AABBCC) determine the ratio of processor time of foreground to background threads. This value is used only when the middle two bits in this mask specify a variable-length interval. Otherwise, the processor interval for foreground and background threads is the same.

Value Meaning
— 00 — Equal and fixed. The threads of foreground processes get the same amount of processor time as the threads of background processes and as the threads of processes with a priority class of Idle. Also, the processor interval is fixed. This value overrides the specification of a variable-length interval in the middle two bits.
— 01 — 2:1. The threads of foreground processes get twice the processor time as the threads of background processes each time they are scheduled for the processor.

— 10 or 11 — 3:1. The threads of foreground processes get three times the processor time as the threads of background processes each time they are scheduled for the processor.

Please note that the same value is interpreted differently on a computer running Windows 2000 Professional
than on one running Windows 2000 Server.

For example, on a computer running Windows 2000 Professional, the default value, 2 (000010), specifies shorter, variable intervals, in which foreground threads get three times the processor time as background threads.

On a computer running Windows 2000 Server, the same default value, 2 (000010), specifies longer, fixed intervals, in which foreground and background threads get the same amount of processor time each time they run.

These strategies optimize foreground processes on a workstation, and they accommodate the needs of processor-intensive services on a server.

Теги: Конфигурация Windows


IRQ#Priority
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl

Тип параметра: reg_dword

Операционные системы семейства Windows NT поддерживают возможность повышения приоритета одного из прерываний. То есть, устройство, работающее на данном прерывании, будет работать быстрее. Если же повысить приоритет прерывания CMOS и часов, тогда может повыситься производительность работы операционной системы.
Приоритет прерывания CMOS и часов (8 прерывание) повышается при помощи параметра REG_DWORD типа IRQ08Priority, расположенного в ветви реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl. Для этого данному параметру нужно присвоить значение 1.
Если же нужно повысить приоритет работы другого прерывания, тогда достаточно вместо параметра IRQ08Priority создать параметр вида IRQ«номер прерывания»Priority, после чего присвоить ему значение 1.
Номера прерываний можно узнать при помощи оснастки Диспетчер устройств (консоль devmgmt.msc).

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки приоритетов прерываний Windows.

Теги: Оборудование Windows


ProductSuite
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions

Тип параметра: reg_multi_sz

Для Windows XP Home Editions этот параметр содержит значение Personal, а для Windows XP Professional он не содержит никакого значения. Да, вы меня правильно поняли, для преобразования Windows XP Home Editions в Windows XP Professionals достаточно удалить значение этого параметра.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PwdProvider

Тип параметра: подраздел

Все сервисы, нуждающиеся в пароле (заставки, сетевые сервисы), хранят здесь информацию для поставщика паролей.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal

Тип параметра: подраздел

Определяет драйверы, службы и группы драйверов, которые будут загружаться в безопасном режиме. Все они хранятся как подразделы данного, и параметр по умолчанию этих подразделов определяет, что же это – "Service", "Driver" или "Driver Group"

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network

Тип параметра: подраздел

Определяет драйверы, службы и группы драйверов, которые будут загружаться в безопасном режиме с поддержкой сети. Все они хранятся как подразделы данного, и параметр по умолчанию этих подразделов определяет, что же это – "Service", "Driver" или "Driver Group"

Теги: Вход/выход Windows


UseAlternateShell
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\option

Тип параметра: reg_dword

О том, что должна использоваться оболочка из параметра AlternateShell, говорит значение 1 параметра REG_DWORD типа UseAlternateShell

Теги: Вход/выход Windows


OptionValue
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\option

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система запущена в безопасном режиме. При самостоятельной установке данного параметра равным 1 будет запрещено запускать службы, которые нельзя запускать в безопасном режиме, однако все драйверы будут запускаться как в обычном режиме.

Теги: Вход/выход Windows


AlternateShell
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot

Тип параметра: reg_string

Определяет альтернативную оболочку, которая будет загружаться в безопасном режиме с командной строкой.

по умолчанию будет запущена командная строка cmd.exe.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot

Тип параметра: подраздел

Определяет драйверы, службы и группы драйверов, которые будут загружаться в безопасном режиме.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg\AllowedExactPaths

Тип параметра: подраздел

Также существует возможность указания ветвей реестра, к параметрам которых пользователь имеет доступ, а вот к подразделам которых он доступа не имеет.

Для этого также нужно воспользоваться параметрами REG_MULTI_SZ типа Machine и Users.

Значение параметра Machine данной ветви реестра можно изменить при помощи элемента "Сетевой доступ: удаленно доступные пути реестра" подраздела "Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Локальные политики\Параметры безопасности" оснастки Редактор объектов групповой политики.

Теги: Безопасность


Users
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg\AllowedPaths

Тип параметра: reg_multi_sz

Данный параметр содержит в себе список ветвей реестра корневого раздела HKEY_CURRENT_USER, удаленный доступ к которым разрешен даже тем пользователям, которые не имеют полного удаленного доступа к реестру.

Теги: Безопасность


Machine
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg\AllowedPaths

Тип параметра: reg_multi_sz

Данный параметр содержит в себе список ветвей реестра корневого раздела HKEY_LOCAL_MACHINE, удаленный доступ к которым разрешен даже тем пользователям, которые не имеют полного удаленного доступа к реестру.

Значение параметра Machine можно изменить при помощи элемента "Сетевой доступ: удаленно доступные пути и вложенные пути реестра" подраздела "Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Локальные политики\Параметры безопасности" оснастки Редактор объектов групповой политики.

Теги: Безопасность


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg\AllowedPaths

Тип параметра: подраздел

Определяет разделы реестра, к которым пользователь может получить доступ удаленно, даже если ему запрещено получать удаленный доступ к реестру. Эта возможность также реализовывается через разрешения пользователя к доступу к данному ключу.

Теги: Безопасность


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg

Тип параметра: подраздел

Чтобы отредактировать права пользователей и групп пользователей, которым будет разрешен удаленный доступ к реестру локального компьютера, нужно воспользоваться довольно нестандартным способом настройки ветви реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg.

Права доступа пользователей к данной ветви реестра как раз и будут правами их удаленного доступа к реестру локального компьютера. Например, по умолчанию на данную ветвь реестра установлены следующие права.
— Учетная запись локальной службы имеет право на чтение.
— Администраторы компьютера имеют полный удаленный доступ к реестру компьютера.
— Пользователи из группы операторов архива также имеют доступ на чтение к данной ветви реестра.
— Остальные пользователи не имеют возможности удаленного доступа к реестру компьютера, так как для них не создано никаких прав доступа.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers

Тип параметра: подраздел

Определяет группы ACL.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols

Тип параметра: подраздел

Обычно этот раздел содержит три подраздела: PCT 1.0, SSL 2.0 и SSL 3.0. В каждом из подразделов есть подраздел Server, а в нем хранятся сведения о соответствующем протоколе. Чтобы отключить ипользование IIS любого из этих протоколов, достаточно создать в соответствующем разделе реестра параметр типа REG_BINARY Enabled со значением 00 00 00 00. Данная возможность описана в статье KB187498 базы знаний Microsoft для IIS 3.0, 4.0 и 5.0.

Теги: Безопасность Приложения


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders

Тип параметра: подраздел

Определяет библиотеки .dll для провайдера безопасности.

Теги: Безопасность


List
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder

Тип параметра: reg_string

Определяет группы драйверов, используемых системой. Группы пишутся через пробел и первая группа в списке загружается первой, вторая второй и т.д.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder

Тип параметра: подраздел

Большинство служб и драйверов операционной системы входят в одну из стандартных групп. От группы, в которую входит служба, зависит момент ее запуска. Все группы запускаются последовательно — сначала запускаются службы, принадлежащие одной группе, потом службы, принадлежащие другой группе и т.д. Если служба не принадлежит ни к одной группе, она запускается в последнюю очередь.

Последовательность запуска групп описана в параметре типа REG_MULTI_SZ List

Теги: Конфигурация Windows


ProviderOrder
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceProvider\Order

Тип параметра: reg_multi_sz

Перечисляет подразделы системного реестра провайдеров пространства имен в том порядке, в котором они используются. Эти подразделы находятся в подразделе HKLM\System\CurrentControlSet\Services.

*************Определение взято у Microsoft
Lists the registry subkeys of name space providers, in the order in which they are used. These subkeys are in the Services subkey.

For example, if the value of this entry is Tcpip, data about the TCP/IP name space provider is located in HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip.

To be a valid provider, the subkey listed must contain a ServiceProvider subkey that includes the Class and ProviderPath entries.

Do not change the value of this entry. Changing this value might prevent the system from finding required data.

Теги: Сеть Windows


ExcludedProviders
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceProvider\Order

Тип параметра: reg_string

Определяет провайдеры пространства имен, которые не используются при выполнении разрешения имени.

Чтобы исключить провайдера, нужно указать его номер (через пробел, если исключается несколько провайдеров).

Номера провайдеров
— 1 — NS_SAP
— 2 — NS_NDS
— 10 — NS_TCPIP_LOCAL
— 11 — NS_TCPIP_HOSTS
— 12 — NS_DNS
— 13 — NS_NETBT
— 14 — NS_WINS
— 20 — NS_NBP
— 30 — NS_MS
— 31 — NS_STDA
— 32 — NS_CAIRO
— 40 — NS_X500
— 41 — NS_NIS

*************Определение взято у Microsoft
Specifies name space providers that are not used when performing name resolution.

To exclude a name space provider, enter the number (in decimal) from the following table that represents the name space provider you want to exclude. You can enter more than one value in this entry. Use a single space to separate the values.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceProvider

Тип параметра: подраздел

Информация о поставщиках сервисов.

Теги: Конфигурация Windows


Explorer.exe
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility

Тип параметра: reg_string

В сеансе пользователя Windows XP есть ошибка, чтобы ее устранить, удалить соответствующий параметр.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility

Тип параметра: подраздел

Содержит список возможно несовместимых приложений, при работе которых могут возникнуть предупреждающие сообщения

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppPatches

Тип параметра: подраздел

Содержит имена приложений и массивы данных, служащие для переделки этих приложений для работы в среде Windows 98.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CheckBadApps

Тип параметра: подраздел

Содержит имена и информацию о производителях приложений, которые могут вызвать проблемы при работе в среде Windows. Если пользователь загрузит это приложение, то появится предупреждение.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CheckBadApps400

Тип параметра: подраздел

Содержит имена и информацию о производителях приложений, которые могут вызвать проблемы при работе в среде Windows. Если пользователь загрузит это приложение, то появится предупреждение.

Теги: Безопасность Приложения


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CheckVerDLLs

Тип параметра: подраздел

Список библиотек, версии которых нужно проверить перед загрузкой.

Теги: Конфигурация Windows


SelfHealingEnabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration Manager

Тип параметра: reg_dword

Чтобы отключить автоматическое восстановление системой поврежденных ветвей реестра, нужно данному параметру DWORD-типа присвоить значение 0. Необходимость этого описана в сатье KB815011 базы знаний Microsoft для операционной системы Windows XP SP1.

Теги: Конфигурация Windows


RegistryLazyFlushInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration Manager

Тип параметра: reg_dword

Определяет минимальный интервал сохранения данных регистрационного куста в кусте реестра.
По умолчанию данные регистрационного куста сохраняются в файле куста с интервалом, не менее 5 секунд.

Теги: Безопасность Приложения


PRN
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices

Тип параметра: reg_string

Ассоциирует используемое приложениями название устройства PIPE с внутренним названием порта принтера.

Теги: Конфигурация Windows


PIPE
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices

Тип параметра: reg_string

Ассоциирует используемое приложениями название устройства PIPE с внутренним названием именованных каналов, используемым системой.

*********Описание взято у Microsoft
Associates the PIPE device name used by applications with the system's internal name for the named pipe file
system.

Теги: Конфигурация Windows


NUL
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices

Тип параметра: reg_string

Ассоциирует используемое приложениями название устройства NUL с внутренним названием нулевого драйвера, используемым системой.

Некоторые приложения используют нулевые драйверы для вывода адресату, который пользователь не сможет увидеть.

*********Описание взято у Microsoft
Associates the NUL device name that applications use with the system's internal name for a null driver. Some
applications use null drivers to direct output to a destination where the user cannot see it.

Теги: Конфигурация Windows


MAILSLOT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices

Тип параметра: reg_string

Ассоциирует используемое приложениями название устройства MAILSLOT с внутренним названием драйвера системы файла почтового слота, используемым системой для передачи сообщений между серверами.

*********Описание взято у Microsoft
Associates the MAILSLOT device name that applications use with the system's internal name for the mailslot
file system driver that is used to pasmessages between servers.

Теги: Конфигурация Windows


AUX
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices

Тип параметра: reg_string

Ассоциирует используемое приложениями название устройства AUX с внутренним названием последовательного порта, используемым системой.

*********Описание взято у Microsoft
Associates the AUX device name that applications use with the system's internal name for the serial port.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел определяет символические ссылки MS-DOS, направляющие определенные классы команд на корректные компоненты файловой системы. Он может содержать в себе набор параметров строкового типа, названия которых определяют классы устройств, а значения — с какими функциями системы они связаны.

Теги: Конфигурация Windows


prompt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment

Тип параметра: reg_expand_sz

здесь хранится приглашение командной строки. Этот параметр имеет тип, о котором я расскажу в следующей части, но сейчас вы можете создать этот параметр и типа string, он все равно будет работать. Итак, формат записи:
$A — в приглашении появится знак &
$В – в приглашении появится знак |.
$C — в приглашении появится знак (.
$D – в приглашении появится текущая дата.
$F — в приглашении появится знак )
$P – в приглашении появится текущий путь.
$G – в приглашении появится знак >.
$L – в приглашении появится знак <.
$N – в приглашении появится знак =.
$$ – в приглашении появится знак $.
$T – в приглашении появится текущее время.
$V – в приглашении появится версия ОС
$Q — в приглашении появится знак =
$S — в приглашении появится знак пробела
$_ — в приглашении появится знак _

Теги: Конфигурация Windows


PROCESSOR_IDENTIFIER
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment

Тип параметра: reg_string

Тип процессоров можно узнать при помощи значения переменной окружения PROCESSOR_IDENTIFIER.

Теги: Конфигурация Windows


NUMBER_OF_PROCESSORS
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment

Тип параметра: reg_string

количество процессоров, установленных на компьютере, можно просмотреть при помощи системной переменной окружения NUMBER_OF_PROCESSORS.

Теги: Конфигурация Windows


DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment

Тип параметра: reg_string

По умолчанию оснастка Device Manager не отображает сведения о не существующих в данный момент устройствах или драйверах (например, если драйвер устройства был установлен, а потом устройство было извлечено из компьютера).

Если же вам нужно изменить параметры именно такого устройства, тогда достаточно создать системную переменную DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES и присвоить ей значение 1. После этого вы сможете увидеть не существующие в данный момент устройства, если в меню View установите флажок Show hidden device.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment

Тип параметра: подраздел

Системные переменные окружения находятся в параметрах строкового типа ветви реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment.

Теги: Конфигурация Windows


AdditionalDelayedWorkerThreads
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Executive

Тип параметра: reg_dword

Существует возможность увеличения количества создаваемых критичных и отложенных потоков на 12.
Для этого достаточно воспользоваться параметрами REG_DWORD типа AdditionalCriticalWorkerThreads (критичные системные рабочие потоки) и AdditionalDelayedWorkerThreads (отложенные потоки), расположенными в ветви реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Executive.
Значения этих параметров определяет количество дополнительных потоков (до 12), которые будут создаваться.

Теги: Конфигурация Windows


AdditionalCriticalWorkerThreads
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Executive

Тип параметра: reg_dword

Существует возможность увеличения количества создаваемых критичных и отложенных потоков на 12.
Для этого достаточно воспользоваться параметрами REG_DWORD типа AdditionalCriticalWorkerThreads (критичные системные рабочие потоки) и AdditionalDelayedWorkerThreads (отложенные потоки), расположенными в ветви реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Executive.
Значения этих параметров определяет количество дополнительных потоков (до 12), которые будут создаваться.

Теги: Окна


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\HackIniFiles

Тип параметра: подраздел

Инфа о изменении .ini-файлов для корректной работы приложений в Windows 98.

Теги: Конфигурация Windows


LargIRPStackLocations
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\I/O System

Тип параметра: reg_dword

Блок, который хранит в себе все сведения об одной операции ввода-вывода, называется IRP.

При помощи параметра LargIRPStackLocations можно определить количество блоков стека, из которого состоит IRP ассоциированного списка больших IRP.

По умолчанию используется 8 блоков.

Теги: Конфигурация Приложения


ObCaseInsensitive
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Kernel

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда регистр будет учитываться для таких объектов необязательных подсистем, как каталоги, символические ссылки, а также объекты ввода-вывода.

Значение данного параметра можно изменить при помощи элемента Системные объекты: учитывать регистр для подсистем, отличных от Windows подраздела Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Локальные политики\Параметры безопасности оснастки Редактор объектов групповой политики.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Known16DLLs

Тип параметра: подраздел

Имена всех 16-разрядных .dll в Windows.

Теги: Конфигурация Windows


DllDirectory
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs

Тип параметра: reg_string

определяет путь к каталогу, в котором эти библиотеки находятся.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs

Тип параметра: подраздел

При каждом входе в систему smss.dll всегда загружает в память ряд библиотек, расположенных в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Session Manager\KnownDLLs. Эти библиотеки загружаются независимо от того, нужны ли они системе или какой-нибудь программе, или они так и провесят в памяти, никем не используемые.

Библиотеки, описанные в данной ветви реестра, запрещено замещать локальными библиотеками, имеющими те же названия, но находящимися в папке запускаемой программы (метод замещения при помощи файла вида имя приложения.exe.local). Также описанные в данной ветви реестра библиотеки постоянно проецируются в память.

Теги: Конфигурация Приложения


HostingAppList
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters

Тип параметра: reg_string

Данный параметр имеет строковый тип. Он содержит в себе список программ, которые считаются хостами для других процессов.

Имя файла %systemroot%\Prefetch, хранящего сведения о работе хостов для других процессов, формируется способом, отличным от способа создания имени файла для обычных программ («программа»-«хэш строки пути к файлу».pf).

При формировании имени для файла .pf хоста в хэш входит не только путь к программе, но и опции запуска хоста. Поэтому для хостов может существовать множество файлов, содержащих данные предвыборки — каждый файл для программы с собственными опциями.

Теги: Конфигурация Windows


EnableSuperfetch
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будет ли использовать новый механизм предвыборки данных, реализованный в Windows Vista.

Теги: Конфигурация Windows


EnablePrefetcher
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будет ли использовать механизм предвыборки данных, реализованный в Windows XP.

Данный параметр может принимать следующие значения.
— 0. Отключает механизм предвыборки, реализованный в Windows XP.
— 1. Включает механизм предвыборки для программ на этапе работы операционной системы.
При этом механизм предвыборки выполняет мониторинг обращений программы к файлу метаданных MFT в течение 10 секунд с момента запуска программы.
Вся полученная информация заносится в файлы вида «программа»-«хэш строки пути к файлу».pf каталога %systemroot%\Prefetch.
— 2. Включает механизм предвыборки на этапе запуска операционной системы.
Механизм предвыборки выполняет мониторинг обращений к файлу метаданных MFT в течение 30 секунд после запуска оболочки операционной системы (explorer.exe), либо в течение 60 секунд после инициализации всех служб, либо после 120 секунд после входа в систему (в зависимости от того, какой из этих трех интервалов истечет первым).
Вся полученная информация заносится в файл NTOSBOOT-B00DFAAD.pf каталога %systemroot%\Prefetch.
— 3. Полностью включает механизм предвыборки, реализованный в Windows XP.

Теги: Конфигурация Windows


EnableBootTrace
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет, будет ли выполняться трассировка работы службы Superfetch во время запуска операционной системы.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters

Тип параметра: подраздел

Основные настройки механизма предвыборки хранятся в параметрах REG_DWORD типа данной ветви реестра

Теги: Конфигурация Windows


VerifyDrivers
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_string

Он содержит имена драйверов, работу которых нужно проверить. Для проверки всех драйверов используется значение *.

Теги: Конфигурация Windows


VerifyDriverLevel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр является битовой маской, определяющей типы проверок работы драйверов, которые должны использоваться механизмом верификации.

Теги: Файловая система Windows


TempPageFile
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

если значение этого dword-параметра равно 1, тогда система в данный сеанс использует временный файл подкачки.
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
TempPageFile указывает, был ли создан временный файл подкачки, необходимо в случае, когда на компьютере отсутствует постоянный файл подкачки.

Теги: Конфигурация Windows


SystemPages
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимально возможное количество записей таблицы страниц.
Значение данного параметра определяет количество системных PTE (системное виртуальное адресное пространство), создаваемых по умолчанию. Системное PTE используется для динамического проецирования системных страниц.

Теги: Конфигурация Windows


SessionViewSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Изменяет размер области в сеансовом пространстве (находится в системном адресном пространстве), описываемой переменной ядра MmSessionViewSize.

Теги: Конфигурация Windows


SessionPoolSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Изменяет размер области в сеансовом пространстве (находится в системном адресном пространстве), описываемой переменной ядра MmSessionPoolSize.

Теги: Конфигурация Windows


SessionImageSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Изменяет размер области в сеансовом пространстве (находится в системном адресном пространстве), описываемой переменной ядра MmSessionImageSize.

Теги: Конфигурация Windows


SecondLevelDataCache
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда размер кэша будет автоматически определяться HAL (если HAL не смог определить размер кэша, тогда будет использоваться размер 256 Кб). В противном случае размер кэша второго уровня, используемый операционной системой, будет равен значению данного параметра в байтах.

Теги: Конфигурация Windows


PoolTagOverruns
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда программа Диспетчер проверки драйверов будет размещать буфер драйвера не в конце, а в начале страницы.

Это позволяет обнаружить в работе драйвера ошибки типа underrun errors.

Теги: Конфигурация Windows


PoolTag
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр содержит набор тэгов использования особого пула.
Например, если значение данного параметра будет равно 2a (или символ *), тогда операционная система будет пытаться выделять всю память для драйверов из особого пула.

Теги: Конфигурация Windows


PhysicalAddressExtension
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Если механизм PAE включен, тогда параметру PhysicalAddressExtension присвоено значение 1.

Теги: Конфигурация Windows


PagingFiles
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_multi_sz

Данный параметр содержит в себе пути к файлам подкачки на разных разделах диска, а также минимальный и максимальный размер этих файлов подкачки.

Теги: Конфигурация Windows


PagingFileQuota
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_multi_sz

Значение данного параметра определяет квоту любого процесса на количество используемой памяти файла подкачки. Эта квота заносится в структуру квот процесса.

По умолчанию значение данного параметра равно 0. То есть, квота не установлена.

Теги: Конфигурация Windows


PagedPoolSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Определяет начальный размер выгружаемого пула, используемый при его создании.

Если значение данного параметра будет равно 0xffffffff, тогда в качестве начального значения будет использоваться максимальный размер пула.

Теги: Конфигурация Windows


PagedPoolQuota
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет квоту любого процесса на количество используемой подкачиваемой памяти. Эта квота заносится в структуру квот процесса.
По умолчанию значение данного параметра равно 0. То есть, квота не установлена.

Теги: Конфигурация Windows


NonPagedPoolSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Определяет начальный размер невыгружаемого пула, используемый при его создании.
Если значение данного параметра будет равно 0xffffffff, тогда в качестве начального значения будет использоваться максимальный размер пула.

Теги: Конфигурация Windows


NonPagedPoolQuota
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет квоту любого процесса на количество используемой памяти невыгружаемого пула. Эта квота заносится в структуру квот процесса.
По умолчанию значение данного параметра равно 0. То есть, квота не установлена.

Теги: Конфигурация Windows


ModifiedPageLife
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет интервал (в секундах) записи на диск проецированных измененных страниц памяти.

Теги: Конфигурация Windows


LowMemoryThreshold
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Определяет порог свободного объема памяти, при достижении которого будет возникать уведомление о малом объеме памяти. Операционная система предоставляет процессам пользовательского режима возможность ожидания таких уведомлений.

Теги: Конфигурация Windows


LargeSystemCache
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда операционная система будет настроена для оптимизации работы приложений. Если же значение данного параметра равно 1, тогда будет выполнена настройка для оптимизации работы служб.
При установке значения в 1 4 Мбайт оперативной памяти будет дополнительно зарезервировано для кэша файловой системы. То есть, операционная система будет предоставлять приоритет системному рабочему набору, а не рабочему набору процессов.

Теги: Конфигурация Windows


LargePageMinimum
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

При значении данного параметра, равном 0xffffffff, диспетчеру памяти будет запрещено использовать большие страницы. Также при этом размер невыгружаемого пула будет уменьшен до 128 Мбайт.

Данный параметр определяет объем памяти, начиная с которого диспетчеру памяти будет разрешено проецировать файлы ntoskrnl.exe и hal.dll на большие страницы.

Теги: Конфигурация Windows


LargePageDrivers
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_multi_sz

вы можете самостоятельно определить список драйверов, которые будут проецироваться на большие страницы.

Для этого достаточно воспользоваться параметром REG_MULTI_SZ типа LargePageDrivers

Теги: Конфигурация Windows


IOPageLockLimit
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет количество оперативной памяти, которую операционная система будет резервировать для операций I/O (операций чтения/записи). Чем больше памяти будет резервироваться, тем быстрее будут выполняться операции работы с файлами и папками.

По умолчанию резервируются следующие объемы оперативной памяти: 16 Мб для 128 Мб оперативной памяти, 64 Мб для 256 Мб оперативной памяти, 128 Мб для 512 Мб оперативной памяти.

Теги: Конфигурация Windows


HighMemoryThreshold
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Определяет порог свободного объема памяти, при достижении которого будет возникать уведомление о большом объеме памяти. Операционная система предоставляет процессам пользовательского режима возможность ожидания таких уведомлений.

Теги: Конфигурация Windows


HeapDecommitFreeBlockThreshold
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет лимит непрерывных освободившихся байт памяти в виртуальном адресном пространстве, при превышении которого диспетчер куч снимет выделение с памяти (вместо того, чтобы зарезервировать освободившуюся оперативную память для повторного использования в будущем).
Чем больше значение данного параметра, тем более эффективно будет работать диспетчер куч. Например, для 1 Гбайт оперативной памяти рекомендуется использовать значение параметра 0x00040000.

Теги: Конфигурация Windows


EnforceWriteProtection
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет включить механизм защиты системного кода от записи (при значении, равном 1).

Побочным эффектом включения защиты системного кода от записи является то, что диспетчер памяти будет проецировать файлы ntoskrnl.exe, hal.dll и загрузочные драйверы на малые страницы (а не на большие). Это будет гарантировать, что конкретная страница памяти содержит только системный код (при использовании больших страниц есть вероятность, что страница будет содержать как системный код, так и обычный).

Теги: Безопасность Windows


DisablePagingExecutive
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционная система будет хранить свое ядро в оперативной памяти, не помещая его в файл подкачки. Это позволяет повысить быстродействия работы операционной системы, но, если оперативной памяти недостаточно, снизить работу других программ.

Теги: Безопасность Windows


ClearPageFileAtShutdown
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда содержимое файла подкачки будет очищаться при завершении работы операционной системы. Это повышает уровень безопасности операционной системы, предотвращая возможную утечку данных, находящихся в файле подкачки, при запуске другой операционной системы и анализе содержимого файла подкачки.

Значение данного параметра можно изменить при помощи элемента Завершение работы: очистка файла подкачки виртуальной памяти подраздела Конфигурация компьютераКонфигурация WindowsПараметры безопасностиЛокальные политикиПараметры безопасности оснастки Редактор объектов групповой политики.

Теги: Конфигурация Windows


AllocationPreference
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра будет равно 0x100000, тогда выделение памяти будет начинаться со старших адресов (по умолчанию используется выделение с младших адресов).

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки памяти.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе список файлов (и пути к ним), которые будут удалены после перезагрузки или копированы компьютера.

Отложенные операции хранятся в параметрах REG_MULTI_SZ типа подраздела FileRenameOperations. Значения этих параметров определяет источник (путь к файлу и его имя) и приемник файла, либо просто источник файла, если выполняется операция удаления файла.

Отложенными операциями называются операции работы с файлами, при выполнении которых возникла ошибка блокирования доступа к файлу. Если такая ошибка возникает, тогда операционная система создает отложенную операцию работы с файлами, которая будет выполнена при перезапуске компьютера (когда доступ к соответствующему файлу еще не заблокирован программами).

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations2

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе список файлов (и пути к ним), которые будут удалены после перезагрузки или копированы компьютера.

Отложенные операции хранятся в параметрах REG_MULTI_SZ типа подраздела FileRenameOperations2. Значения этих параметров определяет источник (путь к файлу и его имя) и приемник файла, либо просто источник файла, если выполняется операция удаления файла.

Отложенными операциями называются операции работы с файлами, при выполнении которых возникла ошибка блокирования доступа к файлу. Если такая ошибка возникает, тогда операционная система создает отложенную операцию работы с файлами, которая будет выполнена при перезапуске компьютера (когда доступ к соответствующему файлу еще не заблокирован программами).

Теги: Инсталляция Windows


Heuristics
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power

Тип параметра: reg_binary

Присвойте данному параметру значение 05 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 42 0f 00, чтобы отключить спящий режим.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Shutdown

Тип параметра: подраздел

Данные для выключения компьютера.

Теги: Инсталляция Windows


Windows
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems

Тип параметра: reg_string

Определяет исполняемый файл подсистемы Windows и опции его запуска.

Подсистема Windows реализована в виде файла csrss.exe. Данный файл управляет поддержкой консольных окон, DOS-машин, а также созданием и удалением процессов и потоков. Кроме того, файл csrss.exe используется драйвером режима ядра win32k.sys для создания в нем системных потоков.

По умолчанию для ее запуска используется команда %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,3072,512 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16.

Одной из опций этой команды является SharedSection. Она определяет объем динамически выделяемой памяти (в том числе, для рабочего стола).

Теги: Конфигурация Windows


Required
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems

Тип параметра: reg_multi_sz

Данный параметр определяет все подсистемы, которые обязательно запускаются при старте операционной системы.

По умолчанию при старте операционной системы запускаются подсистема Windows и отладочная подсистема Debug.

Теги: Конфигурация Windows


Posix
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems

Тип параметра: reg_expand_sz

Данный параметр определяет файл, реализующий работу подсистемы Posix. Чтобы отключить подсистему Posix, достаточно удалить или переименовать этот параметр.

Подсистема Posix реализована на основе файла psxss.exe.

Теги: Конфигурация Windows


Optional
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems

Тип параметра: reg_multi_sz

Данный параметр определяет все необязательные подсистемы, которые могут использоваться приложениями операционной системы. По умолчанию значение данного параметра равно Posix.

Значение параметра optional можно изменить при помощи элемента Параметры системы: необязательные подсистемы подраздела Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Локальные политики\Параметры безопасности оснастки Редактор объектов групповой политики.

Теги: Конфигурация Windows


Kmode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems

Тип параметра: reg_string

Определяет драйвер подсистемы Windows, который управляет работой операционной системы в режиме ядра.

Для работы в режиме ядра операционной системы используется драйвер win32k.sys.

Операционная система поддерживает два режима доступа: пользовательский (кольцо 3) и режим ядра (кольцо 0).
На программы и компоненты, работающие в пользовательском режиме, действует ряд ограничений, связанных с безопасностью операционной системы.

Теги: Конфигурация Windows


Debug
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems

Тип параметра: reg_expand_sz

Данный параметр имеет расширенный строковый тип. Он определяет отладочную подсистему, запускаемую при старте операционной системы и используемую для внутреннего тестирования работы Windows.
По умолчанию значение данного параметра не указано.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems

Тип параметра: подраздел

Сведения обо всех подсистемах операционной системы Windows содержатся в параметрах данной ветви

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\WarnVerDLLs

Тип параметра: подраздел

Содержит список библиотек, которые могут неправильно работать. При попытке загрузки библиотеки из этого списка появится предупреждение.

Теги: Конфигурация Windows


ResourceTimeoutCount
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго система будет ожидать освобождения ресурсов уровня ядра. Сначала система ожидает в течение 500 миллисекунд. Если в течение этого времени ресурс не освобожден, тогда система увеличивает его приоритет, чтобы ускорить завершение освобождения ресурса. После этого система ожидает в течение времени, указанного в данном параметре.

Теги: Конфигурация Windows


RegisteredProcessors
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр нельзя удалять - это параметр для внутреннего использования системой.

Теги: Конфигурация Windows


ObjectDirectories
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_binary

Перечисляет каталоги объектов, которые система создает при запуске.

Теги: Вход/выход Конфигурация Windows


ProcessorControl
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_dword

После того, как вы присвоите данному параметру значение 1, при следующем запуске системы Windows проверит поддержку процессором расширенных возможностей системы управления памятью (например, кэширование с обратной записью). После выполнения проверки значение параметра опять станет равным 2.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


SetupExecute
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_multi_sz

Определяет, какие программы будут запускаться во время перезагрузки.

Теги: Безопасность Windows


ProtectionMode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_dword

Системные объекты: усилить разрешения по умолчанию для внутренних системных объектов (например, символических ссылок)

Теги: Конфигурация Windows


LicensedProcessors
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_dword

Количество процессоров, работу с которыми может поддерживать операционная система, определяет значение параметра REG_DWORD типа LicensedProcessors

Теги: Конфигурация Windows


GlobalFlag
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_dword

набор флагов, управляющих внутренней работой Windows NT . Для установки флагов удобно использовать программу GFLAGS.exe из пакета Windows NT Server Resource Kit Supplement 2.

По умолчанию список содержит в себе лишь общие папки, открытые по сети. Однако если параметру GlobalFlag присвоить значение 4000, тогда в списке также будут отображаться общие папки, открытые на локальном компьютере.

Теги: Вход/выход Windows


ExcludeFromKnownDlls
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_string

содержимое раздела KnownDlls используется Windows NT для поиска файлов .dll при их загрузке. Раздел ExcludeFromKnownDlls исключает файлы .dll из списка KnownDlls.

Теги: Конфигурация Windows


EnableMCE
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_dword

MCE (Machine Check Exception) поддерживаются некоторыми процессорами Pentium. По умолчанию поддержка МСE отключена.

Теги: Конфигурация Windows


EnableMCA
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_dword

MCA (Machine Check Architecture) поддерживается некоторыми процессорами Pentium Pro и используется в некоторых системах. Поддержка МСА по умолчанию включена(1).

Теги: Конфигурация Windows


CriticalSectionTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго поток может держать критические объекты раздела.

********Описание взято у Microsoft
Determines how long a thread can hold critical section objects. When this time expires, the thread must
release the critical section, thus preventing critical section deadlocks .

Теги: Конфигурация Windows


BootExecute
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_multi_sz

При завершении первой фазы запуска операционной системы выполняется набор специальных программ, определенных в параметре REG_MULTI_SZ типа BootExecute ветви HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager.

Данный параметр должен содержать названия лишь специальных программ, называемых native-программами. Эти программы работают только с функциями Native API, большинство из которых описано в библиотеке ntldr.dll.

Эти функции позволяют работать с файловой системой компьютера и жестким диском, однако они не могут использовать графическую подсистему Windows. Что, в общем-то, не удивительно, ведь эти программы работают на этапе запуска компьютера, на котором операционная система еще не загружена.

Примером native-программ могут служить стандартные программы операционной системы autochk.exe и autoconv.exe, предназначенные для проверки компьютера и конвертирования файловой системы жестких дисков на этапе запуска компьютера.

Теги: Оборудование Windows


AutoChkTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: reg_dword

Определяет время задержки проверки диска при перезагрузки.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Тип параметра: подраздел

Информация для управления приложениями.

Теги: Сеть Windows


WriteProtect
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies

Тип параметра: reg_dword

Если при попытке записать что-либо на флэш-накопитель (диск, плеер, карту памяти) появляется сообщение Диск защищен от записи, попробуйте изменить значение данного параметра на 0. Но перед этим не забудьте убедиться, что замочек на флэш-накопителе не запрещает запись.

Теги: ~HKCU XP Конфигурация Оборудование


EnableConcurrentSessions
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Licensing Core

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра будет равно 1, тогда будет разрешено на одном ПК (Windows XP SP2) запускать одновременно две пользовательские сессии. Например, одну локальную и одну сессию удаленного рабочего стола. Или две сессии удаленного рабочего стола.

Данный параметр будет работать только после пропатчивания библиотеки termsrv.dll.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


fDenyTSConnections
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server

Тип параметра: reg_dword

Если равно "0", то Remote Desktop будет включен.

Теги: Конфигурация Приложения


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server

Тип параметра: подраздел

Настройка Remote Desktop.

Теги: Безопасность Приложения


TimeZoneKeyName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Тип параметра: reg_string

Значение данного параметра определяет подраздел ветви HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones, в котором содержится название данного часового пояса в списке Часовой пояс диалога Выбор часового пояса.

Теги: Время Windows


StandardStart
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Тип параметра: reg_binary

Он представляет собой структуру SYSTEMTIME, содержащую информацию о начале действия летнего и зимнего времени. Третий байт данной структуры определяет месяц перехода на зимнее время, а 7 байт — на летнее.

Теги: Время Windows


StandardName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Тип параметра: reg_string

Он определяет название часового пояса, используемого операционной системой в зимнее время.

Теги: Время Windows


StandardBias
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет разность между значениями параметров Bias и ActiveTimeBias в зимнее время.

Теги: Время Windows


DynamicDaylightTimeDisabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда переход на летнее время запрещен.

Теги: Время Windows


DaylightStart
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Тип параметра: reg_binary

Он представляет собой структуру SYSTEMTIME, содержащую информацию о начале действия летнего времени.

Теги: Время Windows


DaylightName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Тип параметра: reg_string

Он определяет название часового пояса, используемого операционной системой в летнее время.

Теги: Время Windows


DaylightBias
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет разность между значениями параметров Bias и ActiveTimeBias в летнее время.

Теги: Время Windows


Bias
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет смещение (в минутах) местного времени по отношению со временем по Гринвичу (UTS) без учёта летнего времени.

Теги: Время Windows


ActiveTimeBias
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет смещение (в минутах) летнего времени по отношению со временем по Гринвичу (UTS).

Теги: Время Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Тип параметра: подраздел

Содержит установки для текущего временного пояса.

Теги: Безопасность Приложения


UpdateMode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update

Тип параметра: reg_binary

Определяет, будет ли содержимое окна проводника обновляться атвоматически.

Теги: Оболочка Windows


VDD
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers

Тип параметра: reg_dword

Информация о виртуальных драйверах устройств, которые используются при работе подсистемы NTVDM, хранится в параметре REG_MULTI_SZ типа VDD.

Виртуальные драйверы используются при эмуляции 16-разрядных приложений MS-DOS. Они выполняют перехват обращений этих программ к портам ввода-вывода, после чего передают эти обращения драйверам устройств операционной системы.

Теги: Время Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VMM32Files

Тип параметра: подраздел

Список всех VxD в Windows 98.

Теги: Конфигурация Windows


NeverUnload
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WDI\DiagnosticModules\[GUID-номером диагностируемого компонента]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда данный модуль после своего использования выгружаться из памяти не будет.

Теги: Мониторинг Windows


ModuleName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WDI\DiagnosticModules\[GUID-номером диагностируемого компонента]

Тип параметра: reg_string

Он определяет название модуля.

Теги: Мониторинг Windows


IsReentrant
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WDI\DiagnosticModules\[GUID-номером диагностируемого компонента]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда данный модуль является повторно используемым.

Теги: Мониторинг Windows


ExecutionContext
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WDI\DiagnosticModules\[GUID-номером диагностируемого компонента]

Тип параметра: reg_string

Он определяет контекст выполняемого модуля.

Если значение данного параметра равно LocalSystemNetworkRestricted, тогда диагностика данного модуля будет основана на службе Узел системы диагностики. Если же значение параметра равно LocalServiceNoNetwork, тогда для диагностики данного модуля будет использоваться служба Узел службы диагностики.

Теги: Конфигурация Приложения


SystemDirectory
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет изменить путь к каталогу %systemroot%\system32

Теги: Вход/выход Windows


ShutdownTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows

Тип параметра: reg_dword

время последнего выключения системы

Теги: Конфигурация Windows


ShellErrorMode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows

Тип параметра: reg_dword

режим обработки ошибок для командной оболочки

Теги: Вход/выход Windows


NoPopupsOnBoot
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows

Тип параметра: reg_dword

Если равен "1", то при загрузке Windows исчезнут сообщения, уведомляющие о том, что устройство не работает.

Теги: Конфигурация Windows


NoInteractiveServices
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows

Тип параметра: reg_dword

Вы можете запретить работу служб в интерактивном режиме. Для этого нужно параметру NoInteractiveServices присвоить значение 1.

Теги: Конфигурация Windows


ErrorMode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows

Тип параметра: reg_dword

Если равно "2", то сообщения о системных ошибках будут выводится в лог-файл, а не на консоль, а если "1", то только системные ошибки будут выводиться в лог-файл, а программные — на консоль. По умолчанию равно "0", то есть, сообщение о любой ошибке будет выводиться на консоль.

Теги: Конфигурация Windows


Directory
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows

Тип параметра: reg_string

Данный параметр позволяет изменить путь к каталогу %systemroot%

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки Windows.

Теги: Мониторинг Windows


Start
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\[название процесса трассировки]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда запуск соответствующего процесса трассировки производиться не будет.

Теги: Мониторинг Windows


MinimumBuffers
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\[название процесса трассировки]

Тип параметра: reg_dword

Определяет минимальное количество создаваемых буферов.

Теги: Мониторинг Windows


MaximumBuffers
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\[название процесса трассировки]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальное количество буферов, которые может создавать данный процесс трассировки.

Теги: Мониторинг Windows


MaxFileSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\[название процесса трассировки]

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальный размер файла трассировки в мегабайтах.

Теги: Мониторинг Windows


LogFileMode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\[название процесса трассировки]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет тип записи данных трассировки в файл, а также некоторые другие параметры записи.

От типа записи данных в файл зависят сотые и тысячные знаки данного параметра.
— 0x1200. Выполнять запись в файл.
— 0x100. Хранить в оперативной памяти.
— 0x1300. Выполнять запись в файл и хранить в оперативной памяти.
— 0x400. Выполнять буферизацию.

К одному из приведенных выше значений данного параметра также могут добавляться следующие значения.
— 0x20. Устанавливается флажком Выделять место для файлов.
— 0x800. Устанавливается флажком Режим обработки.
— 0x2. При установке данного бита файл трассировки будет циклическим (данное значение параметра не может использоваться вместе со значением 0x4).
— 0x4. При установке данного бита данные к файлу трассировки будут добавляться (данное значение параметра не может использоваться вместе со значением 0x2).

Теги: Мониторинг Windows


Guid
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\[название процесса трассировки]

Тип параметра: reg_string

Он содержит в себе GUID-номер данного процесса трассировки.

Теги: Мониторинг Windows


FlushTimer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\[название процесса трассировки]

Тип параметра: reg_dword

Определяет значение таймера сброса в секундах.

Теги: Мониторинг Windows


FileName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\[название процесса трассировки]

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к файлу трассировки и его имя.

Теги: Мониторинг Windows


ClockType
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\[название процесса трассировки]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет тип таймера записи процесса трассировки. Данный параметр может принимать следующие значения:
1 (производительность)
2 (система)
3 (цикл).

Теги: Мониторинг Windows


BufferSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\[название процесса трассировки]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет размер используемого буфера отслеживания, в котором хранятся данные трассировки перед тем, как быть записаны в файл.

Теги: Мониторинг Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\[название процесса трассировки]

Тип параметра: подраздел

Основные процессы трассировки можно просмотреть и настроить при помощи подраздела Надежность и производительность\Группы сборщиков данных\Сеансы отслеживания событий запуска оснастки Монитор надежности и производительности.

В данном подразделе перечислены все процессы трассировки, а в подразделе Надежность и производительность\Группы сборщиков данных\Сеансы отслеживания событий отображаются те из процессов трассировки, которые запущены в данный момент.

Основные настройки процессов трассировки изменяются при помощи диалога Свойства, отображаемого при помощи одноименного элемента контекстного меню процесса трассировки.

С помощью элементов данного диалога можно изменить значения параметров REG_DWORD типа, расположенных в данной ветви реестра.

Теги: Конфигурация Windows


cmdline
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW

Тип параметра: reg_expand_sz

Определяет команду, которая будет автоматически выполнена при запуске приложения, основанного на MS-DOS. Команда должна состоять из названия программы и ее расположения. Каждая часть команды определяется конкретными опциями: -a (команда), -f (каталог), -m (скрывать окно пульта NTVDM), -w (определяет NTVDM для 16-битных приложений).

Теги: Конфигурация Windows


wowsize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW

Тип параметра: reg_string

Определяет количество виртуальной памяти (в мегабайтах), выделяемой виртуальной машине DOS (NTVDM) для выполнения 16-битных приложений. Данный параметр используется только на процессорах типа RISC.

Теги: Конфигурация Windows


wowcmdline
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW

Тип параметра: reg_expand_sz

Определяет команду, которая будет автоматически выполняться при запуске 16-битных приложений. При определении команды нужно указывать название программы, ее местоположение, а также дополнительные параметры запуска. Каждая часть команды определяется конкретными опциями: -a (команда), -f (каталог), -m (скрывать окно пульта NTVDM), -w (определяет NTVDM для 16-битных приложений).

Теги: Конфигурация Windows


size
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW

Тип параметра: reg_string

Определяет количество виртуальной памяти, которая выделяется каждой виртуальной машине DOS (NTVDM). Если параметр равен 0, тогда система определяет размер выделяемой памяти самостоятельно.

Теги: Конфигурация Windows


KnownDLLs
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW

Тип параметра: reg_string

Список библиотек DLL, которые можно использовать 32 и 16-битным приложениям. Эти библиотеки всегда будут загружаться из каталога %systemroot%\system32.

Теги: Конфигурация Файловая система Windows
  • все теги
  • на главную страницу


LPT_timeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW

Тип параметра: reg_string

Если печать при помощи программ из-под DOS выполняется очень медленно, попробуйте данному параметру присвоить значение 3.

Теги: Windows Приложения XP


DisallowedPolicyDefault
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда запуск всех 16-разрядных приложений будет запрещен (а также 32-разрядных приложений с 16-разрядными установщиками или другими компонентами), а подсистема MS-DOS не будет подгружаться в память операционной системы. То есть, это повышает количество свободной ресурсов компьютера.

Теги: Конфигурация Windows


DefaultSeparateVDM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW

Тип параметра: reg_string

Если его значение равно yes, тогда каждый процесс MS-DOS будет запускаться в отдельном процессе VDM (виртуальная DOS-машина).

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки работы 16-разрядных приложений в Windows.

Теги: Мониторинг Windows


WaitToKillServiceTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Тип параметра: reg_dword

После того, как работа всех процессов будет завершена, процесс csrss.exe оповещает о завершении работы операционной системы диспетчер управления службами (SCM), который, в свою очередь, оповещает о завершении работы все запущенные в данный момент службы.

Завершение работы всех служб и диспетчера управления службами, процесс csrss.exe также ожидает в течение определенного интервала времени.

Интервал, который операционная система ожидает завершения работы служб, содержится в параметре строкового типа WaitToKillServiceTimeout (в миллисекундах).

По умолчанию значение этого параметра равно 20000.

По истечении данного интервала процесс csrss.exe переходит к другим операциям завершения работы системы (независимо от того, была ли завершена работа служб и диспетчера управления службами).

Теги: Вход/выход Windows


SystemStartOptions
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Тип параметра: reg_string

Список опций, с которыми была запущена операционная система, хранится в параметре строкового типа SystemStartOptions

Теги: Вход/выход Windows


SystemBootDevice
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Тип параметра: reg_string

определяет партицию, которая является загрузочным разделом для запущенной в данный момент операционной системы.

Теги: Конфигурация Windows


ServicesPipeTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Тип параметра: reg_dword

Предназначением SCM является запуск и остановка служб. Для этого он создает именованный канал \Pipe\Net\NtControlPipeX, после чего ждет подключения к данному каналу запускаемой при помощи SCP службы. Если служба подключилась к каналу, SCM передает по каналу команду окончательного запуска службы. После этого служба считается запущенной.

Если же в течение определенного интервала времени (по умолчанию 30 секунд) служба не подключилась к каналу, диспетчер SCM закрывает именованный канал и завершает работу такой службы, сообщая об ошибке.

Интервал ожидания подключения службы к именованному каналу определяется значением параметра REG_DWORD типа ServicesPipeTimeout.

Теги: Конфигурация Windows


RegistrySizeLimit
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество процентов от размера пула, занимаемых реестром.
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает максимальный размер реестра Win32.

Теги: Конфигурация Windows


CurrentUser
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Тип параметра: reg_string

Хранит имя, используемое при входе пользователя в систему. Этот параметр не используется и оставлен для совместимости.

*******Описание взято у Microsoft
The value of this entry is always USERNAME; it is not a variable. The system does not expand this value or replace it with the name of the current user.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Тип параметра: подраздел

Содержит установки, необходимые для текущей конфигурации Windows.

Теги: Конфигурация Windows


WakeFromSleepState
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HID\VID_045E&PID_0040\[идентификатор мыши]\Device Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет настройки работы USB-совместимой мыши.

Чтобы определить, разрешено ли устройству выводить компьютер из ждущего режима, нужно воспользоваться параметром REG_DWORD типа WakeFromSleepState. Если значение данного параметра равно 1, тогда разрешено.

Теги: Оборудование Windows


WakeFromSleepState
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HID\VID_0D8C&PID_000C&MI_03\7&b91fbc4&0&0000\Device Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет настройки HID-совместимых устройств управления.

Чтобы определить, разрешено ли устройству выводить компьютер из ждущего режима, нужно воспользоваться параметром REG_DWORD типа WakeFromSleepState. Если значение данного параметра равно 1, тогда разрешено.

Теги: Оборудование Windows


UserWriteCacheSetting
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE\[диск]\[ID диска]\Device Parameters\Disk

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется при помощи флажка Разрешить кэширование записи на диск.

Теги: Оборудование Windows


UserRemovalPolicy
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE\[диск]\[ID диска]\Device Parameters\Disk

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется при помощи переключателя Оптимизировать для быстрого удаления. Этот переключатель по умолчанию установлен для съемных устройств.

Теги: Оборудование Windows


CacheIsPowerProtected
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE\[диск]\[ID диска]\Device Parameters\Disk

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется при помощи флажка Включить повышенную производительность.

Теги: Оборудование Windows


WakeFromSleepState
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\VEN_8086&DEV_2668&SUBSYS_A1021458&REV_03\3&13c0b0c5&1&D8\Device Parameters\WDF

Тип параметра: reg_dword

Определяет контроллер High Definition Audio (Microsoft).

Чтобы определить, разрешено ли устройству выводить компьютер из ждущего режима, нужно воспользоваться параметром REG_DWORD типа WakeFromSleepState. Если значение данного параметра равно 1, тогда разрешено.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\PCI

Тип параметра: подраздел

Если при установке нового PCI-устройства или драйвера для PCI-платы выдается сообщение An error occurred during the installation of the device. The data is invalid или Cannot install this hardware. There was a problem installing this hardware, тогда попробуйте изменить права доступа к данной ветви реестра. Возможно, у текущей учетной записи отсутствуют права доступа к ней.

Теги: Инсталляция Оборудование Windows


UserTimingModeAllowed
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCIIDE\IDEChannel\[идентификатор канала]\Device Parameters\[номер устройства]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет максимальный режим работы жестких дисков.
Если значения этих параметров равно 0хffffffff, тогда диски могут работать как в режиме UDMA, так и в PIA. А если значение параметра равно 0х0000001f, тогда только в PIA.

Теги: Оборудование Windows


DeviceTimingMode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCIIDE\IDEChannel\[идентификатор канала]\Device Parameters\[номер устройства]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет вид режима UDMA, в котором будут работать жесткие диски. Он может принимать следующие значения.
— 0x00010010. Используется режим UDMA Mode 5 (ATA100).
— 0x000fffff. Используется режим UDMA Mode 5 (ATA100).
— 0x00008010. Используется режим UDMA Mode 4 (ATA66).
— 0x0000ffff. Используется режим UDMA Mode 4 (ATA66).
— 0x00002010. Используется режим UDMA Mode 2 (ATA33).
— 0x00000410. Используются режимы Multi-Word DMA Mode 2 и PIO 4.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCIIDE\IDEChannel\[идентификатор канала]\Device Parameters\[номер устройства]

Тип параметра: reg_dword

Настройки режимов работы дисков и приводов IDE содержатся в следующих параметрах REG_DWORD типа, расположенных в данной ветви реестра

Теги: Оборудование Windows


SelectiveSuspendEnabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\[USB Vid and Pid]\[устройство]\Device Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда операционной системе будет разрешено использовать выборочную приостановку работы соответствующего порта USB.

Теги: Оборудование Windows


Mfg
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\[следующие подразделы вплоть до конечного]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Свойство Manufacturer указывает изготовителя SCSI-контроллера.
Например: Adaptec

Теги: Оборудование Windows


HWRevision
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\[следующие подразделы вплоть до конечного]

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Свойство HardwareVersion указывает номер версии аппаратной реализации SCSI-контроллера.
Пример:1.25

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum

Тип параметра: подраздел

Информация об аппаратной конфигурации (устройства и драйверы). Данная информация заносится в ветвь реестра в процессе энумерации устройств при загрузке компьютера. Она используется системой Plug`n`Play для определения тех драйверов, которые должны быть ею загружены.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current

Тип параметра: подраздел

Данный раздел определяет настройки текущего аппаратного профиля, задействованного при входе в систему.

Теги: Конфигурация Windows


DefaultSettings.Yresolution
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\[номер профиля]\System\CurrentControlSet\Control\VIDEO\[{CLSID-номер видеокарты}]\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Содержит в себе максимальное количество пикселей по вертикали (разрешение экрана по вертикали), которое используется в данный момент операционной системой. Минимальным значением данного параметра является 0x258 (600 пикселей).

Теги: Конфигурация Windows


DefaultSettings.Xresolution
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\[номер профиля]\System\CurrentControlSet\Control\VIDEO\[{CLSID-номер видеокарты}]\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Содержит в себе максимальное количество пикселей по горизонтали (разрешение экрана по горизонтали), которое используется в данный момент операционной системой. Минимальным значением данного параметра является 0x320 (800 пикселей).

Теги: Конфигурация Windows


DefaultSettings.Vrefresh
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\[номер профиля]\System\CurrentControlSet\Control\VIDEO\[{CLSID-номер видеокарты}]\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Содержит используемую в данный момент частоту обновления экрана.

Теги: Конфигурация Windows


DefaultSettings.BitsPerPel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\[номер профиля]\System\CurrentControlSet\Control\VIDEO\[{CLSID-номер видеокарты}]\[номер]

Тип параметра: reg_dword

Содержит используемую в данный момент глубину качества цветопередачи в битах. Операционная система Windows Vista поддерживает глубину цвета в 16 и 32 бита. При использовании глубины в 16 битов интерфейс Windows Aero работать не может.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles

Тип параметра: подраздел

Конфигурационные данные для драйверов и устройств, используемых в аппаратных профилях содержатся именнно в этом подразделе. При установке Windows система автоматически создает аппаратный профиль по умолчанию, содержащий настройки оборудования вашего компьютера, поэтому как минимум один аппаратный профиль есть всегда.

Теги: Конфигурация Windows


SubnetMask
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[{CLSID_номер сетевого адаптера}]\Parameters\Tcpip

Тип параметра: reg_multi_sz

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
содержит список всех масок подсети, связанных с сетевым адаптером.\nПример: 255.255.0
Параметр SubnetMask содержит маску подсети, которая дополняет значения, хранимые параметром IPAddress

Теги: Сеть Windows


LeaseTerminatesTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[{CLSID_номер сетевого адаптера}]\Parameters\Tcpip

Тип параметра: reg_multi_sz

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает дату окончания срока действия IP-адреса, предоставленного сервером DHCP (dynamic host configuration protocol)
Пример: 20521201000230.000000000

Теги: Сеть Windows


LeaseObtainedTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[{CLSID_номер сетевого адаптера}]\Parameters\Tcpip

Тип параметра: reg_multi_sz

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает дату и время предоставления компьютеру IP-адреса сервером DHCP (dynamic host configuration protocol).
Пример: 19521201000230.000000000

Теги: Сеть Windows


IPAddress
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[{CLSID_номер сетевого адаптера}]\Parameters\Tcpip

Тип параметра: reg_multi_sz

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Параметр IPAddress содержит список всех статических IP-адресов для сетевого адаптера.
Пример: 155.34.22.0

Теги: Сеть Windows


EnableDHCP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[{CLSID_номер сетевого адаптера}]\Parameters\Tcpip

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает, назначается ли IP -адрес компьютера автоматически сервером DHCP (dynamic host configuration protocol) при установке сетевого подключения.
Значения: 1 или 0. Если 1, то используется DHCP.

Теги: Сеть Windows


DhcpServer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[{CLSID_номер сетевого адаптера}]\Parameters\Tcpip

Тип параметра: reg_multi_sz

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает IP-адрес сервера DHCP (dynamic host configuration protocol).
Пример: 154.55.34")

Теги: Сеть Windows


DefaultGateway
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[{CLSID_номер сетевого адаптера}]\Parameters\Tcpip

Тип параметра: reg_multi_sz

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
содержит список IP-адресов шлюзов по умолчанию, используемых компьютером.
Пример: 194.161.12.1 194.162.46.1

Теги: Конфигурация Приложения


Attributes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Битовая маска:
0x01 — установить проверку ACPI NVS
0x04 — установить ACPI SLP#WorkAround
0x10 — установить ACPI DisableS1
0x20 — установить ACPI DisableS2
0x40 — установить ACPI DisableS3

Теги: Мониторинг Windows


MaximumThreadCount
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AeLookupSvc

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество потоков, которые может создавать служба Информация о совместимости приложений.

Теги: Конфигурация Windows


EnableDebugCount
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AeLookupSvc

Тип параметра: reg_dword

Определяет, работает ли служба Информация о совместимости приложений в режиме отладки.

Теги: Конфигурация Windows


DebugOutputLevel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AeLookupSvc

Тип параметра: reg_dword

Определяет общее количество сведений о работе службы Информация о совместимости приложений, которые будут собираться.

Теги: Конфигурация Windows


EnableDynamicBacklog
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AFD

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будет разрешено динамически изменять длину очереди полуоткрытых соединений.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AFD

Тип параметра: подраздел

Настройка драйвера AFD (поддержка Windows Sockets)

Теги: Конфигурация Windows


LocalVolumes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Alerter\Parameters

Тип параметра: reg_multi_sz

Определяет компьютеры и пользователей, уведомляемых о возникших проблемах на сервере.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the computers and users notified of impending resource, security, or access problems on the server. The messages appear in a message box on the user's display. Typically, the Alerter service sends messages when a printer is running out of paper or the disk on a file server is nearly full.

If you enter a computer name in the value of this entry, the system sends the message to the current user of the computer. If the value of this entry is blank, the system does not send a message. The user receives the message only if the Alerter service is also running on that computer.

To change the value of this entry, use the Send Administrative Alerts to preference (Computer Configuration\Windows Settings\Administrative Templates\Administrative Services) in Group Policy.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ALERTER

Тип параметра: подраздел

Данная служба реализует возможность передачи сообщений другим сетевым компьютерам (пользователям, работающим на них), а также сообщений системы администратору компьютера. Если данная служба будет остановлена, тогда программы, использующие ее для передачи сообщений, работать не будут. Также не будет работать команда net send. Если данная команда вам не нужна, можно отключить эту службу.
Служба ОПОВЕЩАТЕЛЬ занимает около 150 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной службы (NT AUTHORITY\LocalService) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\ALERTER.
Для запуска службы ОБОЗРЕВАТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРОВ необходимо, чтобы также была запущена служба РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ. Также для работы данной службы необходима библиотека alrsvc.dll.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Arbitrators

Тип параметра: подраздел

Информация для арбитров шины.

Теги: Сеть Windows


NoThrottle
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ARSVC\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы решить проблему, при которой в Windows XP Media Center Edition 2005 при выходе из режима Away mode перестает корректно работать управление частотой процессора (двуядерного).

Теги: Оборудование Windows Вход/выход


EnableBigLba
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы Windows 2000 или Windows XP SP1 полностью увидела весь жесткий диск большого объема (диск с 48-битной адресацией).

Теги: XP Оборудование Windows


Interrupt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atdisk\parameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет номер IRQ контроллера IDE

Теги: Оборудование Windows


DriveControl
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atdisk\parameters

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет физический адрес управляющего регистра контроллера IDE.

Теги: Оборудование Windows


BaseAddress
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atdisk\parameters

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет физический адрес регистра данных контроллера IDE.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AUDIOSRV

Тип параметра: подраздел

Данная служба управляет возможностью воспроизведения звука и звуковых эффектов в Windows-программах. В частности, данная служба необходима для работы программы Windows Media Player, поэтому если служба WINDOWS AUDIO будет отключена, Media Player, при попытке воспроизведения файла, будет выдавать сообщения о том, что звуковая плата отсутствует, или для нее не установлены драйверы.
Служба WINDOWS AUDIO занимает около 300 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (при этом она запускается как часть процесса svchost.exe). Если на компьютере отсутствует звуковая плата, или возможность воспроизведения компьютером звуков не используется, тогда можно отключить данную службу. Иначе службу лучше не трогать. Для отключения данной службы, необходимо параметру DWORD-типа START, расположенному в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\AUDIOSRV, присвоить значение 4.
Для запуска службы WINDOWS AUDIO необходимо, чтобы также были запущены следующие службы: PLUG AND PLAY и УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC). Расположение в реестре службы PLUG AND PLAY мы уже рассматривали, а служба УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC) хранит свои параметры в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\RPCSS.
Также для работы службы WINDOWS AUDIO необходима библиотека audiosrv.dll.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BROWSER

Тип параметра: подраздел

Данная служба создает и обновляет список компьютеров, подключенных к сети. Данный список может быть необходим некоторым программам для своей работы, поэтому он автоматически обновляется службой через определенные интервалы времени. Если данная служба будет отключена, тогда список подключенных компьютеров создаваться не будет. Тем не менее, это не повлияет на стабильность операционной системы, к тому же может повысить скорость открытия папки СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ и общую скорость работы компьютера (если в сети присутствует большое количество компьютеров).
Служба ОБОЗРЕВАТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРОВ занимает около 70 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\BROWSER.
Для запуска службы ОБОЗРЕВАТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРОВ необходимо, чтобы также были запущены службы СЕРВЕР и РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ. Также для работы данной службы необходима библиотека browser.dll.

Теги: Конфигурация Windows


{00001126-0000-1000-8000-00805f9b34fb}
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT\Parameters\SupportedServices

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда служба HCRP поддерживается

Теги: Конфигурация Windows


{00001124-0000-1000-8000-00805f9b34fb}
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT\Parameters\SupportedServices

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда служба HID поддерживается

Теги: Конфигурация Windows


{00001103-0000-1000-8000-00805f9b34fb}
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT\Parameters\SupportedServices

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда служба DUN поддерживается

Теги: Конфигурация Windows


ErrorControl
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs

Тип параметра: reg_dword

Если равно "0", то будет отключен контроль ошибок чтения привода компакт-дисков. Это необходимо в том случае, если привод компакт-дисков постоянно переходить с режима DMA в режим PIO. После того, как вы изменили данный параметр, удалите и снова установите драйверы привода компакт-диска (без выполнения перезагрузки).

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs

Тип параметра: подраздел

Настройка файловой системы CD-привода.

Теги: Конфигурация Windows


AutoRunAlwaysDisable
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom

Тип параметра: reg_multi_sz

Он содержит в себе список названий приводов, для которых обработка файла autorun.inf будет отключена, так как они не поддерживают команды TEST_UNIT_READY.

Теги: Оборудование Windows


AutoRun
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom

Тип параметра: reg_dword

Если данному параметру REG_DWORD типа присвоить значение 0, тогда обработка файла autorun.inf для всех приводов будет отключена.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom

Тип параметра: подраздел

Настройка CD-ROM

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CISVC

Тип параметра: подраздел

Данная служба предназначена для индексации содержимого файлов на локальном диске, с целью быстрого поиска в их содержимом с помощью оснастки ciadv.msc. В следующей главе мы подробней рассмотрим данную оснастку и работу с ней, а пока давайте поговорим о службе. Данная служба запускается вручную (это единственная запускающаяся вручную служба, которую мы рассмотрим) с правами локальной системы (как процесс cisvc.exe). При этом если вы никогда не пользовались возможностью поиска в содержимом индексированных файлов, лучше отключить данную службу (для этого необходимо воспользоваться параметром DWORD-типа START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\CISVC). Иначе давайте поговорим о параметрах реестра, которые влияют на работу данной службы, ведь их значения могут повлиять на производительность компьютера, использующего данную службу.

Теги: Оборудование Windows


MaxMTU
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans

Тип параметра: reg_string

Определяет максимальный размер передаваемого пакета. По умолчанию равен 1500. Если передаваемый пакет будет больше, чем значение этого параметра, то пакет будет дефрагментирован.

Теги: Сеть Windows


MaxMSS
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans

Тип параметра: reg_string

Определяет максимальный размер передачи пакета.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки сети Windows 9x

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DfsDriver\LocalVolumes

Тип параметра: подраздел

Подраздел LocalVolumes хранит данные конфигурации для каждого локального раздела службы DFS.

*******Описание взято у Microsoft
The LocalVolumes subkey stores configuration data that is specific to a local volume managed by Distributed File System (DFS).

This subkey contains a subkey for each DFS-managed local volume on the system. The entries in each local volume subkey apply only to that volume.

To repair a damaged DFS root, use the DFS snap-in. If the DFS snap-in does not fix the root configuration and you cannot stop hosting a DFS namespace, you can delete the DFS root configuration. Delete the DFSHost subkey, and then delete the subkeys in the LocalVolumes subkey (in HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DFSDriver). Do not delete the LocalVolumes subkey.

Теги: Сеть Windows


RegLocation
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\[номер]

Тип параметра: reg_string

Определяет путь к параметру системного реестра, который хранит данные, конфигурирующие соответствующую опцию. Это данные получены от службы DHCP.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the path to the registry entry that stores the data to configure the option. This data is obtained from the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) service.

The path to the entry can include a variable, ? , which represents the Services subkey for the network adapter. For example, if the value of RegLocation is System\CurrentControlSet\Services\?\Parameters\Tcpip\DhcpSubnetMaskOpt, it indicates that data for the option is stored in the value of the DhcpSubnetMaskOpt entry in HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Services\AdapterName#\Parameters\Tcpip.

The data type of the registry entry that stores configuration data appears in the value of the KeyType entry.

Теги: Сеть Windows


UseMHAsyncDns
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0 | 1

Определяет, регистрирует ли динамически служба DNS серверы, перечисленные в диалоговом окне Properties TCP/IP.

Значение Значения
— 0 — Отключает динамическую регистрацию.
— 1 — Допускает динамической регистрации

*******Описание взято у Microsoft
Determines whether a computer running Windows 2000 registers dynamically with the Domain Name System (DNS) servers listed in the TCP/IP Properties dialog box.

Value Meaning
— 0 — Disables dynamic registration.
— 1 — Enables dynamic registration

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp

Тип параметра: подраздел

Данная служба используется при существовании в сети DHCP-сервера. DHCP-сервер предназначен для выдачи всем компьютерам, не имеющим постоянного IP-адреса, временного IP-адреса, чтобы они могли работать в сети. Данная служба является отличным средством автоматизирования процесса настройки стека TCP/IP на всех компьютерах сети. Если раньше администратору приходилось самому настраивать каждый компьютер сети, то теперь, с помощью DHCP-сервера, он может просто определить настройки опций стека TCP/IP и пул IP-адресов, которые будут выдаваться каждому компьютеру, который будет просить об этом DHCP-сервер. При этом, просьба осуществляется при помощи службы DHCP-клиент. DHCP-клиент, при входе компьютера в сеть, отправляет широковещательный запрос с просьбой выдачи временного IP-адреса всем DHCP-серверам, которые присутствуют в сети. После этого каждый DHCP-сервер просматривает свой пул адресов, чтобы определить, может ли он предоставить требуемый IP-адрес. В случае, если пул DHCP-сервера имеет IP-адрес, удовлетворяющий сети, в которой находится DHCP-клиент, он высылает запрос на предложение данного IP-адреса. После того, как DHCP-клиент получает запрос на предложение IP-адреса, он опять отправляет широковещательный запрос всем DHCP-серверам. На этот раз в широковещательном запросе говорится, что DHCP-клиент принимает IP-адрес. То есть, во-первых, с помощью этого широковещательного запроса уведомляется DHCP-сервер, чей IP-адрес принят, а во-вторых, все остальные DHCP-серверы, которые также выслали запросы с предложениями IP-адреса для данного DHCP-клиента, понимают, что DHCP-клиент выбрал не их адрес и что их услуги больше не нужны. После того, как DHCP-сервер, чье предложение IP-адреса было выбрано, получает широковещательный запрос, он высылает подтверждение на передачу IP-адреса DHCP-клиенту (и информацию о сроке аренды IP-адреса), а также дополнительные настройки стека TCP/IP (их называют опциями), которые необходимо использовать для работы в сети.
Служба DHCP-клиент использует около 20 Кбайт памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (при этом она запускается как часть процесса svchost.exe). При этом, как уже говорилось выше, данная служба необходима только в том случае, если существует сеть и в этой сети существует хотя бы один DHCP-сервер. Согласитесь, не многим домашним компьютерам может понадобиться служба DHCP-клиент, поэтому ее запуск можно отключить. Для этого необходимо параметру DWORD-типа START, расположенному в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\DHCP, присвоить значение 4.

Теги: Сеть Windows


RestoreFlag
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Представляет дополнительную возможность, которая полностью не осуществлена или проверена в Windows 2000. Не изменяйте значение этого параметра.

*********Описание взято у Microsoft
Represents an optional feature that is not fully implemented or tested in Windows 2000. Do not change the value of this entry.

Теги: Сеть Windows


MaxProcessingThreads
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0x1–0xFFFFFFFF
Определяет максимальное число сообщений потоков, которые может создать службы DHCP. Служба DHCP создает не больше потоков, чем значение этого параметра, плюс один поток для каждого процессора на компьютере сервера. При этом DHCP может создать не больше, чем 20 потоков.

Это значение должно быть больше чем или равняться значению параметра MaxActiveThreads.

*********Описание взято у Microsoft
Used to calculate the maximum number of message processing threads the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) service can create. The DHCP service creates no more threads than the value of this entry, plus one thread for each processor on the server computer. Although you can set the value of this entry higher than 20, DHCP creates no more than 20 threads.

This value must be greater than or equal to the value of the MaxActiveThreads entry.

Теги: Сеть Windows


MaxActiveThreads
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0–20

Определяет максимальное число сообщений потоков DHCP, которые могут быть активны в любое время. Служба DHCP активизирует не больше потоков чем значение этого параметра, плюс один поток для каждого процессора на компьютере сервера.

Значение этого параметра должно быть не больше, чем значением параметра MaxProcessingThreads. Если Вы вводите более высокое значение, система использует значение параметра MaxProcessingThreads.

*********Описание взято у Microsoft
Used to calculate the maximum number of Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) message processing threads that can be active at any given time. The DHCP service will activate no more threads than the value of this entry, plus one thread for each processor on the server computer.

The value of this entry must be no more than the value of the MaxProcessingThreads entry. If you enter a higher value, the system uses the value of MaxProcessingThreads.

Теги: Сеть Windows


IgnoreBroadcastFlag
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, использует или игнорирует сервер DHCP значение бита широковещательной передачи, обнаруженного в сообщении клиента DHCP.

По умолчанию, Windows 2000 DHCP серверы игнорируют широковещательную передачу. Вместо этого, они посылают все DHCP ответы как широковещательные IP пакеты к ограниченному адресу (255.255.255.255). Однако, DHCP сервер может быть конфигурирован к unicast ответам, если запрос клиента определяет, что ответ на широковещательные пакеты не требуются.

На клиентах Microsoft DHCP, бит широковещательных передач не установлен.

*********Описание взято у Microsoft
Determines whether the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server complies with or ignores the value of the broadcast bit (broadcast flag) in a client DHCP Discover message.

By default, Windows 2000 DHCP servers ignore the broadcast bit on the client requests. Instead, they send all DHCP responses as IP broadcasts to the limited broadcast address (255.255.255.255). However, a DHCP server can be configured to unicast responses if the client request specifies that a broadcast response is not required.

On Microsoft DHCP clients, the broadcast bit is not set, that is, it is set to request initial Dhcpoffer and Dhcpack packets in unicast messages.

Value Meaning
— 0 — Comply with broadcast flag in client request.
— 1 — Ignore broadcast flag in client requests, and broadcast all DHCP packets

You must restart the system before a change to this value takes effect.

Windows 2000 does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a program that edits the registry.

Setting the value of this entry to 0 reduces broadcast traffic. However, clients cannot receive unicast Dhcpoffer and Dhcpack packets unless the Microsoft DHCP server and DHCP client are on a homogeneous Ethernet network or the same subnet of a Token Ring network. Do not change the default broadcast behavior of a Microsoft DHCP server if the server and client are on different Token Ring subnets or are separated by a router or bridge that does MAC level address translation, for example, Ethernet to or from Token Ring.

Теги: Сеть Windows


DhcpLogMinSpaceOnDisk
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF MB

Определяет минимальное количество свободного пространства на диске, требуемого для регистрации событий аудита.

DHCP периодически проверяет этот параметр, чтобы определить, достаточно ли свободного места для регистрации событий аудита (интервал определен в значении параметра DhcpLogDiskSpaceCheckInterval).

*********Описание взято у Microsoft
Specifies the minimum amount of free disk space required for audit logging.

The Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) periodically verifies that it has sufficient disk space to proceed with audit logging (the interval is specified in the value of the DhcpLogDiskSpaceCheckInterval entry). This entry specifies the minimum value DHCP requires. If the amount of free disk space is less than the value of this entry, the DHCP service does not write to the audit log. Logging is suspended until sufficient disk space is available.

Теги: Сеть Windows


DhcpLogFilesMaxSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF MB

Определяет максимальный объединенный размер файлов аудита службы DHCP за одну неделю. Если размер файлов аудита превышает значение этого параметра, DHCP прекращает вести файлы аудита.

*********Описание взято у Microsoft
Specifies the maximum combined size of one week's worth of Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) audit logs. If the audit logs exceed the size specified by this value, DHCP stops writing to the audit log until sufficient space becomes available.

Теги: Сеть Windows


DhcpLogFilePath
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет каталог, где DHCP хранит файлы аудита.

*********Описание взято у Microsoft
Specifies the directory where Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) audit logs are stored. If you change the value of this entry, DHCP moves the audit log files to the new location.

By default, the audit logs are stored in the same directory as the DHCP client information database. The location of the database is specified in the value of the DatabasePath entry.

To change the value of this entry, use the DHCP Manager snap-in. Right-click the name of the server, click Properties, click the Advanced tab, and enter a new path in the Log file path box.

Теги: Сеть Windows


DhcpLogDiskSpaceCheckInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_string

0x0–0xFFFFFFFF number of audit log entries

Определяет, как часто DHCP проверяет, что свободного дискового пространства достаточно для записи данных аудита.

*********Описание взято у Microsoft
Determines how often Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) verifies that disk space and file size are adequate for its audit log. The value of this entry represents the number of audit log records entered between each verification check.

Теги: Сеть Windows


DetectConflictRetries
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0–5 retries

Определяет, сколько раз служба DHCP прослушивает сообщения ICMP, если эти сообщения ошибочны. По достижении значения этого параметра DHCP предлагает новый адрес IP.

Максимальное значение для этого параметра — 5.

*******Описание взято у Microsoft
Determines how many times the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) service issues Internet Control Message Protocol (ICMP) Ping messages if the messages are not successful. When the number of unsuccessful messages reaches the value of this entry, the DHCP service offers a new IP address.

To change the value of this entry, use the DHCP Manager snap-in. Right-click the name of the server, click Properties, and then click the Advanced tab. This entry stores the value in the Conflict detection attempts box.

The maximum valid value for this entry is 5. If you enter a value greater than 5, the DHCP service interprets it as 5.

Теги: Сеть Windows


DebugFlag
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF

Windows 2000 не использует этот параметр.

*******Описание взято у Microsoft
Windows 2000 does not use this entry. The entry remains in the registry to support programs designed for Windows NT 4.0 or earlier.

Do not delete this entry from the registry or change its value. These changes can cause serious, unexpected results.

Теги: Сеть Windows


DbType
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

3 | 4 | 5

Указывает тип DHCP данных информации клиента в инсталляции. Служба DHCP использует этот параметр, чтобы определить, какую версию внутренних инструментальных средств управления базы данных использовать.

Значение Значения
— 3 — Windows NT база данных с 3.51 стилями
— 4 — Windows NT база данных с 4.0 стилями
— 5 — Windows база данных с 2000 стилями

*******Описание взято у Microsoft
Indicates the type of Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client information data in the installation. The DHCP service uses this entry to determine which version of its internal database management tools it uses.

Value Meaning
— 3 — Windows NT 3.51–style database
— 4 — Windows NT 4.0–style database
— 5 — Windows 2000–style database

This value must indicate the correct database type. If the database management tools are not appropriate to the database, the DHCP service might not operate properly.

Теги: Сеть Windows


DatabasePath
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_expand_sz

Определяет каталог, где DHCP хранит файлы базы данных информации клиента и контрольные журналы.

Местоположение журналов определено значением параметра DhcpLogFilePath.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the directory where the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client information database files and audit log files are stored. If you change the value of this entry, DHCP stores new database files in this location, but it does not move existing database files to the new location.

By default, database files and audit log files are stored in the same directory. The location of log files is determined by the value of the DhcpLogFilePath entry.

To change the value of this entry, use the DHCP Manager snap-in. Right-click the name of the server, click Properties, click the Advanced tab, and enter a new path in the Database path field.

Теги: Сеть Windows


DatabaseName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет имя файла, который содержит базу данных информации клиента DHCP.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the name of the file that contains the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client information database.

To change the value of this entry, use DHCP Manager.

Теги: Сеть Windows


DatabaseCleanupInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0x0–0xFFFFFFFF minutes

Определяет, как часто служба DHCP удаляет из базы данных информации клиента записи с истекшим сроком.

*******Описание взято у Microsoft
Determines how often the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Service deletes expired ( doomed ) records from the DHCP client information database. By default, records expire after four hours. Deleting expired records releases space for new IP addresses.

Теги: Сеть Windows


BackupInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

1–71582 minutes

Определяет, как часто DHCP архивирует базу данных информации клиента.
*******Описание взято у Microsoft
Determines how often the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client information database is backed up.

Because DHCP stores this value internally in milliseconds, this entry is limited to values less than 71583. When converted to milliseconds, higher values are too large to store in a DWORD field.

Теги: Сеть Windows


BackupDatabasePath
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_expand_sz

Определяет каталог, где хранится резервная копия базы данных информации клиента DHCP.

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the directory where the backup copy of the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client information database is stored. If you change the value of this entry, DHCP saves new backup copies in the new location, but it does not move existing backup copies of the database.

Store the backup file on a hard drive other than the one on which the database resides. This lets you recover the database even when the system drive fails. However, because DHCP Manager cannot access a network drive for database backup and recovery, you cannot store the backup file on a network drive.

Теги: Сеть Windows


APIProtocolSupport
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0x1 | 0x2 | 0x4 | 0x5 | 0x7

Определяет поддерживаемые службой DHCP протоколы, и гарантирует, что различные компьютеры, выполняющие различные протоколы могут обратиться к DHCP серверу.

Чтобы допускать поддержке протоколу, установите соответствующий бит на 1, или добавьте значение hexadecimal к значению APIProtocolSupport. Например, чтобы разрешить поддержку всех протоколам, установите значение этого входа в 0x7 (111 наборов из двух предметов).

Двойное значение Meaning значения Hexadecimal
— 1 — 0x1 — Поддержки протокол TCP/IP
— 10 — 0x2 — Поддержки назвали протоколы каналов
— 100 — 0x4 — Поддержки местный запрос процедуры (LPC) протоколы

*******Описание взято у Microsoft
Specifies the supported protocols for the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, and ensures that different computers running different protocols can access the DHCP server.

To enable support for a protocol, set the corresponding bit to 1, or add the hexadecimal value to the value of APIProtocolSupport. For example, to enable support for all protocols, set the value of this entry to 0x7 (111 binary).

Binary value Hexadecimal value Meaning
— 1 — 0x1 — Supports TCP/IP protocol
— 10 — 0x2 — Supports named pipes protocols
— 100 — 0x4 — Supports local procedure call (LPC) protocols

Теги: Сеть Windows


ActivityLogFlag
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DhcpServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0 | 1

Определяет, создается ли запись лог-файлов сервера DHCP.

Значение Значения
— 0 — DHCP деятельность не ревизуется или зарегистрирован.
— 1 — DHCP деятельность ревизуется и зарегистрирован.

*******Описание взято у Microsoft
Determines whether Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) activity is audited and recorded in a log.

Value Meaning
— 0 — DHCP activity is not audited or logged.
— 1 — DHCP activity is audited and logged.

To change the value of this entry, use the DHCP Manager snap-in. Right-click the name of the server, click Properties, and then click the General tab. This entry stores the setting of the Enable Audit Log check box.

Теги: Сеть Windows


AutoRunAlwaysDisable
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\disk

Тип параметра: reg_multi_sz

значение данного параметра определяет имена производителей жестких дисков, для которых будет отключен автоматический запуск при подключении к usb как удаленные носители, так как они не поддерживают команды TEST_UNIT_READY.

Теги: Сеть Windows


EnableDynamicConversionFor1394
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dmadmin\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Установка данного параметра равным 1 разрешает выполнять преобразование дисков IEEE 1394 в динамические диски. Данная возможность описана в статье KB299598 базы знаний Microsoft для Windows XP.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DMSERVER

Тип параметра: подраздел

Данная служба предназначена для обнаружения и наблюдения за работой новых жестких дисков. При этом все собираемые ей сведения передаются службе управления диспетчера логических дисков. То есть, если служба ДИСПЕТЧЕР ЛОГИЧЕСКИХ ДИСКОВ остановлена, то также не сможет работать СЛУЖБА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДИСПЕТЧЕРА ЛОГИЧЕСКИХ ДИСКОВ (эта служба запускается вручную программами, которым необходимо получить сведения о конфигурации жестких дисков, и занимает в оперативной памяти около 2 700 Кбайт).
Служба ДИСПЕТЧЕР ЛОГИЧЕСКИХ ДИСКОВ занимает около 20 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (при этом она запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\DMSERVER.
Для запуска службы ДИСПЕТЧЕР ЛОГИЧЕСКИХ ДИСКОВ необходимо, чтобы также были запущены службы PLUG AND PLAY и УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC). Ветви реестра, используемые этими службами, уже рассматривались ранее.
Также для работы службы ДИСПЕТЧЕР ЛОГИЧЕСКИХ ДИСКОВ необходима библиотека dmserver.dll.

Теги: Оборудование Windows


XfrConnectTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго (в секундах) сервер DNS ждет вторичного сервера, чтобы соединиться с первичным сервером.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


WriteAuthorityNs
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, когда сервер DNS заносит записи НЕ УТОЧНЕНО в раздел Полномочия ответа.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


UpdateOptions
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Запрещает DNS динамическую модификацию некоторых типов записей. Параметр может принимать следующие значения:

0x0 - DNS не ограничивает динамическую модификацию.

0x1 - SOA.

0x100 - из безопасной динамической модификации исключить записи SOA.

0x80000000 - отключить динамическую модификацию.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


StrictFileParsing
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение равно 0, тогда сервер DNS при обнаружении ошибочных записей будет заносить сведения об ошибке в журнал Просмотр событий, после чего продолжит загрузку. А при значении 1 сервер DNS будет заносить сведения об ошибке в журнал Просмотр событий, после чего прекратит загрузку.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


SendPort
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет порт, через который сервер DNS посылает рекурсивные запросы UDP на другие серверы DNS.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


SecureResponses
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение равно 0, тогда сервер DNS будет сохранять названия всех записей в своем кэше. Если же значение равно 1, тогда сервер DNS сохраняет только те имена записей, которые находятся в том же самом поддереве, что и имя запроса.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


ScavengingInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, будет ли сервер DNS выполнять автоматическую очистку мусора (если равен 0, то не будет), и если будет, то с какой периодичностью (в часах).

Теги: Конфигурация Сеть Windows


RpcProtocol
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет протоколы, которые используют административные запросы RPC. Параметр может принимать следующие значения: .

0x0 - никакие протоколы.

0x1 - TCP/IP.

0x2 - именованные каналы.

0x4 - LPC.

0xFFFFFFFF - все протоколы.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


RoundRobin
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет порядок, в котором сервер DNS возвращает несколько записей, имеющих одинаковое имя.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


RecursionTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго (в секундах) сервер DNS ожидает ответы от удаленных серверов на рекурсивные запросы клиента. По истечении указанного в параметре времени сервер DNS завершает поиск.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


RecursionRetry
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет частоту в секундах, с которой сервер DNS повторяет рекурсивные запросы клиента, пока не получит ответа от удаленного сервера.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


PublishAutonet
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, создает ли сервер DNS записи об временных адресах IP, созданных механизмом APIPA (если значение параметра равно 0, тогда адреса APIPA не сохраняются в DNS).

Теги: Конфигурация Сеть Windows


PublishAddresses
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет адреса IP, записи о которых вы хотите опубликовать на сервере DNS для вашего компьютера.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


PreviousLocalHostname
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_string

Хранит полное имя домена локального компьютера (FQDN).

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NoRecursion
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, выполняет ли сервер DNS рекурсивное разрешение имени в соответствии с битом RecursionDesired заголовка пакета запроса. Если параметр равен 0, а бит установлен, тогда рекурсия выполняется.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NameCheckFlag
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет символьный стандарт (какие символы разрешаются), который будет применяться сервером DNS к именам. Параметр может принимать следующие значения:

0 - разрешает символы ANSI, определенные в RFC.

1 - разрешает символы ANSI, которые не определены в RFC.

2 - разрешает символы UTF8.

3 - разрешает все символы.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MaxCacheTtl
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго сервер DNS может хранить записи рекурсивных запросов. При значении 0 никаких записей храниться не будет.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


LooseWildcarding
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда сервер DNS будет использовать свободный wildcarding. При значении 0 свободный wildcarding использоваться не будет.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


LogLevel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет события работы сервера DNS, которые будут заноситься в лог-файл Dns.log.

0x0 - не создавать файл Dns.log.

0x1 - запросы

0x10 - уведомления

0x20 - модификации

0xFE - незапрошенные подключения

0x100 - запросы

0x200 - ответы

0x1000 - отправка пакетов

0x2000 - получение пакетов

0x4000 - пакеты UDP

0x8000 - пакеты TCP

0xFFFF - все пакеты

Теги: Конфигурация Сеть Windows


LogFilePath
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет имя и расположение лог-файла DNS. Значение по умолчанию: %SystemRoot%\System32\dns\dns.log.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


LogFileMaxSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальный размер лог-файла сервера DNS (Dns.log). При превышении данного размера старые записи будут перезаписываться новыми.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


LocalNetPriority
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 0, тогда сервер DNS будет возвращать записи в том порядке, в котором они были добавлены в базу данных. Если значение равно 1, тогда возвращаемые записи будут сортироваться.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


ListenAddresses
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_binary

Список IP-адресов, с которыми должен связываться сервер DNS.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


IsSlave
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если параметр равен 1, тогда сервер DNS будет останавливать поиск и посылать запрос SERVER_FAILURE, если серверы экспедиторы не отвечают. При значении, равном 0, сервер DNS будет повторять попытки отправки запроса.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


ForwardingTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго сервер DNS будет ожидать от каждого сервера в списке ответа на запрос. Если первый сервер из списка не отвечает в течение указанного в параметре времени, DNS посылает запрос следующему серверу из списка. И т.д.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


ForwardDelegations
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение равно 0, тогда сервер DNS будет посылать запросы о делегированных подзонах, которые находятся в пределах его авторитетной зоны. Если равен 1, тогда сервер DNS будет посылать запросы о делегированных подзонах, которые находятся в других зонах.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


EventLogLevel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество событий работы DNS, которые будут заносится в системный журнал событий (eventvwr.msc). Данный параметр может принимать следующие значения: 0 (не вести журнал), 1 (только ошибки), 2 (ошибки и предупреждения), 4 (все события).

Теги: Конфигурация Сеть Windows


EnableRegistryBoot
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет источник информации, которую DNS использует для запуска и настройки.

В Windows 2000, параметр BootMethod заменил этот параметр. Если этот параметр появляется в системном реестре, его значение присваивается параметру BootMethod.

— 0 — Файл. DNS ищет информацию запуска в файле каталога Systemroot\System32\DNS
— 1 — Системный реестр. DNS использует только конфигурацию сервера и зональную информацию, сохраненную в ветви HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS.

*******Описание взято у Microsoft
Determines the source of information that the Domain Name System (DNS) uses to start, such as settings to configure DNS, a list of authoritative zones, and configuration settings for the zones.

In Windows 2000, the BootMethod entry has replaced this entry. If this entry appears in the registry, DNS uses its value to set the value of BootMethod, and it uses BootMethod thereafter.

Value Meaning
— 0 — File. DNS searches for startup information in a standard, BIND-style file called Boot in the Systemroot \System32\DNS directory on the local hard drive. DNS uses the information in this file, but it looks in the DNS subkeys in the registry for any startup information that does not appear in the file.
— 1 — Registry. DNS starts only by using the server configuration and zone information stored in the registry in HKLME\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS. It does not use a boot file.

DNS reads its registry entries only when it starts. You can change entries while the DNS server is running by using the DNS console. If you change entries by editing the registry, the changes are not effective until you restart the DNS server.

This entry is included in the registry for compatibility with Windows NT 4.0 and earlier. For Windows 2000, use the BootMethod entry.

The default startup behavior of the DNS server, as described above, applies only to Windows 2000 and Windows NT 4.0 with Service Pack 4. Prior to Service Pack 4, the DNS server started by using values from the boot file, but it began storing values in the registry as soon as the DNS snap-in was used to change a value that affected the boot file. For more information, see the Windows NT 4.0 Resource Kit.

Теги: Сеть Windows


DisableAutoReverseZones
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, разрешено ли автоматическое создание трех обратных зоны поиска.

Обратные зоны поиска дают возможность серверу DNS быть авторитетным, то есть знать ответ заранее и ответить немедленно на самые общие запросы имен, устраняя ненужные рекурсивные запросы. По умолчанию, сервер доменной системы имен авторитетен для трех обратных зон поиска:
— 0.in-addr.arpa (0.0.0.0)
— 127.in-addr.arpa (127.0.0.1 — loopback)
— 255.in-addr.arpa (255. 255. 255. 255 — радиопередача)

Значения параметра
— 0 — Автоматическое создание обратных зон допускается.
— 1 — Автоматическое создание обратных зон заблокировано.

***********Описание взято у Microsoft
Enables and disables automatic reverse zones, an optimizing feature of the Domain Name System (DNS). When this feature is enabled, DNS automatically creates three reverse lookup zones.

Reverse lookup zones enable the DNS server to be authoritative, that is, to know the answer in advance and to respond immediately to the most common name queries, eliminating unnecessary recursive queries. In accordance with pertinent Requests for Comments (RFCs), by default, the DNS server is authoritative for three reverse lookup zones:
— 0.in-addr.arpa (0.0.0.0)
— 127.in-addr.arpa (127.0.0.1 — loopback)
— 255.in-addr.arpa (255. 255. 255. 255 — broadcast)

Value Meaning
— 0 — The automatic reverse zones feature is enabled. The DNS server automatically creates three reverse lookup zones.
— 1 — The automatic reverse zones feature is disabled. The DNS server does not automatically create reverse lookup zones.

Do not change the value of this entry unless instructed to by Microsoft Product Support Services. Using automatic reverse zones improves the performance of the DNS server. The default value is optimal for almost all DNS server configurations.

Теги: Сеть Windows


DefaultRefreshInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0x1–0xFF hours

Определяет время, в течение которого сервер может обновить timestamp записей ресурса. В течение этого интервала запись защищена и не может быть удалена механизмом уборки мусора.

Когда Вы создаете новую зону Active Directory, система копирует значение этого параметра в параметр RefreshInterval подраздела Zone-name для новой зоны.

По умолчанию, механизм очистки заблокирован на сервере DNS и на всех зонах.

***********Описание взято у Microsoft
Specifies the duration of the refresh interval for new Active Directory–integrated zones.

The refresh interval is the time during which the server can update the timestamp of a resource record. During the refresh interval, a record is protected and cannot be deleted by the scavenging feature of the Domain Name System (DNS) server.

When you create a new Active Directory–integrated zone, the system copies the value of this entry into the RefreshInterval entry in the Zone-name subkey for the new zone, and it uses the value of RefreshInterval thereafter.

To change the value of this entry, use the DNS console. Right-click the name of a server, and then click Set Aging/Scavenging for all zones.

DNS reads its registry entries only when it starts. You can change entries while the DNS server is running by using the DNS console. If you change entries by editing the registry, the changes are not effective until you restart the DNS server.

By default, scavenging is disabled on the DNS server and on all zones. To enable scavenging for any zone, you must enable it on the DNS server (as specified in the ScavengingInterval entry) and on the zone (as specified in the Aging entry). If scavenging is disabled on the DNS server, all entries that configure scavenging on any zone are ignored.

You can apply this value to existing Active Directory–integrated zones by selecting the Apply these settings to the existing Active Directory–integrated zones option on the Server Aging/Scavenging Confirmation dialog box.

DNS adds this entry to the registry when you use the DNS console to configure scavenging. Do not edit the registry to add, delete, or change this value.

Теги: Сеть Windows


DefaultNoRefreshInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0x1–0xFFFFFFFF hours

Определяет интервал, в течение которого серверы не могут обновить timestamp записи ресурса, и и механизм уборки мусора не может удалить запись.

Когда Вы создаете новую зону Active Directory, система копирует значение этого параметра в параметр NoRefreshInterval подраздела Zone-name.

***********Описание взято у Microsoft
Specifies the duration of the no-refresh interval for new Active Directory–integrated zones.

The no-refresh interval is the period during which servers cannot update the timestamp of the resource record and the scavenging feature cannot delete the record. The no-refresh interval is designed to improve the performance of services related to Active Directory by concentrating the write operations for a record.

When you create a new Active Directory–integrated zone, the system copies the value of this entry into the NoRefreshInterval entry in the Zone-name subkey for the new zone, and it uses the value of NoRefreshInterval thereafter.

To change the value of this entry, use the DNS console. Right-click the name of a server, and then click Set Aging/Scavenging for all zones.

DNS reads its registry entries only when it starts. You can change entries while the DNS server is running by using the DNS console. If you change entries by editing the registry, the changes are not effective until you restart the DNS server.

By default, scavenging is disabled on the Domain Name System (DNS) server and on all zones. To enable scavenging for any zone, you must enable it on the DNS server (as specified in the ScavengingInterval entry) and on the zone (as specified in the Aging entry). If scavenging is disabled on the DNS server, all entries that configure scavenging on any zone are ignored.

You can apply this value to existing Active Directory–integrated zones by selecting the Apply these settings to the existing Active Directory–integrated zones option on the Server Aging/Scavenging Confirmation dialog box.

DNS adds this entry to the registry when you use the DNS console to configure scavenging. Do not edit the registry to add, delete, or change this value.

Теги: Сеть Windows


DefaultAgingState
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, допускается ли по умолчанию механизм уборки мусора на недавно созданных зонах, которые являются зонами Active Directory.

Данный механизм осматривает поле timestamps записей ресурсов в базе данных DNS и удаляет устаревшие записи.

Значение Значения
— 0 — Очистка заблокирована.
— 1 — Очистка допускается.

***********Описание взято у Microsoft
Determines whether the Domain Name System (DNS) scavenging feature is enabled by default on newly created zones that are Active Directory–integrated.

When scavenging, the DNS server inspects the timestamps of resource records for this zone in the DNS database and deletes records that are out of date.

Value Meaning
— 0 — Scavenging is disabled by default on new Active Directory–integratedzones. The DNS server does not delete old resource records.
— 1 — Enables scavenging by default on new Active Directory–integratedzones.

When you create a new Active Directory–integrated zone, the system copies the value of this entry into the value of Aging in the Zone-name subkey for the new zone and uses the value of Aging thereafter.

To change the value of this entry, use the DNS console. Right-click the name of a server, and then click Set Aging/Scavenging for all zones.

DNS reads its registry entries only when it starts. You can change entries while the DNS server is running by using the DNS console. If you change entries by editing the registry, the changes are not effective until you restart the DNS server.

By default, scavenging is disabled on the DNS server and on all zones. To enable scavenging for any zone, you must enable it on the DNS server (as specified in ScavengingInterval ) and on the zone (as specified by the value of Aging ). If scavenging is disabled on the DNS server, all entries that configure scavenging on any zone are ignored.

You can apply this value to existing Active Directory–integrated zones by selecting the Apply these settings to the existing Active Directory–integrated zones option on the Server Aging/Scavenging Confirmation dialog box.

DNS adds this entry to the registry when you use the DNS console to configure scavenging. Do not edit the registry to add, delete, or change this value.

Теги: Сеть Windows


DatabaseDirectory
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет каталог, который содержит базу данных DNS.

По умолчанию, база данных DNS расположена в Systemroot\System32\Dns.

***********Описание взято у Microsoft
Specifies the directory that contains the Domain Name System (DNS) database.

By default, the DNS database is located in Systemroot \System32\Dns, but you can add this entry to the registry to change the default location. If you do, the DNS server loads from and writes new zone records to the new location. If you already have a DNS database in Systemroot \System32\Dns, you must move it to the new location manually. DNS will not move or maintain the original database.

DNS reads its registry entries only when it starts. To make changes to this entry effective, you must restart DNS.

BIND files must be located in the Systemroot \System32\Dns directory, regardless of the value of this entry.

Теги: Сеть Windows


BootMethod
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0–3

Определяет источник информации, которую DNS использует, чтобы начать свою работу.

Значение Значения
— 0 — Неопределенный. Источника информации нет.
— 1 — Традиционный. DNS ищет информацию запуска в файле из каталога Systemroot \System32\DNS.После этого DNS ищет информацию в реестре.
— 2 — Системный реестр. DNS ищет инфу только в системном реестре (в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS).
— 3 — Active Directory и системный реестр. DNS ищет инфу в системном реестре и каталоге Active Directory.

***********Описание взято у Microsoft
Determines the source of information that the Domain Name System (DNS) uses to start, such as settings to configure the DNS Service, a list of authoritative zones, and configuration settings for the zones.

Value Meaning
— 0 — Undefined. This entry does not provide the source of startup information.
— 1 — Traditional BIND file. DNS searches for startup information in a standard, BIND-style file called Boot in the Systemroot\System32\DNS directory on the local hard drive. DNS uses the information in this file, but it looks in the DNS subkeys in the registry for any startup information that does not appear in the file.
— 2 — Registry. DNS starts by using the server configuration and zone information stored in the registry in HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS.
— 3 — Active Directory and registry. DNS searches for startup information by using Windows 2000 Active Directory and the registry. DNS uses the information defined in Active Directory, and it looks in the DNS subkeys in the registry for information that is specific to the server or the zone and that does not appear in Active Directory. DNS compiles the list of authoritative zones from Active Directory and from the registry.

To change the value of this entry, use the DNS console. Right-click the server name, click Properties, and then click the Advanced tab. This entry corresponds to the Boot method drop-down list.

DNS reads its registry entries only when it starts. You can change entries while the DNS server is running by using the DNS console. If you change entries by editing the registry, the changes are not effective until you restart the DNS server.

This entry is designed to replace EnableRegistryBoot which determined the source of startup DNS information in Windows NT 4.0 prior to Service Pack 4. If EnableRegistryBoot appears in the registry of a computer running Windows 2000, DNS sets BootMethod to the corresponding value and uses BootMethod thereafter.

The new BIND file style for configuring DNS servers is not supported by DNS for Windows 2000.

Теги: Сеть Windows


BindSecondaries
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Дает возможность серверу DNS связаться с серверами серверами DNS, созданными не Microsoft.

Значение Значения
— 0 — Сервер DNS Microsoft размещает максимальное число записей ресурсов в каждом сообщении, чтобы достигнуть максимального сжатия и скорости передачи. Серверы DNS, созданные не Microsoft и имеющие версию большую 4.9.4, также смогут получить доступ к сообщениям этого формата.
— 1 — Сервер DNS Microsoft посылает одну запись ресурса в каждом сообщении. Серверы DNS, созданные не Microsoft и имеющие версию меньшуюю 4.9.4, могут получить доступ к сообщениям только этого формата.

***********Описание взято у Microsoft
Enables the Domain Name System (DNS) server to communicate with non-Microsoft DNS servers that use an earlier, slower version of the DNS BIND service.

Value Meaning
— 0 — The Microsoft DNS server places as many resource records as possible in each message to achieve maximum compression and speed of transfer. Microsoft DNS servers and non-Microsoft DNS servers that use BIND version 4.9.4 or higher can receive transfers in this format.
— 1 — The Microsoft DNS server sends zone transfers to non-Microsoft DNS secondaries with one resource record in each message. Non-Microsoft DNS servers using BIND versions prior to 4.9.4 can receive the transfer only in this format.

To change the value of this entry, use the DNS console. Right-click the server name, click Properties, and then click the Advanced tab. This entry corresponds to the Bind Secondaries option in the Advanced server options list.

DNS reads its registry entries only when it starts. You can change entries while the DNS server is running by using the DNS console. If you change entries by editing the registry, the changes are not effective until you restart the DNS server.

Transfers between Microsoft DNS servers always use the faster, high-compression method, regardless of the value of this entry.

The default value of this entry is appropriate for most DNS servers. Change the value of this entry to 0 only if you have NEW BIND servers (or non-BIND, non-Windows servers) that are secondaries to a Microsoft DNS server and if transfer performance is a high priority.

Теги: Сеть Windows


AutoConfigFileZones
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0 | 1 | 2 | 3

Этот параметр устанавливает критерии для зональных модификаций.

Значение Значения
— 0 — Никакие зоны. Сервер DNS не обновляет записи ресурса, когда имя местного компьютера изменяется.
— 1 — Модификаия динамических зон. Сервер DNS обновляет только записи ресурса стандартных первичных зон, которые разрешают динамические модификации.
— 2 — Запрет модификации динамических зон. Сервер DNS обновляет только записи ресурса стандартных первичных зон, которые не разрешают динамические модификации.
— 3 — Все зоны. Сервер DNS обновляет записи ресурса всех стандартных первичных зон.

***********Описание взято у Microsoft
Determines whether the Domain Name System (DNS) server updates the resource records of standard primary zones when the fully qualified domain name (that is, the name or the primary DNS suffix) of the local computer changes.

This entry establishes criteria for zone updates. If a zone meets the criteria, then, when the fully qualified domain name of the local computer changes, the DNS server updates the host name on resource records that include the local computer name, such as SOA (Start of Authority), NS (name server), and A (address) records. Otherwise, the records are not updated when the computer name changes.

Value Meaning
— 0 — No zones. The DNS server does not update resource records when the local computer name changes.
— 1 — Dynamic update zones. The DNS server updates only the resource records of standard primary zones that permit dynamic updates.
— 2 — No dynamic update zones. The DNS server updates only the resource records of standard primary zones that do not permit dynamic updates.
— 3 — All zones. The DNS server updates the resource records of all standard primary zones.

DNS reads its registry entries only when it starts. You can change entries while the DNS server is running by using the DNS console. If you change entries by editing the registry, the changes are not effective until you restart the DNS server.

To find other registry entries related to DNS dynamic update, type "dynamic update" on the Search tab in this file.

Теги: Сеть Windows


AddressAnswerLimit
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Тип параметра: reg_dword

0 | 5–28 records

Определяет максимальное числозаписей ресурсов типа A, которые сервер DNS может вставить в секцию ответа на запрос записей типа A.

Значение Значения
— 0 — Нет никакого предела. Если ответ, включая все записи типа A, не помещается в пакете UDP, устанавливается бит усечения.
— 5 — 28 — Максимальное допустимое число записей типа А в ответе. Бит усечения не установлен независимо от размера ответа.

***********Описание взято у Microsoft
Specifies the maximum number of A (host IP address) resource records that the Domain Name System (DNS) server can insert in the answer section of a response to an A record query (a query for an IP address). The value of this entry also influences the setting of the truncation bit. If the value of this entry is between 5 and 28, the truncation bit is not set on the response, even when the packet space is exceeded.

The value of AddressAnswerLimit is imposed upon A record queries only; it does not affect other types of queries.

Value Meaning
— 0 — There is no limit on the number of A records in a response. If the response, including all A records, does not fit in a UDP DNS packet, the truncation bit is set.
— 5 — 28 — The maximum permissible number of A records in a response. The truncation bit is not set, regardless of the size of the response.

To change the value of this entry, use Dnscmd.exe, a tool included with the Windows 2000 Support Tools. The change is effective immediately; you do not have to restart the DNS server.

DNS reads its registry entries only when it starts. You can change entries while the DNS server is running by using the DNS console. If you change entries by editing the registry, the changes are not effective until you restart the DNS server.

This entry was designed to resolve a problem in DNS for Windows 95 (without service packs) in which DNS fails when it receives more than 28 A records in a response to an A query. This occurs infrequently and only when numerous servers are supporting a Web site. However, because the truncation bit is not set, limiting A records has the added benefit of preventing remote DNS servers from using TCP to retry these queries. DNS servers often use TCP to retry queries when they receive a response with the truncation bit set.

DNS does not add this entry to the registry. You can add it by editing the registry or by using a program that edits the registry, such as Dnscmd.exe

Теги: Конфигурация Windows


type
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Zones\[имя зоны]

Тип параметра: reg_dword

Определяет тип зоны, которая описывается данным подразделом реестра. Если значение параметра равно 1, то зона первичная. Если значение равно 0, то зона вторичная.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


SecureSecondaries
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Zones\[имя зоны]

Тип параметра: reg_dword

Определяет, какие вторичные серверы могут получать зональные данные от главного сервера DNS для этой зоны. Параметр может принимать следующие значения:

0 - данные получают все вторичные серверы, которые их запрашивают.

1 - получают только блоки преобразования имен, которые являются авторитетными для зоны.

2 - получают только серверы, IP-адреса которых вы определите в параметре.

3 - не посылать зональные данные.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


SecondaryServers
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Zones\[имя зоны]

Тип параметра: reg_string

Содержит список IP-адресов вторичных серверов, которым сервер DNS посылает зональные данные.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


ScavengeServers
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Zones\[имя зоны]

Тип параметра: reg_expand_sz

Определяет серверы DNS, которые могут удалять "мусорные" записи ресурса.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


RefreshInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Zones\[имя зоны]

Тип параметра: reg_dword

Определяет интервал времени в часах, в течение которого сервер может обновлять время доступа к записи ресурса. Параметр может принимать значения от 1 до 0xFF.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NotifyServers
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Zones\[имя зоны]

Тип параметра: reg_string

Содержит список IP-адресов серверов (через запятую), которые главный сервер DNS будет уведомлять при изменении зональной информации, если значение параметра NotifyLevel равно 2.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NotifyLevel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Zones\[имя зоны]

Тип параметра: reg_dword

Определяет вторичные серверы, которые главный сервер DNS будет уведомлять при изменении зональной информации. Параметр может принимать следующие значения:

0 - никаких уведомлений.

1 - уведомлять блоки преобразования имен, которые являются авторитетными для зоны.

2 - уведомлять только те серверы, которые вы указали в параметре NotifyServers.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NoRefreshInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Zones\[имя зоны]

Тип параметра: reg_dword

Определяет интервал времени в часах, в течение которого сервер DNS не может модифицировать время доступа к записи ресурса.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MasterServers
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Zones\[имя зоны]

Тип параметра: reg_string

Определяет главные серверы, от которых вторичный сервер перемещает зональные данные. IP-адреса главных серверов перечисляются через запятую.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


DsIntegrated
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Zones\[имя зоны]

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 0, тогда зональные данные будут сохраняться в файле. А при значении 1 зональные данные будут сохраняться в Active Directory.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


DatabaseFile
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Zones\[имя зоны]

Тип параметра: reg_string

Определяет имя файла, который хранит базу данных DNS для зоны.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


AllowUpdate
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Zones\[имя зоны]

Тип параметра: reg_dword

Может принимать следующие значения:

0 - первичная зона не принимает динамические запросы модификации.

1 - первичная зона принимает динамические запросы модификации.

2 - первичная зона принимает только безопасные динамические запросы модификации.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NetFailureCacheTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если клиент DNS не получает ответы на повторные запросы, посланные любому сетевому адаптеру, он прекращает посылать запросы на время, указанное в значении этого параметра (в секундах).

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NegativeSOACacheTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное время, в течение которого отрицательный ответ на запрос для записи SOA будет оставаться в кэше DNS.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MaxSOACacheEntryTtlLimit
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное время, в течение которого запись SOA может оставаться в кэше DNS.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


AdapterTimeoutCacheTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если серверы DNS, доступные через определенный интерфейс сетевого адаптера, не отвечают на повторные запросы, тогда клиент DNS прекратит посылку запросов через данный сетевой адаптер на время, указанное в данном параметре (в секундах).

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NegativeCacheTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNSCache\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимально возможное время хранения (в секундах) отрицательных ответов DNS-сервера.

Теги: Сеть Windows


MaxCacheEntryTtlLimit
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNSCache\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимально возможное время хранения (в секундах) положительных ответов DNS-сервера.

Теги: Сеть Windows


QueryIPMatching
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда системе будет запрещено принимать и сохранять в своем кэше DNS-ответы, которые она не запрашивала. Это повысит безопасность системы.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки DNS

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache

Тип параметра: подраздел

Данная служба предназначена для получения IP-адреса удаленного компьютера при известном доменном или url-адресе этого компьютере (например, www.mail.ru). При этом процесс получения IP-адреса удаленного компьютера реализуется благодаря взаимодействию службы DNS-клиент с DNS-сервером. Это взаимодействие начинается после ввода запроса на подключение к удаленному компьютеру с использованием доменного имени компьютера (например, при вводе в адресную строку браузера адреса www.mail.ru). После этого служба DNS-клиент пытается найти IP-адрес компьютера, соответствующий введенному доменному или url-адресу, в своем кэше (данный кэш существует до окончания работы службы DNS-клиент и содержит в себе соответствия всех IP-адресов доменным именам, которые уже были найдены службой DNS-сервер). Если DNS-клиент не находит в кэше соответствующий доменному имени IP-адрес, он обращается к содержимому файла HOSTS (если, конечно, обращение к данному файлу разрешено), расположенному на локальном компьютере (в каталоге %SystemRoot%\System32\drivers\etc), и содержащему соответствия между доменными именами и IP-адресами компьютеров, которым эти имена принадлежат. Если же и в этом файле нет сведений об IP-адресе необходимого компьютера, тогда DNS-клиент обращается к DNS-серверу, используемому для разрешения имен компьютеров по умолчанию (в сети может существовать несколько DNS-серверов, при этом один из них является основным, к которому и обращаются компьютеры для разрешения имен). DNS-клиент ищет сведения об IP-адресе компьютера, которому принадлежит данное доменное имя, в своей базе данных. Если в базе данных DNS-сервера нет сведений о соответствующем этому доменному имени IP-адресе, тогда DNS-сервер просматривает свой кэш уже разрешенных имен компьютеров. Если и кэш не содержит необходимого IP-адреса, тогда DNS-сервер обращается с запросом на разрешение имени к вышестоящему DNS-серверу (например, если данный DNS-сервер содержит сведения о домене narod.ru, тогда DNS-сервер обращается к вышестоящему DNS-серверу, содержащему сведения о домене ru и т. д.). В итоге, если разрешение IP-адреса все-таки удалось, тогда IP-адрес, соответствующий данному доменному имени, передается DNS-клиенту, который, в свою очередь, передает его программе, запросившей у него разрешение имени (не забыв перед этим поместить данное разрешение имен в свой кэш). Если же разрешение имени не удалось, тогда программа оповестит об этом пользователя, сказав ему, что компьютер с введенным именем не найден.
Служба DNS-клиент занимает около 2 604 Кбайт памяти и запускается с правами сетевой службы (NT AUTHORITY\NetworkService) автоматически при каждом входе пользователя в систему (при этом она запускается как отдельный процесс svchost.exe). Данная служба обязательно необходима, если в сети присутствует DNS-сервер или компьютер принадлежит к Active Directory (Active Directory уже предполагает, что в сети есть DNS-сервер, ведь без него Active Directory нельзя будет установить). Если эти условия не выполняются, тогда службу DNS-клиент можно отключить (можно подумать, что DNS-клиент также необходим для подключения к Интернет, но как показали исследования, это не так, хотя без его использования качество поиска страниц в Интернет может пострадать, поэтому не рекомендуется отключать данную службу, если вы подключены к Интернет). Для этого необходимо параметру DWORD-типа START, расположенному в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\DNSCACHE, присвоить значение 4.

Теги: Сеть Windows


VolumeSerialNumber
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ecache\Parameters\DiskAssessment

Тип параметра: reg_dword

Определяет серийный номер жесткого диска.

Теги: Конфигурация Windows


SizeInGb
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ecache\Parameters\DiskAssessment

Тип параметра: reg_dword

Определяет размер жесткого диска.

Теги: Конфигурация Windows


RPM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ecache\Parameters\DiskAssessment

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество оборотов жесткого диска в секунду.

Теги: Конфигурация Windows


DiskNumber
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ecache\Parameters\DiskAssessment

Тип параметра: reg_dword

Определяет номер диска.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ecache\Parameters\ReadyBootStats

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит настройки работы механизма ReadyBoost и настройки определения пригодности флеш-памяти для использования в качестве дополнительной оперативной памяти.

Теги: Конфигурация Windows


UseReadyBoot
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ecache\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли использование механизма ReadyBoost.

Теги: Конфигурация Windows


CompressionEnabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ecache\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли сжатие данных, помещаемых на флеш-память, используемую в качестве дополнительной оперативной памяти.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ecache\Parameters

Тип параметра: подраздел

Данная ветвь описывает настройки драйвера ecache.sys, управляющего использованием флеш-памяти в качестве дополнительной оперативной памяти.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Kaspersky Anti-Virus

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры работы журнала событий Антивируса (Event Log) Касперского.

  • все теги
  • на главную страницу


Delay
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\[название стандартного журнала]

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго записи о произошедших событиях не будут перезаписываться более новыми записями. Помимо определения времени в секундах, к данному параметру можно применять следующие значения:

0x0 - перезаписывать только при достижении максимального размера файла журнала.

0xFFFFFFFF - никогда не перезаписывать.

Теги: Конфигурация Мониторинг Windows


RestrictGuestAccess
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\eventlog\[название стандартного журнала]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда пользователю Гость будет запрещено получать доступ к содержимому соответствующего данному каналу стандартного журнала.

Теги: Мониторинг Windows


PrimaryModule
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\eventlog\[название стандартного журнала]

Тип параметра: reg_string

Он определяет название основного модуля, который управляет работой соответствующего каналу стандартного журнала.

Теги: Мониторинг Windows


DisplayNameID
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\eventlog\[название стандартного журнала]

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет смещение, по которому в файле библиотеки хранится название соответствующего каналу стандартного журнала.

Теги: Мониторинг Windows


DisplayNameFile
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\eventlog\[название стандартного журнала]

Тип параметра: reg_string

Он определяет путь к файлу библиотеки, хранящему название соответствующего каналу стандартного журнала. Вместо названия библиотеки в этом параметре можно указать само название стандартного журнала.

Теги: Мониторинг Windows


CustomSD
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\eventlog\[название стандартного журнала]

Тип параметра: reg_string

Он определяет права доступа пользователей к соответствующему журналу.

К журналам событий могут относиться три права доступа.
— 1. Право на чтение.
— 2. Право на запись.
— 4. Право на очистку.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog

Тип параметра: подраздел

Пути к журналам событий можно определить и изменить в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog. Данная ветвь содержит в себе три подраздела, каждый из которых определяет отдельный журнал — Application, Security и System. Сами же пути к каталогам журналов событий и их имена содержаться в параметрах строкового типа File.
Данная служба обеспечивает запись сообщений в стандартные журналы Windows (журналы СИСТЕМЫ, ПРИЛОЖЕНИЙ, БЕЗОПАСНОСТИ), просмотреть которые можно при помощи оснастки eventvwr.msc. Далее в этой книге оснастка ПРОСМОТР СОБЫТИЙ (eventvwr.msc) будет описана подробней. Служба ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ является критически важной службой для работы операционной системы и уже работающую службу остановить нельзя. Кроме того, если автоматический запуск данной службы по каким-либо причинам будет неудачным, тогда компьютер начнет перезагрузку. Тем не менее, после отключения данной службы компьютер будет работать стабильно, но запуск операционной системы может замедлиться в несколько раз, а журнал ПРОСМОТР СОБЫТИЙ будет пуст. Именно поэтому крайне не рекомендуется отключать эту службу.
Служба ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ занимает около 200 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса services.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\EVENTLOG.
На возможность запуска данной службы не влияют никакие другие службы. Но для работы службы ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ необходима библиотека els.dll.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HELPSVC

Тип параметра: подраздел

С помощью данной службы реализована возможность работы ЦЕНТРА СПРАВКИ И ПОДДЕРЖКИ. Поэтому если данная служба будет отключена, тогда запуск ЦЕНТРА СПРАВКИ И ПОДДЕРЖКИ будет невозможен. Если данный центр вам не нужен, тогда можно отключить эту службу.
Служба СПРАВКА И ПОДДЕРЖКА занимает около 100 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\HELPSVC.
Для запуска данной службы необходимо, чтобы также была запущена служба УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC). Также для работы данной службы необходима библиотека pchsvc.dll.

Теги: Мониторинг Windows


ResendIterations
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество раз, которые может быть предпринята определенная аппаратная операция. По истечении указанного в параметре количества раз операция потерпит неудачу.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


PollStatusIterations
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество раз, которые система может проверяет прерывания на i8042 регистре состояния контроллера. По истечении указанного в параметре количества раз, все остальные прерывания будут игнорироваться.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


PollingIterationsMaximum
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество попыток опроса клавиатуры.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


PollingIterations
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество попыток опроса клавиатуры.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


PointerDeviceBaseName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_string

Данный параметр больше не используется. Он остался для совместимости с программами для Windows NT 4.0 и ранее.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


OverrideKeyboardType
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет тип клавиатуры. Например, параметр может принимать следующие значения:

0x2 - Усовершенствованная клавиатура с 101 клавишами или совместимая.

0x4 - Усовершенствованная клавиатура с 102 клавишами или совместимая.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


OverrideKeyboardSubtype
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет подтип клавиатуры, полученной от OEM-поставщика.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


NumberOfButtons
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество кнопок мыши. Этот параметр переопределяет значение, которое драйвер мыши получает при инициализации.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


MouseSynchIn100ns
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Время в модулях на 100 наносекунд. Определяет отрезок времени, предназначенный для синхронизации внутренного состояния пакета с аппаратным состоянием мыши.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


MouseResolution
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет разрешающую способность порта мыши. Например, если значение параметра равно 3, тогда разрешающая способность мыши равна 2 ** 3, или 8 графов в миллиметрах.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


MouseResendStallTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго (в микросекундах) драйвер мыши ожидает подтверждения (ACK) сброса, если снова отосланное сообщение было возвращено без ACK.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


MouseDataQueueSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество событий мыши, которые драйвер мыши может буферизировать.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


KeyboardDeviceBaseName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_string

Данный параметр добавлен в реестр для совместимости. Он используется только ОС Windows NT 4.0 и ранее.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


KeyboardDataQueueSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество событий клавиатуры, которые драйвер клавиатуры может буферизировать.

Теги: Конфигурация Оболочка Windows


EnableWheelDetection
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, будет ли драйвер мыши пытаться обнаруживать и активировать колесо прокрутки мыши. Параметр может принимать следующие значения:

- 0 - Отключить обнаружение и включение колеса мыши.

- 1 - Разрешить обнаружение колеса мыши.

- 2 - Сразу активировать колесо мыши, не выполняя его обнаружения.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


SampleRate
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр изменяет норму регенерации для порта стандартной клавиатуры и мыши, позволяя, тем самым, установить более гладкое перемещение курсора мыши.

То есть, параметр определяет, как часто драйвер PS/2 измеряет характеристики и действия мыши, работающей на этом порту.

Теги: Конфигурация Оборудование Windows


CrashOnCtrlScroll
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Операционные системы семейства Windows NT поддерживают механизм самостоятельной генерации «синего экрана» с кодом 0x000000E2 (аварийной остановки системы).

Включить этот механизм можно на клавиатурах, использующих стандартный драйвер операционной системы i8042prt.sys. Как правило, такие клавиатуры работают через порт PS/2. Для этого достаточно параметру REG_DWORD типа CrashOnCtrlScroll присвоить значение 1.

После включения данного механизма и перезагрузки компьютера можно будет вызвать «синий экран», дважды нажав на клавишу Scroll Lock, при зажатой правой клавише Ctrl.

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки драйвера i8042 (драйвер клавиатуры и мыши с разъемом PS/2).

Теги: Оборудование Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки драйвера i8042 (драйвер клавиатуры и мыши с разъемом PS/2).

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Settings\General\InternetMTU

Тип параметра: подраздел

Если удалить, то скорость выделенки поднимется.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kaspersky Anti-Virus\Performance

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры счетчиков производительности, используемых программой Антивирус Касперского для Workstation в 32-разрядной версии Windows.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kaspersky Anti-Virus x64\Performance

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры счетчиков производительности, используемых программой Антивирус Касперского для Workstation в 64-разрядной версии Windows.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\KAVFS

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры службы Антивируса Касперского.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\KAVFSGT

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры службы управления Антивирусом Касперского в 32-разрядной версии ОС Windows.

  • все теги
  • на главную страницу


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kavfsscs

Тип параметра: подраздел

Содержит параметры службы диспетчера перехватов скриптов, используемой программой Антивирус Касперского для Workstation.

  • все теги
  • на главную страницу


MaxWorkItems
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество рабочих элементов для обработки буфера, которые служба Сервер может создать.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MaxThreadsPerQueue
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество потоков, которые служба Server может создать для обработки очереди (отдельно для каждого процессора).

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MaxRawWorkItems
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество буферов, которые служба Сервер может использовать для обработки рабочих элементов.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MaxPagedMemoryUsage
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальный объем памяти (в байтах), которую служба Сервер может выделить из выгружаемого пула памяти. По умолчанию используется приблизительно 80 процентов физической памяти.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MaxNonpagedMemoryUsage
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальный объем памяти (в байтах), которую служба Сервер может выделить из невыгружаемого пула памяти. По умолчанию используется приблизительно 80 процентов физической памяти.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MaxMpxCt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество необработанных запросов клиента, которые система будет поддерживать для каждого клиента на этом сервере.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MaxLinkDelay
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное время (в секундах) задержки подключения, по истечении которого служба Сервер отключит механизм "сырого" ввода-вывода (RAW) для подключения.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MaxKeepSearch
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное время (в секундах), в течение которого служба Сервер будет поддерживать операцию поиска MS DOS.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MaxGlobalOpenSearch
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество глобальных поисков, которые могут быть одновременно активны на сервере.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MaxFreeConnections
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальное количество свободных блоков подключения, обслуживаемых для каждой конечной точки.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


IRPStackSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, какое количество стеков выделяет служба Сервер для Пакетов Запроса ввода-вывода (IRPs).

Теги: Конфигурация Сеть Windows


EnableWFW311DirectIpx
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, может ли старший WFW IPX клиент соединиться с этим сервером (если значение параметра равно 0, тогда не может; при значении 1 - может).

Теги: Конфигурация Сеть Windows


ConnectionNoSessionsTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, как долго (в минутах) служба Сервер будет поддерживать неиспользуемое виртуальное соединение (сеанс на котором не установлен).

Теги: Конфигурация Сеть Windows


enablesecuritysignature
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сервер сети Microsoft: использовать цифровую подпись (с согласия клиента).

Данный параметр определяет, разрешено ли будет использовать цифровую подпись для SMB-пакетов.

По умолчанию использование цифровой подписи не используется.

Теги: Сеть Windows


EnableForcedLogOff
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сервер сети Microsoft: отключать клиентов по истечении разрешенных часов входа.

По умолчанию клиенты будут отключаться (соединения со службой SMB будут разрываться).

Теги: Оборудование Windows


DiskSpaceThreshold
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: reg_dword

Определить процент свободного места на диске, по истечении которого выдается предупреждающее сообщение, можно при помощи параметра REG_DWORD типа DiskSpaceThreshold.

Данный параметр может принимать значения в диапазоне от 0 до 64.

Теги: Безопасность Windows


AutoShareWks
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: reg_dword

Если равно 0, то общие скрытые папки будут удалены (если используется Windows типа Workstation)

При отключении административных ресурсов общего доступа могут возникать проблемы. Особенно, если ваш компьютер является контроллером домена. В этом случае у клиентов, при попытке входа, будут появляться сообщения об ошибках:

The domain password you supplied is not correct, or access to your logon server has been denied

The logon server did not recognize your domain password, or access to the server has been denied

No logon server is available to service the logon request

The following error occurred attempting to join the domain Domain_Name: The network name cannot be found

Кроме того, клиенты на Windows 9x не смогут войти в домен.

При попытке обращения к ресурсам такого компьютера могут возникать сообщения:

The server is not configured for transactions

System error 53 has occurred. The network path was not found

Domain_Name is not accessible

Теги: Безопасность Windows


AutoShareServer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: reg_dword

Если равно 0, то общие скрытые папки будут удалены (если используется Windows типа Server)

При отключении административных ресурсов общего доступа могут возникать проблемы. Особенно, если ваш компьютер является контроллером домена. В этом случае у клиентов, при попытке входа, будут появляться сообщения об ошибках:

The domain password you supplied is not correct, or access to your logon server has been denied

The logon server did not recognize your domain password, or access to the server has been denied

No logon server is available to service the logon request

The following error occurred attempting to join the domain Domain_Name: The network name cannot be found

Кроме того, клиенты на Windows 9x не смогут войти в домен.

При попытке обращения к ресурсам такого компьютера могут возникать сообщения:

The server is not configured for transactions

System error 53 has occurred. The network path was not found

Domain_Name is not accessible

Теги: Сеть Windows


autodisconnect
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сервер сети Microsoft: время бездействия до приостановки сеанса.

По умолчанию значение данного параметра равно 15 минут.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: подраздел

Параметры работы.

Теги: Сеть Windows


srvcomment
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: reg_string

Содержит в себе строку описания данного сервера.

Теги: Сеть Windows


RestrictNullSessAccess
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: reg_multi_sz

Значение данного параметра изменяется элементом Сетевой доступ: запретить анонимный доступ к именованным каналам и общим ресурсам.

По умолчанию анонимный доступ запрещен.

Теги: Сеть Windows


requiresecuritysignature
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Сервер сети Microsoft: использовать цифровую подпись (всегда).

Данный параметр определяет, необходимо ли будет использовать цифровую подпись для SMB-пакетов.

По умолчанию использование цифровой подписи не используется.

Теги: Безопасность Windows


NullSessionShares
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: reg_multi_sz

Значение данного параметра изменяется элементом Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к общим ресурсам.

Данный параметр определяет общие каталоги, к которым смогут получить доступ анонимные пользователи.

Теги: Сеть Windows


NullSessionPipes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: reg_multi_sz

Значение данного параметра изменяется элементом Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к именованным каналам.

По умолчанию анонимный доступ разрешен следующим каналам: netlogon, lsarpc, samr, browser.

Теги: Сеть Windows


hidden
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будет отключен Network Browser (чтобы нельзя было просканировать порты, если не знаешь сетевого имени). Того же эффекта можно добиться выполнением команды NET CONFIG SERVER /HIDDEN:YES

Теги: Безопасность Windows


[название общей папки]
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares

Тип параметра: reg_string

Список каталогов, к которым открыт общий доступ, содержится в данной ветви реестра.

Каждый каталог, для которого открыт общий доступ, хранится в виде параметра REG_MULTI_SZ типа, название которого определяет название общего каталога.

Значение же параметра состоит из нескольких строчек формата «настройка»=«значение», определяющих настройки общего доступа к данному каталогу. Ниже приведены названия настроек, хранящихся в данных строчках.

— CSCFlags. Определяет настройки автономного доступа к данному общему каталогу. Например, данный параметр может принимать следующие значения.
2048. В автономном режиме будут доступны только файлы, которые пользователь указал вручную.
2064. В автономном режиме будут доступны все файлы, которые открывал пользователь.
2080. В автономном режиме будут доступны все файлы, которые открывал пользователь. При этом будет включена оптимизация производительности.
2096. Файлы данного общего ресурса в автономном режиме будут недоступны.
— MaxUses. Определяет максимальное количество пользователей, которые могут одновременно получить доступ к данному общему каталогу (при значении данной настройки, равном 4294967295, одновременное количество пользователей не ограничено).
— Path. Определяет путь к данному каталогу.
— Permissions. Определяет настройки доступа к данному общему каталогу.
— Remark. Определяет примечание к данному общему каталогу.
— ShareName. Определяет название общего каталога.
— Type. Определяет тип общего каталога (например, значение 1 для общего принтера или значение 0 для общей папки).

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver

Тип параметра: подраздел

С помощью данной службы обеспечивается общий доступ к файлам, принтерам и именованным каналам данного компьютера. То есть, если данная служба будет отключена, тогда на данном компьютере нельзя будет создавать расшаренные ресурсы, а сетевые компьютеры не смогут получить доступ к данному компьютеру. Также при отключении данной службы вам не удастся изменить или просмотреть группы, к которым принадлежат пользователи компьютера, с помощью оснастки lusrmgr.msc. Если данный компьютер не подключен к сети или не должен предоставлять общий доступ, тогда данную службу можно отключить.
Служба СЕРВЕР занимает около 120 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\LANMANSERVER.
Для работы данной службы необходима библиотека srvsvc.dll.

Теги: Конфигурация Windows


Name
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\NetworkProvider

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Name указывает сетевое имя сетевого клиента, работающего в системе Win32.
Пример: Клиент для сетей Microsoft"

Теги: Сеть Windows


Mfg
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\NetworkProvider

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает изготовителя сетевого клиента, работающего в системе Win32.
Пример: Корпорация Майкрософт

Теги: Сеть Windows


BufNamedPipes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда службе Рабочая станция будет разрешено кэшировать именованные каналы в символьном режиме. При значении в 0 именованные каналы в символьном режиме кэшироваться не будут.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


BufFilesDenyWrite
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 0, тогда службе Рабочая станция будет запрещено кэшировать общие файлы (файлы, открытые с использованием атрибута FILE_SHARE_READ). При значении 1 кэширование разрешено.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


RequireSecuritySignature
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Клиент сети Microsoft: использовать цифровую подпись (всегда).

Теги: Сеть Windows


MaxThreads
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет количество потоков, которые могут находиться в буфере для сетевых операций. По умолчанию значение данного параметра равно 15 (значение параметра может находиться в диапазоне от 0 до 255). Чем больше значение параметра, тем больше оперативной памяти будет использовано.

Теги: Сеть Windows


MaxCollectionCount
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет размер буфера, который будет использоваться для записи через именованные каналы, работающие в символьном режиме. По умолчанию значение данного параметра равно 16 (значение параметра может находиться в диапазоне от 0 до 65535). Чем больше значение параметра, тем больше оперативной памяти будет использовано.

Теги: Сеть Windows


MaxCmds
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет количество команд, которые могут находиться в буфере для сетевых операций. По умолчанию значение данного параметра равно 15 (значение параметра может находиться в диапазоне от 0 до 255). Чем больше значение параметра, тем больше оперативной памяти будет использовано.

Теги: Сеть Windows


EnableSecuritySignature
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Клиент сети Microsoft: использовать цифровую подпись (с согласия сервера).

Теги: Сеть Windows


EnablePlainTextPassword
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра изменяется элементом Клиент сети Microsoft: посылать незашифрованный пароль сторонним SMB-серверам.

Данный параметр определяет, разрешено ли перенаправителю SMB отправлять на серверы SMB, не поддерживающие шифрование пароля, пароли открытым текстом.

По умолчанию передача незашифрованного пароля запрещена.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation

Тип параметра: reg_dword

С помощью данной службы реализуется подключение к сетевым компьютерам, поэтому при остановке данной службы получить доступ к другим компьютерам не удастся. Также при отключении данной службы будут автоматически отключены службы ОПОВЕЩАТЕЛЬ, СЕТЕВОЙ ВХОД В СИСТЕМЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРОВ и другие. Именно поэтому нельзя отключать эту службу при подключении компьютера к сети.
Служба РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ занимает около 70 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\LANMANWORKSTATION.
Для работы данной службы необходима библиотека wkssvc.dll.
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
представляет сетевой клиент в системе Win32. Любой компьютер-клиент в сети является членом этого класса.
Пример: компьютер, на котором работает Windows 2000 Professional или Windows 98, входящий в домен Windows 2000.

Теги: Сеть Windows


LDAPClientIntegrity
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LDAP

Тип параметра: reg_dword

Сетевая безопасность: требования подписывания для LDAP клиента. Возможны следующие значения параметра.
0 — Нет
1 — Согласование подписывания
2 — Требуется цифровая подпись

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LmHosts

Тип параметра: подраздел

Данная служба реализует возможность трансляции NetBios-имени компьютера в его IP-адрес (для этого применяется WINS-сервер) и выполняет поддержку протокола NetBios поверх протокола TCP/IP. После отключения данной службы возможна некорректная работа функции доступа к сетевому компьютеру с помощью его NetBios-имени, поэтому не рекомендуется отключать эту службу, если компьютер подключен к сети.
Служба МОДУЛЬ ПОДДЕРЖКИ NETBIOS ЧЕРЕЗ TCP/IP занимает около 2 700 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной службы (NT AUTHORITY\LocalService) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\LMHOSTS.
Для запуска службы МОДУЛЬ ПОДДЕРЖКИ NETBIOS ЧЕРЕЗ TCP/IP необходимо, чтобы также были запущены службы AFD и NETBIOS ЧЕРЕЗ TCP/IP. Также для работы данной службы необходима библиотека lmhsvc.dll.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MESSENGER

Тип параметра: подраздел

Данная служба управляет возможностью передачи сообщений сетевым компьютерам. Если эта служба будет отключена, программы, ее использующие, не смогут передавать сообщения. В частности, будет отключена команда net send «компьютер» «сообщение», используемая системой для передачи администратору сообщений счетчиков производительности и т. д. Если команда net send вам не нужна, данную службу можно отключить.
Служба сообщений занимает около 70 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\MESSENGER.
Для запуска данной службы необходимо, чтобы также были запущены следующие службы: УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC), РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ, ИНТЕРФЕЙС NETBIOS и PLUG AND PLAY. Также для работы данной службы необходима библиотека msgsvc.dll.

Теги: Конфигурация Windows


MultiUserEnabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Установка значения данного параметра REG_DWORD типа равным 1 приводит к поддержке на сетевом перенаправителе пользовательских структур данных.

Теги: Конфигурация Windows


ReuseConnections
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\DAV

Тип параметра: reg_dword

Значение по умолчанию данного параметра — 0 (ноль). Это запрещает повторное использование подключений HTTP. Если необходимо разрешить повторное использование подключений HTTP, необходимо присвоить параметру ReuseConnections значение 1 или удалить данный параметр. Эта возможность описана в статье KB832749 базы знаний Microsoft для серверов Microsoft Exchange Server 2003.

Теги: Конфигурация Приложения


DisableDFS
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup

Тип параметра: reg_dword

Установка данного параметра REG_DWORD типа равным 1 отключает работу клиента DFS в Windows 2000. Данный параметр описан в статье KB259398 базы знаний Microsoft.

Теги: Конфигурация Windows


Disable Performance Counters
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NBF\Performance

Тип параметра: reg_dword

Установка данного параметра DWORD-типа равным 1 отключает счетчики производительности в Windows 2000.

Теги: Конфигурация Windows


ProtocolType
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters\Protocols\0

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет тип протокола. Можно попробовать установить его равным 0х00000400. Если скорость соединения с Internet не поднимется, потом просто удалите или присвоите старые значения этим параметрам (этому, а также параметру PPPProtocolType и ProtocolMTU).

Теги: Сеть Windows


ProtocolMTU
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters\Protocols\0

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет максимальный размер пакета. По умолчанию это значение равно 0х000005DC (1500 в десятичном формате), что хорошо для локальных сетей. Но для DialUp и GPRS лучше поставить 0х00000080 (128). Если скорость соединения с Internet не поднимется, потом просто удалите или присвоите старые значения этим параметрам (этому, а также параметру ProtocolType и PPPProtocolType).

Теги: Сеть Windows


PPPProtocolType
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters\Protocols\0

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет тип протокола PPP. Можно попробовать установить его равным 0х00000021. Если скорость соединения с Internet не поднимется, потом просто удалите или присвоите старые значения этим параметрам (этому, а также параметру ProtocolType и ProtocolMTU).

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters\Protocols\0

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки протоколов NDIS-драйвера для подключения к глобальной сети.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters\Protocols

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки протоколов NDIS-драйвера для подключения к глобальной сети.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки NDIS-драйвера для подключения к глобальной сети.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки NDIS-драйвера для подключения к глобальной сети.

Теги: Сеть Windows


DhcpNameServerBackup
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_[CLSID-номер адаптера]

Тип параметра: reg_string

Определяет IP-адрес резервного сервера WINS.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


DhcpNameServer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_[CLSID-номер адаптера]

Тип параметра: reg_string

Определяет IP-адрес первичного сервера WINS.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NameServerBackup
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_[CLSID-номер адаптера]

Тип параметра: reg_string

Определяет IP-адрес резервного сервера WINS.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NameServer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_[CLSID-номер адаптера]

Тип параметра: reg_string

Определяет IP-адрес первичного сервера WINS.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


TransportBindName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_string

Используется внутри операционной системы при разработке продукта. Значение по умолчанию: \Device\.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NbProvider
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_string

Используется внутри операционной системы компонентом RPC. Значение по умолчанию: _tcp.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


DhcpScopeId
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_string

Задает имя области NetBIOS для узла. Значение данного параметра должно начинаться с точки.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


WinsDownTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет время (в миллисекундах) ожидания NetBT до следующей попытки использования сервера WINS после неудачной попытки подключения к серверам WINS (от 1000 до 0xFFFFFFFF, по умолчанию 15 000).

Теги: Конфигурация Сеть Windows


SingleResponse
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение равно 1 (по умолчанию 0), тогда в ответах на запросы имени протокол NetBT будет поддерживать IP-адрес только одного из связанных интерфейсов.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


RefreshOpCode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет дополнительный код (8 или 9), используемый протоколом NetBT в пакетах обновления имен. Значение по умолчанию: 8.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


RandomAdapter
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение равно 1 (по умолчанию 0), тогда NetBT будет случайным образом выбирать IP-адрес из одного из связанных сетевых интерфейсов для помещения его в ответ на запрос имени.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


MaxDgramBuffering
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Максимальный объем памяти в байтах (от 0 до 0xFFFFFFFF, по умолчанию 0x20000), динамически выделяемый NetBT для отправки всех неотправленных датаграмм.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


LmhostsTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет таймаут в миллисекундах (от 1000 до 0xFFFFFFFF, по умолчанию 6000) для запросов имен, разрешаемых с помощью LMHOSTS и DNS.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


InitialRefreshT.O.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет таймаут в миллисекундах (от 960000 до 0xFFFFFFFF, по умолчанию 960000) начального обновления, используемого NetBT во время регистрации имени.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


EnableProxyRegCheck
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если равно 1 (по умолчанию 0), тогда прокси-сервер имен будет давать отрицательный ответ на запрос регистрации имени широковещательной рассылки, если имя уже зарегистрировано сервером WINS или находится в кэше локального имени прокси-сервера с другим IP-адресом.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


BroadcastAddress
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет IP-адрес (в кодировке little-endian), который будет принудительно использоваться протоколом NetBT указанного адреса широковещательной рассылки для пакетов запроса имени. По умолчанию NetBT использует адрес ограниченной широковещательной рассылки для каждой сети.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


SessionKeepAlive
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Интервал в миллисекундах (от 60 000 до 0xFFFFFFFF, по умолчанию 3 600 000) между передачами поддержки активности в одной сессии. Установка значения 0xFFFFFFF отключает поддержку активности.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NameSrvQueryTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Интервал в миллисекундах (от 100 до 0xFFFFFFFF, по умолчанию 1500) между последовательными запросами заданного имени, отправляемыми на сервер WINS.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NameSrvQueryCount
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Количество запросов NetBT на заданное имя (от 0 до 0xFFFF, по умолчанию 3), отправляемых на сервер WINS, которое может остаться без ответа.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


NameServerPort
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Номер порта назначения (от 0 до 0xFFFF), на который NetBT будет отправлять пакеты, относящиеся к службе имен. Microsoft WINS прослушивает порт 0x89.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


CacheTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет интервал (в миллисекундах, от 60000 до 0xFFFFFFFF) при кэшировании имен в таблице имен удаленного компьютера. Значение по умолчанию: 0x927c0.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


BcastQueryTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет интервал (в миллисекундах, от 100 до 0xFFFFFFFF) между последовательными широковещательными запросами одного и того же имени. Значение по умолчанию: 0x2ee.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


BcastNameQueryCount
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество широковещательных рассылок NetBT с запросом заданного имени, которое может остаться без ответа (от 1 до 0xFFFF). По умолчанию значение равно 3.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


ScopeID
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
предоставляет возможность изолировать группу компьютеров, взаимодействующих только между собой. Код области (Scope ID) является строкой, добавляемой к имени NetBIOS и используемой для всех транзакций NetBIOS поверх TCP/IP, выполняемых компьютером. Группа компьютеров, имеющих одинаковые коды области, может взаимодействовать между собой, но клиенты TCP/IP, имеющие другие коды области, не воспринимают пакеты данных от компьютеров в группе.
Свойство используется только, если метод EnableWINS выполняется успешно.

Теги: Сеть Windows


NodeType
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Данные параметры определяют режим, в котором работает протокол NetBios данного компьютера (p-узел, b-узел, h-узел и т.д.). При этом значение параметра NodeType переопределяет значение параметра DHCPNodeType. Данные параметры описаны в статье KB903267 базы знаий Microsoft.

Теги: Сеть Windows


EnableProxy
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно 1, тогда хосту разрешено исполнять роль WINS-агента.

Теги: Сеть Windows


EnableLMHOSTS
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает, используются ли локальные файлы просмотра. Файлы просмотра содержат информацию о соответствии IP-адресов и имен хостов.
указывает, используются ли локальные файлы просмотра. Файлы просмотра содержат информацию о соответствии IP-адресов и имен хостов. Если файлы просмотра существуют на локальном компьютере, они находятся в %SystemRoot%\\system32\\drivers\\etc.

Теги: Сеть Windows


EnableDNS
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает, используется ли для разрешения имен служба DNS (Domain Name System) совместно со службой WINS (Windows Internet Naming Service). Если имя не может быть разрешено DNS, запрос передается службе WINS.
указывает, используется ли разрешение имен DNS (Domain Name System) с помощью разрешения WINS.

Теги: Сеть Windows


DhcpNodeType
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBt\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Данные параметры определяют режим, в котором работает протокол NetBios данного компьютера (p-узел, b-узел, h-узел и т.д.). При этом значение параметра NodeType переопределяет значение параметра DHCPNodeType. Данные параметры описаны в статье KB903267 базы знаий Microsoft.

Теги: Сеть Windows


SignSecureChannel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETLOGON\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Член домена: цифровая подпись данных безопасного канала, когда это возможно

Теги: Конфигурация Windows


SealSecureChannel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETLOGON\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Член домена: шифрование данных безопасного канала, когда это возможно

Теги: Конфигурация Windows


RequireStrongKey
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETLOGON\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Член домена: требует стойкого ключа сеанса (Windows 2000 или выше)

Теги: Конфигурация Windows


RequireSignOrSeal
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETLOGON\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Член домена: всегда требуется цифровая подпись или шифрование потока данных безопасного канала

Теги: Конфигурация Windows


RegisterDnsARecords
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Установка данного параметра типа REG_DWORD в 1 привод к регистрации записей DNS в Windows 2000. Данный параметр описан в статье KB259398 базы знаний Microsoft.

Теги: Конфигурация Windows


RefusePasswordChange
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETLOGON\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Контроллер домена: запретить изменение пароля учетных записей компьютера

Теги: Конфигурация Windows


MaximumPasswordAge
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETLOGON\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Член домена: максимальный срок действия пароля учетных записей компьютера (в днях)

Теги: Сеть Windows


DisablePasswordChange
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETLOGON\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Член домена: отключить изменение пароля учетных записей компьютера

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETLOGON

Тип параметра: подраздел

Данная служба поддерживает возможность входа в систему данного компьютера с помощью сетевого компьютера, входящего в домен, как будто пользователь входит локально. Если данный компьютер не входит в домен, не подключен к сети или сетевой вход в оболочку данного компьютера нежелателен, лучше отключить данную службу.
Служба СЕТЕВОЙ ВХОД В СИСТЕМУ занимает около 2 000 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\NETLOGON.
Для запуска данной службы необходимо, чтобы также была запущена служба РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ.

Теги: Конфигурация Windows


Schema Update Allowed
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\parameters\Tcp/ip

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будет разрешено обновление схемы на данном контроллере домена.

Теги: Сеть Windows


Port entry
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\parameters\Tcp/ip

Тип параметра: reg_string

Определяет порт для фильтрации

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\parameters\Tcp/ip

Тип параметра: подраздел

Настройки параметров ActiveDirectory, относящихся к сети

Теги: Сеть Windows


DSA Heuristics
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters

Тип параметра: reg_string

Присвойте данному параметру значение 10000000, чтобы включить кэширование записи при использовании Active Directory.

Теги: Windows


LDAPServerIntegrity
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\parameters

Тип параметра: reg_dword

Контроллер домена: требования подписывания для LDAP сервера. Возможны следующие значения параметра.
1 — Нет
2 — Требуется цифровая подпись

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\parameters

Тип параметра: подраздел

Настройки ActiveDirectory

Теги: Сеть Windows


RestoreInProgress
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS

Тип параметра: reg_dword

Если параметр существует, то восстановление AD было прервано

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS

Тип параметра: подраздел

Настройки ActiveDirectory

Теги: Конфигурация Windows


EnableVia4x
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv4\Device0

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будет включен AGP4x

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv4\Device0

Тип параметра: подраздел

Настройки видеокарты.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv4

Тип параметра: подраздел

Настройки видеокарты.

Теги: Сеть Windows


DisableRemovable
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata

Тип параметра: reg_dword

Чтобы скрыть из области уведомлений значок для извлечения SATA-винчестера (если он отображается), присвойте параметру значение 1 и перезагрузите компьютер.

Теги: Значки Оборудование Рабочий стол Файловая система
  • все теги
  • на главную страницу


VirtualNetworkNumber
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nwlnkipx\Parameters

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
используется для установки номера виртуальной IPX-сети на целевой компьютерной системе. Windows 2000 и Windows NT 3.51/4.0 использует внутренний номер сети для внутренней маршрутизации. "Внутренний номер сети" называется также "номером виртуальной сети". Он однозначно определяет компьютерную систему в сети.

однозначно идентифицирует компьютер в сети. Оно представляется в виде восьмизначного шестнадцатеричного числа. Windows NT/2000 используют номер виртуальной сети (так же известный как номер внутренней сети) для внутренней маршрутизации.

Теги: Сеть Windows


PktType
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nwlnkipx\Parameters

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
содержит массив целочисленных идентификаторов типа кадра, значения элементов которого соответствуют элементам IPXNetworkNumber.

Теги: Сеть Windows


NetworkNumber
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nwlnkipx\Parameters

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
представляет массив символов, однозначно идентифицирующий сочетание "тип кадра/сетевой адаптер" в компьютере. NetWare Link (NWLink) IPX/SPX-совместимый транспорт в Windows 2000 и Windows NT 4.0 и выше использует два разных типа номеров сетей. Номер сети иногда называют внешним номером сети. Он должен быть уникален для каждого сегмента. Порядок строк в этом списке будет однозначно соответствовать порядку элементов в свойстве IPXFrameType.

Теги: Сеть Windows


MediaType
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nwlnkipx\Parameters

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
представляет идентификатор физической среды передачи, используемой протоколом IPX (Internetworking Packet Exchange).

Теги: Конфигурация Windows


NetworkProvider
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWNP32

Тип параметра: reg_dword

Определяет сервер сетевого обеспечения.

Теги: Сеть Windows


HackFlags
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\P3\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если значение параметра равно 1, тогда наследственный подчиненный интерфейс будет включен

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PLUGPLAY

Тип параметра: подраздел

Данная служба реализует возможность автоматического распознавания и установки новых устройств формата Plug`n`Play. При этом для пользователя процесс установки происходит прозрачно (или с минимальным участием пользователя). Например, при подключении USB-устройства (например, флешки) от пользователя не требуется никаких действий — служба PLUG AND PLAY сама найдет драйверы, необходимые для данного устройства, выберет из найденных драйверов тот, который более всего подходит для устройства, и установит его, после чего настроит параметры шины для работы с новым устройством.
Служба PLUG AND PLAY занимает около 100 Кб оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (при этом она запускается как часть процесса services.exe). Отключение данной службы крайне не желательно, так как после этого система может работать нестабильно, поэтому эта служба должна всегда запускаться автоматически (параметр START, расположенный в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\PLUGPLAY, должен быть равен 2).
На возможность запуска данной службы не влияют никакие другие службы.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\POLICYAGENT

Тип параметра: подраздел

Данная служба управляет политикой безопасности IP-протокола, а также запускает ISAKMP/Oakley (IKE) и драйвер IP-безопасности. Благодаря этой службе возможно использование протокола IPSec для защиты и шифрования данных, передаваемых протоколом IP. При этом для реализации защищенной передачи данных по протоколу IP, необходимо, чтобы служба IPSEC была запущена на обоих компьютерах, участвующих в соединении (а также соответствующим образом настроена). Как правило, в домашних сетях нет необходимости в этой службе.
Служба IPSEC занимает около 900 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса lsass.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\POLICYAGENT.
Для запуска данной службы необходимо, чтобы также были запущены следующие службы: УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC), ДРАЙВЕР IPSEC и ДРАЙВЕР ПРОТОКОЛА TCP/IP.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProtectedStorage

Тип параметра: подраздел

Установки для защиты Microsoft Authenticode загруженных компонентов ActiveX.
Данная служба является посредником между частью оперативной памяти, содержащей в себе пароли пользователей, сеансовые билеты и другую критически важную для безопасности компьютера информацию (данная информация хранится в виде хэша), и программами, которым нужна для работы информация из защищенного хранилища. Крайне не рекомендуется отключение данной службы, так как это резко снижает уровень защищенности операционной системы.
Служба ЗАЩИЩЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ занимает около 460 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса lsass.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\PROTECTEDSTORAGE.
Для запуска службы ЗАЩИЩЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ необходимо, чтобы также была запущена служба УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC).

Теги: Конфигурация Windows


ProhibitIpSec
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр REG_DWORD типа описан в статье KB240262 базы знаний Microsoft для Windows 2000:
"Для настройки проверки подлинности на основе предварительного ключа для подключений L2TP/IPSec на компьютерах под управлением Windows 2000 (при условии, что на этих компьютерах запущены службы маршрутизации и удаленного доступа и что компьютеры объединены в локальную сеть) необходимо на всех компьютерах под управлением Windows 2000, являющихся конечными точками туннелей L2TP/IPSec, добавить в реестр параметр ProhibitIpSec.
Если данному параметру присвоено значение 1, то Windows 2000 не будет автоматически создавать фильтр, использующий проверку подлинности на основе сертификатов. Вместо этого будет использоваться политика IPSec, определенная локально или в службе каталогов Active Directory."

Теги: Конфигурация Windows


NumberOfRings
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество дозвонов, выполняемых модемом. Данный параметр описан в статье KB145879 базы знаний Micosoft.

Теги: Безопасность Windows


Logging
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будут вестись записи о событиях, происходящих с модемом. (%systemroot%\RAS\device.log)

Теги: Конфигурация Windows


DisableSavePassword
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters

Тип параметра: reg_dword

чтобы сделать недоступным флажок Сохранять имя пользователя и пароль при DialUP соединениях, тем самым запретив пользователям сохранять свои пароли, присвойте этому параметру dword-типа значение, равное 1.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters

Тип параметра: подраздел

Настройка модема.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25

Тип параметра: подраздел

Если не работает модем и выдается сообщение Cannot load remote access connection manager, тогда попробуйте удалить данную ветвь реестра.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26

Тип параметра: подраздел

Если не работает модем и выдается сообщение Cannot load remote access connection manager, тогда попробуйте удалить данную ветвь реестра.

Теги: Сеть Windows


SecurePVN
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будет принудительно использоваться MS-CHAPv2 в PPTP

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки протокола PPP.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan

Тип параметра: подраздел

Настройка модема и протоколов связи.

Теги: Безопасность Windows


requiresecuritysignature
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr\parameters

Тип параметра: reg_dword

Если равно"1", то работа в сети будет вестись только с пакетами, имеющими smb-подпись.

Теги: Сеть Windows


enablesecuritysignature
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr\parameters

Тип параметра: reg_dword

Если равно"1", то будут разрешены smb-подписи.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr\parameters

Тип параметра: подраздел

Настройка сети в Windows 2000

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr

Тип параметра: подраздел

Настройка сети в Windows 2000

Теги: Безопасность Windows


ResetTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\AccountLockout

Тип параметра: reg_dword

Определяет, на какое время будет заблокирована учетная запись.

Теги: Безопасность Windows


MaxDenials
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\AccountLockout

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество попыток неверного ввода пароля, после которых учетная запись будет заблокирована.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\AccountLockout

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки доступа.

Теги: Безопасность Windows


CallbackTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет задержку в секундах – т.е. как долго нужно ждать перед инициализацией отзыва (от 2 до 12).

Теги: Безопасность Windows


AutoDisconnect
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет время задержки в секундах, после которого неактивный пользователь RAS будет отключен.

Теги: Безопасность Windows


AuthenticateTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет время в секундах, во время которого может быть произведена идентификация входа в систему через удаленный доступ (от 20 до 600).

Теги: Безопасность Windows


AuthenticateRetries
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет количество попыток входа, после которого подключение с помощью удаленного доступа будет заблокировано (от 1 до 10).

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters

Тип параметра: подраздел

Настройки удаленного доступа.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess

Тип параметра: подраздел

Настройки удаленного доступа.

Теги: Безопасность Windows


Start
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteRegistry

Тип параметра: reg_dword

Чтобы отключить службу удаленного редактирования реестра на этом компьютере, установите это значение равным в "4". При этом некоторые административные оснастки работать не будут (например, RRAS, хотя сама служба работает нормально).

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\REMOTEREGISTRY

Тип параметра: подраздел

Данная служба управляет возможностью доступа к реестру данного компьютера с помощью другого компьютера. Если данная служба будет отключена, получить доступ к реестру данного компьютера можно будет только локально. Как правило, эту службу необходимо отключить, так как неправильная настройка этой может привести к снижению уровня безопасности компьютера.
Служба УДАЛЕННЫЙ РЕЕСТР занимает около 60 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной службы (NT AUTHORITY\LocalService) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\REMOTEREGISTRY.
Для запуска данной службы необходимо, чтобы также была запущена служба УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC). Также для работы данной службы необходима библиотека regsvc.dll.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SAMSS

Тип параметра: подраздел

Данная служба обеспечивает безопасность учетной записи локального пользователя. Отключение данной службы, как правило, не влияет на стабильность работы компьютера, но, тем не менее, отключение этой службы крайне не рекомендуется и может понизить уровень защищенности операционной системы.
Служба ДИСПЕТЧЕР УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ занимает около 8 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса lsass.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\SAMSS.
Для запуска службы ДИСПЕТЧЕР ЛОГИЧЕСКИХ ДИСКОВ необходимо, чтобы также была запущена служба УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC).

Теги: Безопасность Windows


UseOldParsing
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет, разрешено ли создавать назначенные задания при помощи устаревшей программы at.exe.

Теги: Windows


NextAtJobId
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule

Тип параметра: reg_dword

Содержит в себе номер идентификатора, который будет присвоен следующему созданному вами заданию (при создании назначенного задания с помощью at.exe система присваивает ему идентификатор, начиная с 1, который в дальнейшем используется для удаления конкретного задания).

Теги: Windows


AtTaskMaxHours
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule

Тип параметра: reg_dword

По умолчанию значение данного параметра равно 72 (в десятичной системе счисления). То есть, любое назначенное задание может работать не более 72 часов. Если это число для вас слишком большое, вы всегда можете отредактировать значение данного параметра.

Теги: Инсталляция Windows


AtTaskMaxHours
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule

Тип параметра: reg_dword

Позволяет определить максимально возможное время непрерывной работы одного назначенного задания (в часах).

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCHEDULE

Тип параметра: подраздел

С помощью данной службы реализуется возможность задания расписания, по которому будут регулярно запускаться те или иные программы. Неправильная настройка параметров данной службы может привести к появлению бреши в защите компьютера, поэтому настоятельно рекомендуется отключать эту службу.
Служба ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАНИЙ занимает около 250 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\SCHEDULE.
Для запуска данной службы необходимо, чтобы также была запущена служба УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC). Также для работы данной службы необходима библиотека schedsvc.dll.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SECLOGON

Тип параметра: подраздел

Данная служба реализует возможность запуска программ от имени другого пользователя. Если данная служба будет остановлена, тогда вы не сможете воспользоваться командой runas (формат запуска программы от имени другого пользователя таков: runas /user:«пользователь» «программа», например, runas /user:администратор mmc.exe) для запуска программ или оснасток mmc с правами администратора или другого локального пользователя, потому что при запуске будет возникать ошибка. Если вы не пользуетесь данной возможностью, тогда можете отключить эту службу.
Служба ВТОРИЧНЫЙ ВХОД В СИСТЕМУ занимает около 40 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (при этом она запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\SECLOGON.
На возможность запуска данной службы не влияют никакие другие службы. Но для работы службы ВТОРИЧНЫЙ ВХОД В СИСТЕМУ необходима библиотека seclogon.dll.

Теги: Конфигурация Windows


LogSuccessfulConnections
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile]\Logging

Тип параметра: reg_dword

Если его значение равно 1, тогда в лог-файл брандмауэра будет заноситься информация об успешных подключениях.

Значение данного параметра изменяется при помощи диалога Свойства данной оснастки.

Теги: Безопасность Windows


LogFileSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile]\Logging

Тип параметра: reg_dword

Он определяет максимальный размер лог-файла брандмауэра в килобайтах.

Значение данного параметра изменяется при помощи диалога Свойства данной оснастки.

Теги: Безопасность Windows


LogFilePath
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile]\Logging

Тип параметра: reg_string

Данный параметр имеет строковый тип и позволяет определить путь к лог-файлу работы брандмауэра, а также его имя.

Значение данного параметра изменяется при помощи диалога Свойства данной оснастки.

Теги: Безопасность Windows


LogDroppedPackets
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile]\Logging

Тип параметра: reg_dword

Если его значение равно 1, тогда в лог-файл брандмауэра будет заноситься информация об отброшенных пакетах.

Значение данного параметра изменяется при помощи диалога Свойства данной оснастки.

Теги: Безопасность Windows


EnableFirewall
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда стандартный брандмауэр в этом профиле будет отключен.

Значение данного параметра изменяется при помощи диалога Свойства (одноименная команда меню Действие) данной оснастки.

Теги: Безопасность Windows


DoNotAllowExceptions
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда программы-исключения не будут учитываться стандартным брандмауэром.

Значение данного параметра изменяется при помощи вкладки Общие диалога Параметры брандмауэра Windows.

Теги: Безопасность Windows


DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда одноадресные ответы на многоадресные запросы, которые посылал данный компьютер, будут блокироваться. По умолчанию брандмауэр не блокирует одноадресные ответы в течение 3 секунд после посылки многоадресного запроса. Независимо от значения этого параметра брандмауэр не блокирует ответы на широковещательные запросы к серверу DHCP.

Значение данного параметра изменяется при помощи диалога Свойства данной оснастки.

Теги: Безопасность Windows


DisableNotification
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда уведомления о новых блокируемых программах отображаться не будут.

Значение данного параметра изменяется при помощи диалога Свойства (одноименная команда меню Действие) данной оснастки.

Теги: Безопасность Windows


DisabledInterfaces
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile]

Тип параметра: reg_string

Он определяет сетевые интерфейсы (перечисленные через запятую), работа которых не будет контролироваться брандмауэром.

Значение данного параметра изменяется при помощи вкладки Дополнительно диалога Параметры брандмауэра Windows.

Теги: Безопасность Windows


DefaultOutboundAction
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда исходящие подключения будут блокироваться.

Значение данного параметра изменяется при помощи диалога Свойства (одноименная команда меню Действие) данной оснастки.

Теги: Безопасность Windows


DefaultInboundAction
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда входящие подключения будут блокироваться.

Значение данного параметра изменяется при помощи диалога Свойства (одноименная команда меню Действие) данной оснастки.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile]

Тип параметра: подраздел

Данные подразделы содержат в себе основные настройки работы профилей стандартного брандмауэра, соответственно, домена, публичного и стандартного.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе параметры строкового типа, определяющие правила стандартного брандмауэра.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\Phase1CryptoSet

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе параметры обмена ключами в основном режиме по протоколу IPSec.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\[Phase2AuthenticationSets и Phase1AuthenticationSets]

Тип параметра: подраздел

Данные подразделы содержат в себе параметры метода проверки подлинности по протоколу IPSec (соответственно, метод первой и второй фазы проверки).

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\Phase2CryptoSet

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе параметры защиты данных в быстром режиме по протоколу IPSec.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\RestrictedServices

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе сведения о службах, которым запрещен доступ к сети.

Теги: Безопасность Windows


IPSecExempt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 3, тогда ICMP трафик будет исключен из IPSec. В противном случае значение данного параметра равно 1.

Теги: Безопасность Windows


KeyExchange
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase1CryptoSet\[GUID-номер]\[номер]

Тип параметра: reg_string

Определяет алгоритм, используемый при обмене ключами. Возможны следующие значения данного параметра.
— ECDH-384. Использовать алгоритм эллиптической кривой Диффи-Хэлмана с максимальной безопасностью.
— ECDH-256. Использовать алгоритм эллиптической кривой Диффи-Хэлмана с повышенной безопасностью.
— DH2048. Использовать алгоритм группы Диффи-Хэлмана 14.
— DH2. Использовать алгоритм группы 2 Диффи-Хэлмана. Данный алгоритм используется по умолчанию.
— DH1. Использовать алгоритм группы Диффи-Хэлмана 1.

Теги: Безопасность Windows


Hash
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase1CryptoSet\[GUID-номер]\[номер]

Тип параметра: reg_string

Определяет алгоритм, используемый для обеспечения целостности.

Теги: Безопасность Windows


Encryption
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase1CryptoSet\[GUID-номер]\[номер]

Тип параметра: reg_string

Определяет алгоритм, используемый для шифрования.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase1CryptoSet\[GUID-номер]\[номер]

Тип параметра: подраздел

Также в данной ветви реестра находится набор подразделов с именами вида 000, 001 и т.д. Эти подразделы определяют используемые при обмене ключами наборы алгоритмов

Теги: Безопасность Windows


Version
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase1CryptoSet\[GUID-номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет версию механизма обмена ключами.

Теги: Безопасность Windows


TimeOutSessions
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase1CryptoSet\[GUID-номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет время жизни ключа в сеансах.

Теги: Безопасность Windows


TimeOutMinutes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase1CryptoSet\[GUID-номер]

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр определяет время жизни ключа в минутах.

Теги: Безопасность Windows


DoNotSkipDH
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase1CryptoSet\[GUID-номер]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр строкового типа может принимать значения TRUE или FALSE.

Теги: Конфигурация Windows


TimeOutMinutes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase2CryptoSet\[GUID-номер]\[номер набора алгоритмов]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет время жизни ключа в минутах.

Теги: Безопасность Windows


TimeOutKbytes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase2CryptoSet\[GUID-номер]\[номер набора алгоритмов]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет время жизни ключа в килобайтах.

Теги: Безопасность Windows


Protocol
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase2CryptoSet\[GUID-номер]\[номер набора алгоритмов]

Тип параметра: reg_string

Определяет алгоритм протокола.

Теги: Безопасность Windows


EspHash
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase2CryptoSet\[GUID-номер]\[номер набора алгоритмов]

Тип параметра: reg_string

Определяет алгоритм, используемый при проверке целостности данных.

Теги: Безопасность Windows


Encryption
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\Phase2CryptoSet\[GUID-номер]\[номер набора алгоритмов]

Тип параметра: reg_string

Определяет алгоритм, используемый при шифровании данных.

Теги: Безопасность Windows


Method
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\[профиль брандмауэра]\PhaseNAuthenticationSets\[GUID-номер]\[номер проверки подлинности]

Тип параметра: reg_string

Метод проверки подлинности по протоколу IPSec определяется при помощи параметра строкового типа Method

Данный параметр может принимать следующие значения.
— UserKerb. Выполняется проверка пользователя с использованием протокола Kerberos v2.
— MachineKerb. Выполняется проверка компьютера с использованием протокола Kerberos v2.
— Anonymous. Проверка подлинности необязательна.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SHAREDACCESS

Тип параметра: подраздел

Данная служба управляет стандартным брандмауэром Windows, а также возможностью общего доступа к Интернет (ICS). Стандартный брандмауэр Windows предоставляет минимальные функции обеспечения безопасности подключения к Интернет (он следит за всеми открытыми портами и извещает пользователя о попытке какой-либо программы передать данные из Интернет или в Интернет по одному из портов). С помощью ICS сетевые компьютеры, не имеющие модема или подключения к Интернет, могут подключиться к Интернет по сети, используя подключение ICS-сервера (компьютера с подключением к Интернет и настроенным ICS-сервером).
Служба БРАНДМАУЭР WINDOWS/ОБЩИЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ (ICS) занимает около 4 360 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (при этом она запускается как часть процесса svchost.exe). Если вы используете брандмауэр сторонней фирмы и при этом не используете функцию ICS, тогда данную службу можно отключить. Для этого необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\SHAREDACCESS.
Для запуска службы БРАНДМАУЭР WINDOWS/ОБЩИЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ (ICS) необходимо, чтобы также были запущены следующие службы: СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ и ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ WINDOWS. Первая служба описывается в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\NETMAN, а вторая в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\WINMGMT.
Также для работы службы БРАНДМАУЭР WINDOWS/ОБЩИЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ (ICS) необходима библиотека ipnathlp.dll.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SHELLHWDETECTION

Тип параметра: подраздел

Данная служба отвечает за автоматический запуск содержимого компакт-дисков или подключенной флешки. После отключения данной службы из диалога свойств съемных дисков или компакт-дисков исчезнет вкладка АВТОЗАПУСК, а также будет отключена сама возможность, реализуемая данной вкладкой. Отключение данной службы не влияет на возможность автозапуска дисков, за которую отвечает параметр DWORD-типа AUTORUN из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\CDROM. Если вы не используете возможность, предоставляемую вкладкой АВТОЗАПУСК, тогда можете смело отключать эту службу.
Служба ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБОЛОЧКИ занимает около 70 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\SHELLHWDETECTION.
Для запуска данной службы необходимо, чтобы также была запущена служба УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC). Также для работы данной службы необходима библиотека shsvcs.dll.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SPOOLER

Тип параметра: подраздел

Данная служба предназначена для помещения в оперативную память документов, которые стоят в очереди на печать. То есть, данная служба принимает данные, отсылаемые пользователем на печать, и передает их доступному принтеру. Если на компьютере отсутствуют установленные принтеры, тогда данную службу можно отключить.
Служба ДИСПЕТЧЕР ОЧЕРЕДИ ПЕЧАТИ занимает около 4 600 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (как процесс spoolsv.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\SPOOLER.
Для запуска службы ДИСПЕТЧЕР ЛОГИЧЕСКИХ ДИСКОВ необходимо, чтобы также была запущена служба УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC).

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sr

Тип параметра: подраздел

Но кроме сведений о настройке программы, System Restore необходимы еще и сведения о настройке своего драйвера фильтра. Эти сведения находятся в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sr.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srservice

Тип параметра: подраздел

Данная служба является частью программы ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ (файл rstrui.exe, расположенный в каталоге %systemroot%\SYSTEM32\Restore). С помощью данной программы можно произвести откат к предыдущим настройкам операционной системы, если после установки какой-нибудь программы или драйвера система стала функционировать неверно или перестала загружаться в обычном режиме. Также с помощью данной программы можно самостоятельно создавать точки отката, чтобы потом можно было вернуть настройки реестра и важных системных файлов Windows в состояние, которое они имели во время создания точки отката. Одним из минусов, который отпугивает пользователей от этой программы, является обязательный объем жесткого диска в размере 200 Мбайт, который данная программа будет отбирать для своих нужд. И тем не менее не стоит сразу отключать данную программу — лучше некоторое время попользоваться ею, а уже потом осознанно решить нужна вам эта программа и служба или нет.
Служба восстановления системы запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\SRSERVICE.
Для запуска данной службы необходимо, чтобы также была запущена служба УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC). Также для работы этой службы необходима библиотека srsvc.dll.

Теги: Архивация Windows


T2
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[CLSID-номер адаптера]

Тип параметра: reg_dword

Используется клиентом DHCP для сохранения времени попытки обновления аренды IP-адреса адаптером с помощью выдачи запроса на обновление в виде широковещательной рассылки. Данное время используется только в том случае, если службе не удается обновить аренду на исходном сервере.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


T1
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[CLSID-номер адаптера]

Тип параметра: reg_dword

Используется клиентом DHCP для сохранения времени первоначальной попытки обновления аренды IP-адреса адаптером с помощью обращения к серверу, предоставляющему аренду.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


LLInterface
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[CLSID-номер адаптера]

Тип параметра: reg_string

Используется, чтобы связать IP с протоколом уровня связи, отличным от встроенного модуля ARP. Параметр определяет имя устройства Windows NT, к которому привязывается IP-адрес.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


Lease
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[CLSID-номер адаптера]

Тип параметра: reg_dword

Используется службой клиента DHCP для сохранения времени действия аренды данного IP-адреса адаптером (в секундах).

Теги: Конфигурация Сеть Windows


IPInterfaceContext
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[CLSID-номер адаптера]

Тип параметра: reg_dword

Этот параметр записывается драйвером TCP/IP для использования службой клиента DHCP.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


DhcpSubnetMask
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[CLSID-номер адаптера]

Тип параметра: reg_string

Определяет маску подсети, настраиваемую по протоколу DHCP для адреса, заданного в параметре DhcpIPAddress.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


DhcpIPAddress
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[CLSID-номер адаптера]

Тип параметра: reg_string

Определяет настраиваемый DHCP IP-адрес для интерфейса.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


DhcpDefaultGateway
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[CLSID-номер адаптера]

Тип параметра: reg_multi_sz

Содержит список шлюзов по умолчанию, используемых для маршрутизации пакетов, адресованных в любые подсети кроме локальной подсети, и для которых не имеется конкретных маршрутов. Значение данного параметра переопределяется параметром DefaultGateway.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


UseZeroBroadcast
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет, будет ли выполняться замена широковещательных пакетов типа 0.0.0.0 на широковещательные пакеты 255.255.255.255. Если значение данного параметра равно 1, то замена будет происходить. По умолчанию значение данного параметра равно 0. Такая замена необходима при использовании в сети компьютеров с операционной системой на основе BSD, которые используют широковещательные адреса в формате 0.0.0.0.

Теги: Сеть Windows


UDPAllowedPorts
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_multi_sz

значение этих параметров типа REG_MULTI_SZ (а также параметров TCPAllowedPorts, RawIPAllowedProtocols) определяет порты, по которым данному сетевому интерфейсу разрешено получать пакеты, соответственно, TCP, UDP и IP (значения этих параметров используются только в том случае, если уже рассмотренный нами параметр EnableSecurityFilters равен 1);
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
перечисляет порты, которым будет разрешено использование UDP (User Datagram Protocol). Список либо пуст, либо содержит численные значения. Численное значение 0 указывает, что использование протокола разрешено всем портам. Пустая строка указывает, что ни один порт не может использовать UDP

Теги: Сеть Windows


TCPAllowedPorts
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_multi_sz

значение этих параметров типа REG_MULTI_SZ (а также параметров UDPAllowedPorts, RawIPAllowedProtocols) определяет порты, по которым данному сетевому интерфейсу разрешено получать пакеты, соответственно, TCP, UDP и IP (значения этих параметров используются только в том случае, если уже рассмотренный нами параметр EnableSecurityFilters равен 1);
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
перечисляет порты, которым будет разрешено использование TCP. Список либо пуст, либо содержит численные значения. Численное значение 0 указывает, что использование протокола разрешено всем портам. Пустая строка указывает, что ни один порт не может использовать TCP.

Теги: Сеть Windows


SubnetMask
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_string

значение данного параметра строкового типа определяет маску подсети, используемую в этом сетевом подключении;

Теги: Сеть Windows


RegistrationEnabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра dword-типа равно 1, то компьютер будет пытаться динамически зарегистрировать через DNS IP-адрес данного компьютера (при этом если значение dword-параметра RegisterAdapterName равно 1, то при данной регистрации IP-адреса компьютера в DNS, система будет использовать DNS-суффикс подключения);

Теги: Сеть Windows


RawIPAllowedProtocols
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_multi_sz

значение этих параметров типа REG_MULTI_SZ (а также параметров TCPAllowedPorts, UDPAllowedPorts) определяет порты, по которым данному сетевому интерфейсу разрешено получать пакеты, соответственно, TCP, UDP и IP (значения этих параметров используются только в том случае, если уже рассмотренный нами параметр EnableSecurityFilters равен 1);
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
содержит список протоколов, использование которых разрешено поверх IP. Список либо пуст, либо содержит численные значения. Численное значение 0 указывает, что могут использоваться все протоколы. Пустая строка указывает, что ни один протокол не может использоваться поверх IP

Теги: Сеть Windows


NameServer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_string

значение данного строкового параметра определяет предпочитаемый DNS-сервер и альтернативный DNS-сервер (IP-адреса этих серверов пишутся через запятую — сначала IP-адрес предпочитаемого, а потом альтернативного);

Теги: Сеть Windows


IPAddress
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_string

значение данного параметра строкового типа определяет IP-адрес, идентифицирующий данный компьютер в этом сетевом подключении;

Теги: Сеть Windows


InterfaceMetric
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_dword

значение данного dword-параметра определяет метрику интерфейса (если метрика этому сетевому подключению назначается автоматически, тогда данного параметра в подразделе нет);

Теги: Сеть Windows


EnableDHCP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра dword-типа определяет, будет ли разрешен для соответствующего сетевого интерфейса DHCP;

Теги: Сеть Windows


EnableDeadGWDetect
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра dword-типа определяет, будет ли автоматически обнаруживаться недоступность назначенных для данного сетевого интерфейса шлюзов;

Теги: Сеть Windows


Domain
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_string

значение данного строкового параметра определяет суффикс подключения, который будет подставляться для неполных имен компьютеров;

Теги: Сеть Windows


DefaultGatewayMetric
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_multi_sz

значения этих параметров типа REG_MULTI_SZ (и параметра DefaultGateway) определяют набор IP-адресов шлюзов, применяемых для данного сетевого интерфейса (первый параметр) и метрики, применяемые для них (второй параметр);

Теги: Сеть Windows


DefaultGateway
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[подключение]

Тип параметра: reg_multi_sz

значения этих параметров типа REG_MULTI_SZ (и параметра DefaultGatewayMetric) определяют набор IP-адресов шлюзов, применяемых для данного сетевого интерфейса (первый параметр) и метрики, применяемые для них (второй параметр);

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces

Тип параметра: подраздел

Этот подраздел содержит в себе список всех сетевых подключений в виде вложенных в него подразделов. Каждое сетевое подключение характеризуется CLSID-номером, которому как раз и соответствуют названия подразделов. Определить, какому сетевому подключению какой CLSID-номер соответствует, можно либо методом научного тыка, либо при помощи ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}. Данная ветвь содержит в себе список подразделов с именами в формате 0000, 0001, 0002 и т.д. В этих подразделах нужно найти два параметра строкового типа —DriverDesc и NetCfgInstanceId. Первый из этих параметров определяет название сетевой карты, используемой для создания данного подключения, а второй как раз и содержит в себе CLSID-номер, присвоенный этому подключению.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе список постоянных саршрутов маршрутизатора

Теги: Сеть Windows


ArpRetryCount
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет, сколько раз операционная система будет посылать ARP-запрос для определения MAC-адреса удаленного компьютера при запуске Windows для того, чтобы определить, что в сети нет компьютеров, использующих тот же IP-адрес, что и локальный компьютер. Если присвоить параметру значение 0, тогда операционная система при запуске вообще не будет проверять, есть ли в сети компьютеры, которым присвоен тот же IP-адрес, что и локальному компьютеру.

Теги: Вход/выход Конфигурация Сеть Windows
  • все теги
  • на главную страницу


DhcpNameServer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_string

Содержит список IP-адресов (отделенных пробелом), определяющих DNS-имя сервера, которое запрашивается интерфейсом Windows Sockets для разрешения имен.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


IPEnableRouter
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Установка значения 1 (по умолчанию 0) приводит к включению маршрутизации IP-пакетов между сетями, к которым подключен компьютер.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


TcpTimedWaitDelay
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет интервал времени в секундах (от 30 до 300 секунд) в течение которого подключение может находиться в состоянии TIME_WAIT (2MSL), прежде чем оно будет закрыто.

Теги: Конфигурация Сеть Windows


EnableAddrMaskReply
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет определить, разрешено ли компьютеру отвечать на пакеты ICMP типа Address mask request (тип 17).

Изменить значение данного параметра можно при помощи команд netsh interface ipv4 show global и netsh interface ipv6 show global.

Теги: Vista Сеть Windows


EnableMulticastForwarding
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет определить, может ли компьютер передавать широковещательные IP пакеты.

Изменить значение данного параметра можно при помощи команд netsh interface ipv4 show global и netsh interface ipv6 show global.

Теги: Vista Сеть Windows


IGMPVersion
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Изменить значение данного параметра можно при помощи команд netsh interface ipv4 show global и netsh interface ipv6 show global.

Теги: Vista Сеть Windows


DisableMediaSenseEventLog
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет определить, будут ли сведения о событиях подключения и отключения устройств от сети заноситься в стандартный журнал операционной системы.

Изменить значение данного параметра можно при помощи команд netsh interface ipv4 show global и netsh interface ipv6 show global.

Теги: Vista Сеть Windows


DisableDHCPMediaSense
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет определить, будет ли операционная система пытаться определить события подключения и отключения устройств от сети. Эта функция может быть полезна владельцам ноутбуков, которые часто переходят между разными сетями.

Изменить значение данного параметра можно при помощи команд netsh interface ipv4 show global и netsh interface ipv6 show global.

Теги: Vista Сеть Windows


DisableIPSourceRouting
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр позволяет определить, будет ли разрешена передача пакетов при помощи флага маршрутизации от источника.

Изменить значение данного параметра можно при помощи команд netsh interface ipv4 show global и netsh interface ipv6 show global.

Теги: Windows Сеть Vista


UseZeroBroadcast
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
используется для установки использования широковещательного IP-адреса из одних нулей. Если этот параметр установлен равным 1, то IP будет использовать широковещательный адрес из одних нулей (0.0.0.0) вместо широковещательного адреса, состоящего только из единичных битов (255.255.255.255). Большинство операционных систем
используют 255.255.255.255, однако клоны BSD используют для широковещания адрес 0.0.0.0. Системы, которые используют разные IP-адреса для широковешания не могут работать совместно в одной подсети. Значение по умолчанию: 0
Параметр IPUseZeroBroadcast указывает, использует ли протокол IP широковещание \"все нули\". Если 1, то использует.

Теги: Сеть Windows


UpdateSecurityLevel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

данный параметр dword-типа определяет режим работы динамических обновлений DNS. Если его значение равно 0, тогда будет использоваться режим по умолчанию. Если же значение равно 16, тогда обновления будут происходить только в небезопасном режиме (но более быстром). Также данный параметр может быть равен 256 —в этом случае система будет пытаться динамические обновления всегда проводить в безопасном режиме.

Теги: Сеть Windows


TCPWindowSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет ширину окна для приема TCP (т.е. количество байт, которые могут быть переданы без приема квитанции о подтверждении получения). В принципе, для высокоскоростных сетей чем больше этот параметр, тем лучше. По умолчанию значение данного параметра равно 0х00002238.
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
используется для установки максимального размера окна получения TCP, предлагаемого системой. Окно получения указывает число байтов, которые отправитель может передать без получения подтверждения. Чем больше окна получения TCP, тем выше производительность в медленных или сильно загруженных сетях. Для большей эффективности размер окна получения должен быть кратен максимальному размеру сегмента TCP (MSS).
Параметр TcpWindowSize указывает максимальный размер окна приема TCP, установленный системой. Допустимый диапазон значений: 0 — 65535.

Теги: Сеть Windows


TcpUseRFC1122UrgentPointer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

Указывает, использует ли TCP для данных срочности спецификацию RFC 1122, или режим, который принят в клонах BSD-систем. Эти два механизма по-разному интерпретируют указатель срочности в заголовке TCP и длину срочных данных, и поэтому они не могут использоваться совместно. В Windows 2000, Windows NT 3.51 и выше, по умолчанию используется режим BSD.
Параметр TcpUseRFC1122UrgentPointer указывает, использует ли TCP режим RFC 1122 или режим систем на основе BSD для срочных данных. Если значение параметра равно 1, срочные данные отправляются в режиме RFC1122.
******Данные определения взяты из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl

Теги: Сеть Windows


TcpTimeWaitDelay
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

определяет задержку Time Wait. По умолчанию значение этого параметра равно 0хF0, но может принимать значения от 30 до 300.

Теги: Сеть Windows


TcpNumConnections
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
используется для установления максимального числа одновременных подключений, которые может открыть TCP.
Параметр TcpNumConnections указывает максимальное число одновременных подключений, поддерживаемое TCP. Допустимый диапазон значений: 0 — 0xFFFFFE.

Теги: Сеть Windows


TcpMaxHalfOpen
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

еще один параметр, определяющий поведение системы при угрозе SYN-атаки. Этот параметр dword-типа определяет количество полусоединений, которые разрешено создавать системе, перед тем, как прочитать значение предыдущего параметра и задействовать защиту, если его значение не равно 0.

Теги: Сеть Windows


TcpMaxDataRetransmissions
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет количество повторных подтверждений (ретрансмиссий), отсылаемых, если на исходящий узел подтверждение не пришло. По умолчанию значение данного параметра равно 15.
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
используется для установления числа раз, которые TCP повторит передачу
егмента данных перед окончательным разрывом подключения. Таймаут повторной передачи удваивается с каждой успешной повторной передачей для данного подключения.
Параметр TcpMaxDataRetransmissions указывает число попыток передачи отдельного сегмента данных, совершаемых TCP перед тем как прервать подключение. Допустимый диапазон значений: 0 -
0xFFFFFFFF.

Теги: Сеть Windows


TCPMAXConnectRETRANSMISSIONS
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

определяет количество повторных попыток синхронизации (SYN) при установлении TCP-соединения.

Теги: Сеть Windows


TcpMaxConnectResponseRetransmissions
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

данный параметр dword-типа определяет количество SYN-ASK ответов, которые будут посылаться перед тем, как разорвать соединение и очистить очередь и ресурсы система. Если значение этого параметра равно 3, тогда ответы будут посылаться с интервалами 3, 6, 12 секунд, а через 45 секунд полусоединение будет разорвано. Также данное значение может быть равным 1. Тогда ответ будет посылаться с интервалом 3 секунды, а через 9 секунд соединение будет разорвано.
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
используется для установления числа попыток TCP повторно передать запрос на подключение перед тем счесть подключение разорванным окончательно. Начальный таймаут повторной передачи равен 3 секундам, для каждой следующей попытке он удваивается.
Параметр TcpMaxConnectRetransmissions указывает число попыток передачи запроса на подключение, совершаемых TCP, перед тем как прервать связь. Допустимый диапазон значений: 0 — 0xFFFFFFFF.

Теги: Сеть Windows


TcpInitialRTT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет исходный лимит времени на повторную передачу (в секундах). По умолчанию значение этого параметра равно 3, но может принимать значения от 0 до 0хFFF

Теги: Сеть Windows


Tcp1323Opts
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

данный параметр включает возможность установки более широких окон передачи пакетов. Если сеть имеет большую пропускную способность, то измените значение данного параметра на 3.

Теги: Безопасность Windows


SynAttackProtect
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

данный параметр dword-типа определяет, будет ли система задействовать встроенную в нее возможность защиты от DOS-атаки (вид атак, направленных на вывод удаленной системы из строя) SYN-переполнением. Если значение данного параметра равно 0, то встроенная защита будет отключена, если же значение равно 1, то будет работать. Также значение данного параметра может быть равно 2 — в этом случае будут приняты дополнительные меры защиты — система будет выполнять обращения к драйверу AFD (поддержка Windows Sockets) только в случае установки полного соединения.

Теги: Сеть Windows


SolicitationAddressBCast
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 1, тогда хосту разрешено применять широковещательные пакеты для обращения к маршрутизатору ICMP. По умолчанию значение этого параметра равно 0.

Теги: Сеть Windows


SearchList
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_string

Определяет DNS-суффиксы (через запятую), которые будут подставляться для неполных имен данного сетевого подключения.

Например, если в данном значении определен суффикс test.hello.com, то при вводе, например, команды ping this, система начнет пинговать компьютер this.test.hello.com.

Если значение данного параметра ничему не равно, тогда будет дописывать основной DNS-суффикс (строковой параметр NV Domain данной ветви реестра) и суффикс подключения (параметр, описывающий суффикс подключения, приведен ниже). При этом если значение параметра UseDomainNameDevolution равно 1, то также будут дописываться родительские суффиксы основного DNS-суффикса.

Обратите внимание, если данный параметр будет иметь тип reg_dword, тогда при работе компьютера может возникать ошибка The system process LSASS.EXE terminated unexpectedly with status code -1073741571. The system will now shut down and restart.

Теги: Сеть Windows XP 2003


SackOpts
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, то в Windows XP будет включена возможность SACK (если пакет утерян, то получатель может сообщить отправителю, сколько байт (и начиная с какого) были утеряны, чтобы получить только их, а не все сообщение).

Теги: Сеть Windows


PerformRouterDiscovery
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

если значение этого параметра равно 0, тогда TCP не будет производить поиск маршрутизотаров ICMP. По умолчанию значение этого параметра равно 1.

Теги: Сеть Windows


NV Hostname
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_string

значения данных строковых параметров (и параметра Hostname) определяют имя компьютера, используемое в локальной сети.

Теги: Сеть Windows


NumForwardPackets
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
используется, чтобы установить число заголовков IP-пакетов, выделенное для очереди пакетов маршрутизатора. Если все заголовки заняты, маршрутизатор начинает в случайном порядке отбрасывать пакеты из очереди.
Параметр NumForwardPackets указывает допустимое число заголовков пакетов IP в очереди пакетов маршрутизатора. Значение свойства должно быть не меньше значения параметра ForwardBufferMemory, деленного на максимальный размер данных IP в сети, подключенной к маршрутизатору. С другой стороны,
значения свойства должно не превышать значение параметра ForwardBufferMemory, деленное на 256, так как каждый пакет занимает в буфере по крайней мере 256 байт. Оптимальное число заголовков пакетов для конкретного значения ForwardBufferMemory зависит от трафика в сети, но оно всегда лежит в упомянутых пределах. Если маршрутизатор выключен, значение свойства игнорируется и число заголовков не определяется. Допустимый диапазон значений: 1 — 0xFFFFFFFE.

Теги: Сеть Windows


NameServer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает DNS суффиксы доменов, которые добавляются к концу имен хостов при разрешении имен. При разрешении имени хоста в имя FQDN (fully qualified domain name) система в первую очередь использует добавит имя локального домена. Если это не удалось, система воспользуется списком суффиксов доменов для создания дополнительных FQDN и опросит серверы DNS для каждого случая.
Пример: samples.microsoft.com example.microsoft.com

позволяет установить порядок поиска серверов с помощью массива суффиксов. Этот метод не зависит от экземпляра и применяется ко всем адаптерам. Только для Windows NT.

Теги: Сеть Windows


MTU
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

данный параметр строкового типа определяет наибольший размер передаваемого блока данных (MTU). По умолчанию значение данного параметра равно 0х000005DС (1500 в десятичной системе счисления). Для модемных соединений рекомендовано значение, равное 0x00000240.
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
MTU изменяет значение MTU (Maximum Transmission Unit) для сетевого интерфейса. MTU является максимальным размером пакета (включая заголовок транспорта), который будет передан транспортом через нижележащую сеть. Датаграмма IP может состоять из нескольких пакетов. Диапазон этих значений: от минимального размера пакета (68) до значения MTU, поддерживаемого нижележащей сетью.

Теги: Сеть Windows


MaxUserPort
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет максимальный номер пользовательского порта.

Теги: Сеть Windows


KeepAliveTime
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

указывает, как часто TCP проверяет, что неактивное подключение все еще находится в рабочем состоянии, с помощью отправки пакета проверки активности (Keep Alive Packet). Удаленная система должна отправить подтверждение получения пакета проверки активности. По умолчанию пакеты проверки активности не посылаются. Эта возможность может быть включена приложением, использующим подключение. Значение по умолчанию: 7,200,000 (два часа).
KeepAliveTime используется, чтобы задать насколько часто TCP следует путем отправки пакета Keep Alive проверять, что неактивное подключение еще используется. Если удаленная система еще доступна и работает нормально, то она будет подтверждать каждую передачу пакета Keep Alive. По умолчанию, пакеты Keep Alive не отсылаются. Эта возможность может быть включена для подключения приложениями.
******Данные определения взяты из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl

Теги: Сеть Windows


KeepAliveInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

указывает интервал отправки пакетов проверки активности до тех пор пока не будет получен ответ. Как только ответ получен, задержка перед отправкой следующего пакета снова будет определяться значением параметра KeepAliveTime. Подключение будет разорвано, если после числа попыток передачи, равного значение параметра TcpMaxDataRetransmissions, ответов не получено. Значение по умолчанию: 1000, Допустимый диапазон значений: 1 — 0xFFFFFFFF."
KeepAliveInterval используется для установления интервала через который будут повторно отправляться пакеты до тех пор, пока не будет получен положительный ответ. После получения ответа, задержка до следующей передачи также задается значением KeepAliveTime. Если же, по истечении числа повторных отправлений, значение которого указано в TcpMaxDataRetransmissions, ответ так и не был получен, то подключение будет разорвано.
******Данные определения взяты из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl

Теги: Сеть Windows


IPFilterSecurityEnabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Параметр IPFilterSecurityEnabled указывает, включена ли безопасность IP для всех сетевых адаптеров, привязанных к протоколу IP. Если значение IPFilterSecurityEnabled равно 1, то безопасность включена. Если значение параметра IPFilterSecurityEnabled равно 0, трафик по всем портам для всех протоколов не фильтруется.
Используется для разрешения IPSec на всех сетевых адаптерах, привязанных к протоколу IP. После этого, параметрами IP-безопасности конкретного сетевого адаптера можно управлять с помощью метода EnableIPSec.

Теги: Сеть Windows


IGMPLevel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

IGMPLevel указывает степень поддержки многоадресной IP-рассылки и участия в протоколе IGMP (Internet Group Management Protocol). На уровне 0 система не поддерживает многоадресную рассылку. На уровне 1 она может только посылать пакеты многоадресной IP-рассылки. На уровне 2 система может посылать пакеты многоадресной IP-рассылки и полностью участвовать в IGMP для получения пакетов. Значение по умолчанию: 2"
******Данные определения взяты из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl

Теги: Сеть Windows


Hostname
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_string

значения данных строковых параметров (и параметра NV_Hostname) определяют имя компьютера, используемое в локальной сети.

Теги: Сеть Windows


GlobalMaxTcpWindowSize
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальный размер окна приема. По умолчанию значение этого параметра равно 0х4000, но может принимать значения от 0 до 0х3FFFFFFF

Теги: Сеть Windows


ForwardBufferMemory
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

ForwardBufferMemory указывает размер памяти, выделяемой IP для хранения данных пакетов в очереди пакетов маршрутизатора. Когда это буферное пространство заполняется, маршрутизатор начинает удалять пакеты из очереди в произвольном порядке. Буферы данных очереди пакетов имеют размер 256 байт, поэтому значения свойства должны быть кратны 256. Если недостаточно одного буфера для хранения пакета, то используется несколько связанных буферов. IP-заголовки пакетов хранятся отдельно. Значение свойства игнорируется и буферы не выделяются, если маршрутизатор IP выключен. Размер буфера может принимать значения от MTU до 0xFFFFFFFF. Значение по умолчанию: 74240 (размер пятидесяти 1480-байтных пакетов, округленный до кратного 256 значения).
Параметр ForwardBufferMemory указывает размер очереди пакетов маршрутизатора, используемой для хранения данных пакетов.
******Данные определения взяты из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl

Теги: Сеть Windows


ForwardBroadcasts
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра dword-типа определяет, разрешено ли системе передавать широковещательные пакеты. По умолчанию значение данного параметра равно 0.

Теги: Сеть Windows


EnableSecurityFilters
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра dword-типа равно 1, то будут включены фильтры по номеру порта для различных пакетов. Сами же номера портов, пакеты по которым могут приниматься сетевой картой, содержаться в одном из подразделов ветви HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces, содержимое которой мы рассмотрим чуть ниже.

Теги: Сеть Windows


EnablePMTUDiscovery
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

Указывает, используется ли обнаружение MTU пути (Maximum Transmission Unit). При установке значения этого свойства в 1 TCP пытается обнаружить MTU (наибольший размер пакета) пути к удаленному компьютеру. При обнаружении MTU пути и ограничении размера сегментов TCP этой величиной, TCP может исключить фрагментацию на пути, связывающем сети с различным значением MTU. Фрагментация неблагоприятно влияет на пропускную способность TCP и влечет за собой перегрузку сети. При установке значения этого свойства в 0, все подключения к компьютерам за пределами локальной подсети будут выполняться со значением MTU, равным 576 байт. Значение по умолчанию: 1.
Параметр PMTUDiscoveryEnabled указывает, что TCP должен использовать обнаружение MTU пути к удаленному компьютеру. Если значение параметра равно 1, соответствующий метод включает обнаружение MTU.
******Данные определения взяты из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl

Теги: Сеть Windows


EnablePMTUBHDetect
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Указывает, выполняется ли обнаружение маршрутизаторов "черная дыра". При установке значения свойства в 1, TCP пытается обнаружить такие маршрутизаторы при обнаружении MTU пути (Maximum Transmission Unit). Маршрутизатор "черная дыра" не возвращает сообщения ICMP Destination Unreachable, когда ему необходимо фрагментировать IP-датаграму с установленным флагом Don't Fragment, на основании которых TCP выполняет обнаружение MTU пути. При использовании этой возможности TCP пытается передать сегменты без флага Don't Fragment, если несколько раз подряд не получено подтверждение. Если подтверждение будет получено, MSS будет уменьшено и флаг Don't Fragment установлен для всех последующих пакетов. Выполнение обнаружения маршрутизаторов "черная дыра" увеличивает максимальное число передач, выполняемых для сегмента. Значение по умолчанию: 0.
Используется для включения определения маршрутизаторов типа "черная дыра". Установка этого параметра в значение 1 приведет к тому, что TCP попытается обнаружить такие маршрутизаторы при определении максимального передаваемого блока (MTU) для пути. Маршрутизатор "черная дыра" не возвращает сообщения ICMP-протокола "Назначение недостижимо", когда требуется фрагментировать IP-датаграммы с установленным битом "Не фрагментировать". Для правильного определения MTU пути TCP необходимо получать подобных сообщения. Когда эта возможность включена (если после нескольких попыток передачи сегмента ответа не последовало), TCP попытается отправить сегменты в которых бит "Не фрагментировать" будет сброшен. В случае успешной передачи сегмента будет выслано подтверждение, и тогда максимальный размер сегмента (MSS) будет уменьшен, а бит "Не фрагментировать" в следующих пакетах будет установлен вновь. Разрешение определения маршрутизаторов типа "черная дыра" увеличивает максимальное число повторных отправлений выполняемых для заданного сегмента.
******Данные определения взяты из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl

Теги: Сеть Windows


EnableICMPRedirect
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра dword-типа определяет, будет ли разрешены ICMP Redirect пакеты в сети. По умолчанию значение данного параметра равно 1.

Теги: Сеть Windows


EnableDeadGWDetect
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

Указывает, используется ли распознавание неработающих шлюзов. Если значение этого свойства равно 1, то TCP осуществляет распознавание неработающих шлюзов. В случае обнаружения такого шлюза (после нескольких попыток передачи сегмента ответа не получено) протокол IP по запросу TCP переключится на резервный шлюз. Значение по умолчанию: 1.
Параметр DeadGWDetectEnabled указывает, использует ли TCP распознавание неработающих шлюзов. Если TRUE, то соответствующий метод включит распознавание неработающих шлюзов.
******Данные определения взяты из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl

Теги: Сеть Windows


Domain
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_string

значение данного строкового параметра определяет имя домена, к которому подключен компьютер. Этот и предыдущие параметры можно изменить при помощи вкладки Имя компьютера диалога Свойства: Система.
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает DNS-домен. Этот параметр представляет собой название организации, завершаемое точкой, после которой следует расширение, указывающее ее тип.
Пример: microsoft.com

позволяет установить параметры домена DNS. Работа этого метода зависит от адаптера и операционной системы. В Windows 2000 этот параметр применяется к целевому адаптеру. В NT4 этот параметр является глобальным.

Теги: Сеть Windows


DisableTaskOffload
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

данный параметр dword-типа определяет состояние дополнительного сопроцессора сетевой карты — на некоторых сетевых картах есть дополнительный сопроцессор, который позволяет разгрузить работу процессора системы. Отлично, скажете вы, у меня как раз такая сетевая карта. Если вы действительно так скажете, тогда спешу вас обрадовать — по умолчанию в Windows 2000 и Windows XP функции дополнительного сопроцессора отключены, и чтобы их включить, нужно присвоить этому параметру dword-типа значение, равное 0.

Теги: Сеть Windows


DisableReplaceAddressInConflicts
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра равно 1, то система будет запрещать клиенту модифицирование записей других узлов в DNS на свой при возникновении конфликтных ситуаций. Если же значение параметра равно 0, то злоумышленник может провести атаку на DNS, целью которой является подмена адреса чужого компьютера на свой.

Теги: Сеть Windows


DefaultTTL
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра определяет максимальное время жизни пакета (TTL). То есть, сколько узлов Internet он пройдет, прежде чем будет считаться утерянным. По умолчанию значение данного параметра равно 0х00000080, но может изменяться в пределах от 1 до 255.
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
DefaultTTL содержит используемое по умолчанию значение TTL (Time To Live), указываемое в заголовках исходящих пакетов IP. Значение TTL указывает допустимое число маршрутизаторов, через которые пакет IP может пройти до достижения пункта назначения. Каждый маршрутизатор уменьшает значение TTL проходящих пакетов на единицу и удаляет пакет, если его значение TTL равно 0. Значение по умолчанию: 32. Допустимый диапазон значений: 1 — 255.
Параметр DefaultTTL указывает значение TTL (Time to Live) в заголовках исходящих пакетов IP.

Теги: Сеть Windows


DefaultTOS
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

DefaultTOS содержит используемое по умолчанию значение TOS (Type Of Service), указываемое в заголовках исходящих пакетов IP. Возможные значения определяются RFC 791. Значение по умолчанию: 0. Допустимый диапазон значений: 0 — 255
Параметр DefaultTOS указывает значение TOS (Type of Service) в заголовках исходящих пакетов IP. Описания значений представлены в RFC 791.
******Данные определения взяты из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl

Теги: Сеть Windows


DeadGWDetectDefault
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

значение данного dword-параметра определяет, будет ли проверяться доступность шлюзов для возможных сетевых интерфейсов по умолчанию. Если главный шлюз не доступен, тогда будет использоваться дополнительный (если, конечно, он указан).

Теги: Сеть Windows


DataBasePath
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_string

данный параметр строкового типа содержит в себе путь к каталогу, хранящему файлы hosts, lmhosts и т.д. Эти файлы необходимы службе wins. Если вы используете эту службу, то ради безопасности можете хотя бы изменить путь к каталогу, хранящему ее файлы.
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
устанавливает путь к стандартным файлам для работы с Интернетом (HOSTS, LMHOSTS,NETWORKS, PROTOCOLS). Этот путь используется интерфейсом Windows Sockets (WinSock).
Параметр DatabasePath указывает допустимый путь Windows 2000 или Windows NT 3.51 или выше к стандартным файлам баз данных Интернета (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS), используемых интерфейсом
Windows Sockets.

Теги: Сеть Windows


ArpUseEtherSNAP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра dword-типа определяет, разрешено ли системе передавать пакеты Ethernet в формате 802.3 SNAP. По умолчанию значение данного параметра равно 0, то есть системе разрешается использовать только формат Ethernet DIX.
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
используется для разрешения Ethernet-пакетам использовать SNAP-кодировку 802.3. По умолчанию, стек пересылает пакеты в Ethernet-формате DIX (Digital, Intel, Xerox). После вызова этого метода он будет использовать оба формата.
Если значение параметра ArpUseEtherSNAP равно 1, то TCP/IP передает пакеты Ethernet, используя кодировку 802.3 SNAP.

Теги: Сеть Windows


ArpCacheLife
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: reg_dword

В Windows реализована возможность хранения MAC-адресов компьютеров, с которыми производилось соединение. Эта информация хранится в ARP-кэше в виде таблицы IP-адресов и соответствующих им MAC-адресов. Данный параметр определяет значение времени жизни записей в ARP-кэше.

По умолчанию записи в ARP-кэше хранятся две минуты для неиспользуемых записей и 10 минут для используемых.

Теги: Сеть Windows


ArpAlwaysSourceRoute
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра dword-типа определяет, будет ли система передавать пакеты с включенным флагом источника маршрутизации. По умолчанию значение данного параметра равно 0, то есть такие пакеты отбрасываются, что в некоторых видах сетей, например Token Ring, может пагубно повлиять на их работу.
*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
используется для установки передачи ARP-запросов по TCP/IP.
Параметр ArpAlwaysSourceRoute содержит значение, которое указывает, передает ли TCP/IP ARP-запросы. Если значение этого параметра установлено в 1, то TCP/IP передает ARP-запросы с включенной маршрутизацией источников в сетях Token Ring. По умолчанию, стек пытается передавать ARP-запросы без маршрутизации источников, и если ответ не получен, он включает маршрутизацию.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\parameters

Тип параметра: подраздел

Настройка стека TCP/IP.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip

Тип параметра: подраздел

Настройка стека TCP/IP.

Теги: Архивация Windows


DisabledComponents
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip6\Parameters

Тип параметра: reg_dword

Чтобы выборочно отключить ISATAP для компьютеров на поддерживающей IPv6 части интрасети, присвойте данному параметру значение 4.

Теги: Vista Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters\LicenseServers\[NETBIOS имя сервера лицензий для службы терминалов Windows Server 2003]

Тип параметра: reg_dword

Создание данного подраздела реестра регистрирует сервер лицензий для службы терминалов Windows 2003 Server. Данный раздел описан в статье KB279561 базы знаний Microsoft.

Теги: Конфигурация Windows


DefaultLicenseServer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters

Тип параметра: reg_dword

С помощью данного параметра типа REG_SZ можно указать имя сервера лицензий для терминалов Windows 2000, расположенных в одном домене. Данная возможность описана в статье KB239107 базы знани Microsoft.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TERMSERVICE

Тип параметра: подраздел

Данная служба предоставляет возможность работы с программами терминалов, а также позволяет нескольким пользователям одновременно интерактивно подключаться к компьютеру и отображать удаленный рабочий стол. Как правило, если компьютер не подключен к сети или к нему не должны получать доступ из сети, эту службу лучше отключить.
Служба терминалов занимает около 900 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TERMSERVICE.
Для запуска данной службы необходимо, чтобы также была запущена служба УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC). Также для работы данной службы необходима библиотека termsrv.dll.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TRKWKS

Тип параметра: подраздел

Данная служба предназначена для автоматического отслеживания связей (например, связей ярлык-приложение) при перемещении объектов в пределах файловой системы компьютера или домена. Например, данная служба реализует возможность автоматической корректировки пути, по которому ведет ярлык, если программа, на которую ссылается этот ярлык, будет перемещена. Если данная возможность вам не нужна, можно отключить эту службу.
Служба КЛИЕНТ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ИЗМЕНИВШИХСЯ СВЯЗЕЙ занимает около 140 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TRKWKS.
Для запуска службы КЛИЕНТ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ИЗМЕНИВШИХСЯ СВЯЗЕЙ необходимо, чтобы также была запущена служба УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC). Также для работы данной службы необходима библиотека trkwks.dll.

Теги: Конфигурация Windows


TraceOutputMode
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tssdis

Тип параметра: reg_dword

С помощью данного параметра DWORD-типа можно определить, будут ли отображаться сведения о работе службы каталога сеансов служб терминалов. Если значение данного параметра равно 0, тогда сведения выводится не будут, если значение равно 1, тогда вывод будет производится в отладчик, а если значение данного параметра равно 3, тогда вывод будет производится в файл Tssdis.log, находящийся в папке %systemroot%\System32.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Update

Тип параметра: подраздел

Информация для Intel Update Driver.

Теги: Конфигурация Windows


Port
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
Port указывает последовательный порт, к которому подключен ИБП.
Пример: COM1:

Теги: Конфигурация Windows


Options
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
определяет, выставлен ли источником питания сигнал о неполадках питания
определяет, выставлен ли источником питания сигнал низкого заряда батарей
определяет, возможно ли удаленное выключение источника бесперебойного питания
указывает, установлена ли батарея на устройстве.

Теги: Конфигурация Windows


MessageInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает продолжительность интервала между отправляемыми пользователям сообщениями о неполадках питания.

Теги: Конфигурация Windows


FirstMessageDelay
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
FirstMessageDelay указывает задержку перед отправкой первого сообщения пользователям, в случае сбоя питания. Если питание восстанавливается за время FirstMessageDelay, сообщения пользователям не отправляются, но событие заносится в журнал

Теги: Конфигурация Windows


CommandFile
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS

Тип параметра: reg_string

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
CommandFile указывает имя командного файла, который должен быть выполнен непосредственно перед выключением.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS

Тип параметра: подраздел

определяет настройки сервиса источников бесперебойного питания.

Теги: Конфигурация Windows


EndIdleEndpointSupport
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usb

Тип параметра: reg_dword

Присвойте данному параметру значение 1, чтобы решить проблему некорректной работы USB-драйвера в ноутбуках, из-за которой идет повышенный расход энергии батареи.

Теги: XP Оборудование Windows


DisableSelectiveSuspend
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usb

Тип параметра: reg_dword

Если на вашей материнской плате присутствуют USB-порты, тогда в консоли Диспетчер устройств будет присутствовать тип устройств Контроллеры универсальной последовательной шины USB. Среди устройств, подключенных к этому типу, будут присутствовать корневые USB концентраторы. Если открыть диалог Свойства одного из корневых USB концентраторов, можно увидеть вкладку Управление электропитанием, с помощью которой настраивается возможность отключения устройства для экономии энергии. С помощью реестра существует возможность скрыть эту вкладку (или, наоборот, добавить ее, если она отсутствует). Чтобы скрыть вкладку Управление электропитанием, достаточно параметру DWORD-типа DisableSelectiveSuspend из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usb, присвоить значение, равное 1.
******************************
Установка данного параметра REG_DWORD типа равным 1 отключает возможность приостановки контроллера OHCI драйвером USB, если к контроллеру USB не подключено ни одного устройства. По умолчанию драйвер USB приостанавливает контроллер OHCI, если к компьютеру не подключено ни одного устройства USB. В этом случае при подключении нового устройства USB, система может не суметь определить момент подключения к порту USB. То есть, по прежнему будет считать, что никакое устройство не подключено.Эта проблема описана в базе знаний Microsoft под номером KB314634.

Теги: Конфигурация Windows


NameSrvQueryTimeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP

Тип параметра: reg_dword

Задает временной интервал между последовательными запросами заданного имени, отправляемыми на сервер DNS.

Теги: Сеть Windows


PMTUDiscovery
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VXD\MSTCP

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будет выполняться проверка пути пакета на возможность передачи без фрагментации.

Теги: Сеть Windows


PMTUBlackHoleDetect
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VXD\MSTCP

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то будет вестись поиск "черных дыр".

Теги: Сеть Windows


DefaultTTL
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VXD\MSTCP

Тип параметра: reg_dword

Определяет время жизни пакета.

Теги: Сеть Windows


DefaultRcvWindow
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VXD\MSTCP

Тип параметра: reg_dword

Размер буфера, в который помещается содержимое принятых пакетов.

Теги: Сеть Windows


DefaultMSS
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VXD\MSTCP

Тип параметра: reg_dword

Определяет максимальный размер области данных в поступающем пакете.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VXD\MSTCP

Тип параметра: подраздел

Настройки TCP

Теги: Конфигурация Windows


requiresecuritysignature
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VXD\VnetSup

Тип параметра: reg_dword

Если равно"1", то работа в сети будет вестись только с пакетами, имеющими smb-подпись

Теги: Сеть Windows


enablesecuritysignature
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VXD\VnetSup

Тип параметра: reg_dword

Если равно"1", то будут разрешены smb-подписи.

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VXD\VnetSup

Тип параметра: подраздел

Настройки сети

Теги: Сеть Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VXD

Тип параметра: подраздел

Имена всех драйверов VxD, загруженных в процессе запуска Windows.

Теги: Конфигурация Windows


Type
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters

Тип параметра: reg_string

Если его значение равно NoSync, тогда синхронизация времени выполняться не будет. Если же значение этого параметра равно Ntp, то будет при помощи NTP серверов. Также значение данного параметра может быть равно AllSync — в этом случае будет разрешена синхронизация со всеми типами служб.

Теги: Время Windows


ReliableTimeSource
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра DWORD-типа равно 1, тогда данный компьютер может использоваться как сервер для синхронизации времени. По умолчанию значение этого параметра равно 0.

Теги: Время Windows


Period
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters

Тип параметра: reg_dword

данный параметр DWORD-типа определяет частоту синхронизации времени. Если значение этого параметра равно 0, то синхронизация будет выполняться один раз в день. Также данный параметр может иметь строковый тип. В этом случае в нем могут находиться следующие значения:
BiDay — выполнять синхронизацию времени каждые два дня;
TriDay — выполнять синхронизацию времени каждые три дня;
Weekly — выполнять синхронизацию времени каждую неделю;

Теги: Время Windows


NtpServer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит имя сайта сервера точного времени Интернет.

Значение данного параметра изменяется на основе выпадающего списка Сервер.

Элементы данного списка определяются параметрами строкового типа ветви реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DateTime\Servers.
Названия этих элементов имеют формат 1, 2, 3 и т.д. Значения данных параметров определяют название сайта сервера точного времени.

Теги: Время Windows


LocalNTP
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра DWORD-типа определяет, будет ли запускаться SNTP-сервер, если данный компьютер не является контроллером домена. Если значение этого параметра равно 0, запуск SNTP сервера на таком компьютере производиться не будет.

Теги: Время Windows


AvoidTimeSyncOnWan
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра DWORD-типа будет равно 0, тогда будет запрещена синхронизация времени с компьютером, находящимся в другом сайте.

Теги: Время Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters

Тип параметра: подраздел

Содержит в себе параметры синхронизации времени с сервером точного времени интернет.

Теги: Конфигурация Windows


SpecialPollInterval
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient

Тип параметра: reg_dword

Интервал синхронизации часов с time-сервером. По умолчанию равен 604800 (т.е. 7 дней).

Теги: Время Windows


EventLogFlags
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient

Тип параметра: reg_dword

значение данного параметра dword-типа определяет степень подробности протоколирования событий, связанных с NTP-клиентом. По умолчанию значение данного параметра равно 0, а максимально поддерживаемое значение — 3.

Теги: Время Windows


Enabled
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient

Тип параметра: reg_dword

если значение данного параметра dword-типа равно 0, то возможность синхронизации NTP-серверов будет отключена.

Теги: Время Windows


DllName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient

Тип параметра: reg_string

параметр строкового типа, определяющий библиотеку, используемую для работы данной возможности.

Теги: Время Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient

Тип параметра: подраздел

Настройка клиента провайдеров часовых сервисов.

Теги: Время Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders

Тип параметра: подраздел

Настройка провайдеров часовых сервисов.

Теги: Время Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time

Тип параметра: подраздел

Данная служба реализует функцию синхронизации системного времени локального компьютера с сервером времени. На домашних компьютерах эту функцию не часто используют, поэтому ее можно смело отключать.
Служба времени Windows занимает около 100 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\W32TIME.
Также для работы этой службы необходима библиотека w32time.dll.

Теги: Безопасность Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WEBCLIENT

Тип параметра: подраздел

Данная служба позволяет изменять или добавлять файлы, хранящиеся в Интернет. Если данная стандартная функция Windows вам не нужна, то данную службу лучше отключить.
Служба ВЕБ-КЛИЕНТ занимает около 800 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной службы (NT AUTHORITY\LocalService) автоматически при каждом входе пользователя в систему (при этом она запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\WEBCLIENT.
Для запуска службы ВЕБ-КЛИЕНТ необходимо, чтобы также была запущена служба ПЕРЕНАПРАВИЛЬ КЛИЕНТОВ WEBDAV. Эта служба описывается в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\MRXDAV.
Также для работы службы ВЕБ-КЛИЕНТ необходима библиотека webclnt.dll.

Теги: Время Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WINMGMT

Тип параметра: подраздел

Данная служба предоставляет информацию о конфигурации компьютера, установленных на нем программ и служб всем программам, которым необходима эта информация для корректной работы. После отключения данной службы программы, которым необходима информация, которая предоставляется этой службой, могут работать некорректно. Также после отключения данной службы будут отключены службы ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ и БРАНДМАУЭР WINDOWS/ОБЩИЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ (ICS). Крайне не рекомендуется отключать эту службу.
Служба ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ WINDOWS запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (запускается как часть процесса svchost.exe). Для того чтобы отключить эту службу, необходимо воспользоваться параметром START из ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\WINMGMT.
Для запуска службы ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ WINDOWS необходимо, чтобы также была запущена служба УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC). Также для работы данной службы необходима библиотека WMIsvc.dll.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WUAUSERV

Тип параметра: подраздел

Данная служба предназначена для автоматического скачивания из Интернет и установки обновлений (сервис паков или заплаток) операционной системы и стандартных компонентов Windows XP. При этом сведения об уже установленных обновлениях берутся из реестра. Для этого предназначены две ветви реестра — HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\HOTFIX и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\UPDATES. Первая из этих ветвей содержит список подразделов, названных в честь установленных обновлений. Из этих подразделов можно определить описание обновления (параметр строкового типа FIX DESCRIPTION), а также работоспособность обновления (параметр DWORD-типа VALID). Вторая ветвь реестра также содержит в себе список подразделов, названных в честь установленного обновления, но эти подразделы содержат намного больше параметров. В частности, в данных подразделах содержатся сведения о дате установки обновления (параметр строкового типа INSTALLEDDATE), учетной записи пользователя, который устанавливал данное обновление (параметр строкового типа INSTALLEDBY), а также команду, с помощью которой можно удалить установленное обновление, вернув систему в предыдущему состоянию (параметр строкового типа UNINSTALLCOMMAND). Также в этих подразделах содержится вложенный подраздел FILELIST, который определяет те системные файлы Windows XP, которые были заменены данным обновлением.
Служба АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ занимает около 800 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (при этом она запускается как часть процесса svchost.exe). Служба АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ является хорошим средством обновления операционной системы, но только в том случае, если компьютер подключен к Интернет и у вас есть много денег, чтобы платить за те мегабайты обновлений, который для вас будет выкачивать автоматическое обновление. В противном случае службу АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ лучше отключить. Для этого достаточно присвоить параметру DWORD-типа START значение, равное 4. Данный параметр расположен в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\WUAUSERV.
На возможность запуска данной службы не влияют никакие другие службы. При этом для работы автоматического обновления необходима библиотека wuauserv.dll.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WZCSVC

Тип параметра: подраздел

Данная служба предназначена для автоматической настройки устройств, работающих по стандарту 802.11 (то есть, использующих беспроводной доступ к сети или компьютеру). При этом многие такие устройства поставляются с собственными программами для установки, настройки и поддержки в функциональном состоянии оборудования, работающего в стандарте 802.11. В этом случае для стабильной работы устройств, необходимо использовать только программы, поставляемые вместе с самим устройством, а не средства операционной системы Windows.
Служба БЕСПРОВОДНАЯ НАСТРОЙКА занимает около 270 Кбайт оперативной памяти и запускается с правами локальной системы (Local System) автоматически при каждом входе пользователя в систему (при этом она запускается как часть процесса svchost.exe). Если на компьютере отсутствуют устройства, работающие в стандарте 802.11, тогда эту службу можно отключить. Также ее можно отключить, если для настройки и установки устройства предназначена отдельная программа, поставляемая вместе с устройством. Но в этом случае стоит внимательно проследить за тем, не нарушилась ли после отключения службы какая-то функциональная составляющая устройства, и в случае неправильной работы каких-нибудь функций, опять установить автоматический запуск службы БЕСПРОВОДНАЯ НАСТРОЙКА. Для того чтобы отключить данную службу, достаточно присвоить параметру DWORD-типа START значение, равное 4. Данный параметр расположен в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\WZCSVC.
Для запуска службы БЕСПРОВОДНАЯ НАСТРОЙКА необходимо, чтобы также были запущены следующие службы: NDIS-ПРОТОКОЛ ВВОДА/ВЫВОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА и УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР (RPC). При этом первая служба описывается в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\NDISUIO, а ветвь реестра для второй службы мы уже рассматривали.
Также для работы службы БЕСПРОВОДНАЯ НАСТРОЙКА необходима библиотека wzcsvc.dll.

Теги: Конфигурация Windows


RechargeRate
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[сервис внешней батареи]

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает время, которое необходимо для полной зарядки батареи.

Теги: Конфигурация Windows


BatteryLife
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[сервис внешней батареи]

Тип параметра: reg_dword

*********Следующее определение взято из стандартных файлов Windows cimwin32.mof и cimwin32.mfl
указывает время, которое занимает полное израсходование заряда батареи после ее полной зарядки.

Теги: Сеть Windows


ServiceDllUnloadOnStop
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Parameters

Тип параметра: reg_expand_sz

Если значение данного параметра равно 1, тогда библиотека, необходимая для работы службы, будет выгружаться из оперативной памяти компьютера при остановке работы данной службы.

Теги: Конфигурация Windows


ServiceDll
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Parameters

Тип параметра: reg_expand_sz

Он определяет библиотеку, необходимую для работы службы.

Теги: Конфигурация Windows


WbemAdapStatus
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Performance

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 0, тогда сведения о работе процесса ADAP не будут заноситься в стандартные журналы операционной системы.

Теги: Мониторинг Windows


Open Timeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Performance

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальное время ожидания загрузки счетчиков.

Теги: Мониторинг Windows


Library
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Performance

Тип параметра: reg_string

Он определяет название библиотеки, в которой описаны параметры работы счетчиков производительности, определенных в данной ветви реестра.

Теги: Мониторинг Windows


Last Help
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Performance

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр хранит конечный номер описаний счетчиков производительности, настройки которых определяются при помощи данной ветви реестра.

Теги: Мониторинг Windows


Last Counter
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Performance

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр хранит конечный номер счетчиков производительности, настройки которых определяются при помощи данной ветви реестра.

Теги: Мониторинг Windows


IsMultiInstance
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Performance

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда счетчики производительности, определяемые в этой ветви реестра, поддерживают одновременное отслеживание работы нескольких экземпляров.

Теги: Мониторинг Windows


First Help
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Performance

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр хранит начальный номер описаний счетчиков производительности, настройки которых определяются при помощи данной ветви реестра.

Теги: Мониторинг Windows


First Counter
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Performance

Тип параметра: reg_dword

Данный параметр хранит начальный номер счетчиков производительности, настройки которых определяются при помощи данной ветви реестра.

Теги: Конфигурация Windows


Disable Performance Counters
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Performance

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра REG_DWORD типа равно 1, тогда счетчики производительности для данной службы будут оключены.

Этот параметр описан в статье KB266416 базы знаний Microsoft для Windows 2000.

Теги: Мониторинг Windows


Collect Timeout
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Performance

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет максимальную задержку ответа счетчика на запрос операционной системы.

Если счетчик не успевает ответить на запрос операционной системы по истечении времени, указанного в данном параметре, тогда в стандартный журнал Windows заносится соответствующее событие.

Данный параметр типа REG_DWORD определяет задержку при загрузке компьютера, в течение которой должен отозватся данный счетчик производительности.
Этот параметр описан в статье KB266416 базы знаний Microsoft для Windows 2000.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]\Performance

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит сведения о библиотеках, описывающих счетчики производительности соответствующей службы, а также индивидуальные параметры работы счетчиков производительности для данной службы.

Теги: Конфигурация Windows


Type
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_dword

Он определяет тип службы или драйвера. Данный параметр может принимать следующие значения.

— 0х1. Устройство уровня ядра. Данное значение используется только при описании драйверов.
— 0х2. Драйвер файловой системы уровня ядра. Данное значение используется только при описании драйверов.
— 0х4. Аргумент для адаптера (устаревшее значение). Данное значение используется только при описании драйверов.
— 0х8. Распознавание файловой системы. Данное значение используется только при описании драйверов.
— 0х10. Программа, запускающая отдельный процесс.
— 0х20. Программа, запускаемая в общем процессе (это позволяет экономить ресурсы компьютера).
— 0х100. Данное значение может добавляться к предыдущим значениям. Если оно присутствует в параметре Type, тогда соответствующей службе разрешено взаимодействовать с рабочим столом пользователя (например, она может отображать свои окна и диалоги).
Взаимодействие с рабочим столом разрешено только службам, запущенным от имени локальной системы.

Теги: Конфигурация Windows


Tag
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_dword

Он определяет конкретную позицию драйвера в группе, указанной параметром Group.

Теги: Конфигурация Windows


Start
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_dword

Он определяет момент запуска службы, и будет ли служба запускаться вообще. Данный параметр может принимать следующие значения.

— 0. Запускается загрузчиком операционной системы (NTLDR) перед началом этапа инициализации ядра. Данное значение используется только при описании драйверов.
— 1. Запускается подсистемой ввода/вывода при инициализации ядра. Данное значение используется только при описании драйверов.
— 2. Запускается диспетчером управления сервисами (SMSS) после запуска диалога приветствия winlogon.exe. Данное значение используется только при описании служб.
— 3. Драйвер или служба запускаются вручную программами, для работы которых они необходимы.
— 4. Запуск драйвера или службы запрещен.

Теги: Конфигурация Windows


ServiceSidType
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_dword

Он определят тип идентификатора безопасности SID, присвоенного данной службе. Если значение данного параметра равно 1, тогда служба будет использовать неограниченный SID. А если значение данного параметра равно 3, тогда ограниченный.

Идентификатор безопасности (SID) служит для идентификации службы с целью определения объектов (ветвей реестра или папок файловой системы), к которым данная служба может получить доступ.

Благодаря этому параметру многие службы операционной системы Windows Vista больше не требуют запуска от имени локальной системы (что снижает безопасность компьютера). Если служба запускается от имени стандартного пользователя, но требует для своей работы доступ к определенным ветвям реестра или каталогам, доступ к которым стандартному пользователю запрещен, применяется SID службы. Операционная система предоставляет данной службе доступ к соответствующим объектам на основе ее идентификатора безопасности.

Теги: Конфигурация Windows


Security
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_binary

Он определяет дескриптор защиты службы. Дескриптор защиты описывает пользователей, которые могут получить доступ к службе, а также те действия, которые разрешено совершать данным пользователям.

Теги: Конфигурация Windows


RequiredPrivileges
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_multi_sz

Данный параметр является нововведением операционной системы Windows Vista и имеет тип REG_MULTI_SZ. Он определяет дополнительные привилегии, которые необходимы для работы этой службы.

Благодаря этому параметру многие службы операционной системы Windows Vista больше не требуют запуска от имени локальной системы (что снижает безопасность компьютера). Вместо этого службы запускаются от имени стандартного пользователя, но с предоставлением отдельных дополнительных привилегий, необходимых для функционирования службы.

Теги: Конфигурация Windows


RebootMessage
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_string

Содержит сообщение, посылаемое администратору при возникновении сбоя в работе службы

Теги: Конфигурация Windows


ObjectName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет учетную запись пользователя, от имени которого запускается служба. Если данный параметр отсутствует в подразделе службы, тогда служба запускается с правами локальной системы.

Этот параметр может принимать следующие значения.

— LocalSystem. Служба запускается с правами локальной системы (данная учетная запись принадлежит к администраторам компьютера). В операционной системе Windows Vista некоторые привилегии данной учетной записи были ограничены.
Данная учетная запись хранит свои настройки в ветви реестра HKEY_USERS\.DEFAULT. Профиль же этой учетной записи содержится в каталоге %systemdrive%\Users\Default.

— NT Authority\NetworkService. Служба запускается с правами пользователя, которому разрешено взаимодействовать с сетью.
Данная учетная запись хранит свои настройки в ветви реестра HKEY_USERS\S-1-5-20. Профиль же этой учетной записи содержится в каталоге %systemroot%\ServiceProfiles\NetworkService.

— NT AUTHORITY\LocalService. Служба запускается с правами локального пользователя. Данная учетная запись может взаимодействовать с сетью только при помощи нулевых сеансов.
Данная учетная запись хранит свои настройки в ветви реестра HKEY_USERS\S-1-5-19. Профиль же этой учетной записи содержится в каталоге %systemroot%\ServiceProfiles\LocalService.

— .\«логин пользователя». Служба запускается с правами данного пользователя.

Теги: Конфигурация Windows


ImagePath
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит путь к исполняемому файлу, который является файлом службы.

Теги: Конфигурация Windows


Group
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет группу, к которой относится данная служба.

Теги: Конфигурация Windows


FailureCommand
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_string

Содержит команду, выполняемую при возникновении сбоя в работе службы

Теги: Конфигурация Windows


FailureActionsOnNonCrashFailures
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_dword

Если значение данного параметра равно 1, тогда действия, выполняемые при сбое в работе службы, также будут применяться и при возникновении ошибок во время ее остановки

Теги: Конфигурация Windows


FailureActions
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_binary

Он определяет действия, которые будет выполнять операционная система при обнаружении ошибок в работе службы. Формат значения данного параметра следующий: сначала описываются действия для первой неудачной попытки запуска, потом для второй, а потом для всех остальных.

Теги: Конфигурация Windows


ErrorControl
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_dword

Он определяет действия, которые выполнит операционная система при возникновении ошибок во время запуска службы. Данный параметр может принимать следующие значения.

— 0. Загрузка операционной системы продолжается — диспетчер ввода-вывода игнорирует возникшую ошибку.
— 1. Загрузка операционной системы продолжается, однако пользователю выдается предупреждение о возникшей ошибке.
— 2. Загрузка операционной системы прекращается и выполняется перезагрузка компьютера для запуска в режиме последней удачной конфигурации. Если компьютер загружается именно в режиме последней удачной конфигурации, ошибка игнорируется.
— 3. Загрузка операционной системы прекращается и выполняется перезагрузка компьютера для запуска в режиме последней удачной конфигурации. Если компьютер загружается именно в режиме последней удачной конфигурации, отображается «синий экран смерти» BSOD.

Теги: Конфигурация Windows


DisplayName
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр определяет название службы. Это название используется в различных программах, например, в консоли services.msc, как альтернативный способ идентификации службы. Основным же способом идентификации службы, который используется на уровне операционной системы, является название подраздела реестра, в котором служба описана.

Теги: Конфигурация Windows


Description
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_string

Данный параметр содержит описание службы.

Теги: Конфигурация Windows


DependOnService
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_multi_sz

Он определяет службы, которые должны быть запущены перед запуском данной службы. Как правило, данный параметр используется для указания служб, без работы которых запуск данной службы невозможен.
Если данная служба зависит от службы, которая запускается позже данной службы, тогда будет выдано сообщение об ошибке.

Теги: Конфигурация Windows


DependOnGroup
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_multi_sz

Он определяет группы, которые обязательно должны быть запущены перед запуском данной службы. Как правило, данный параметр используется для указания групп, необходимых для работы соответствующей службы.
Если данная служба зависит от группы, которая запускается позже группы, в которую входит данная служба, тогда будет выдано сообщение об ошибке.

Теги: Конфигурация Windows


DelayedAutoStart
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: reg_dword

Если значение этого параметра равно 1, тогда служба будет запускаться автоматически подсистемой SMSS, однако не сразу, а через определенный промежуток времени (с задержкой). Данный параметр используется в том случае, если значение параметра start равно 2.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[служба]

Тип параметра: подраздел

Определяет общие настройки для подразделов этого раздела.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

Тип параметра: подраздел

Содержит список всех сервисов.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet

Тип параметра: подраздел

Определяет системные свойства локального компьютера.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\Disk

Тип параметра: подраздел

Информация о дисках в виде двоичного потока данных. Этот раздел появится только после запуска Disk Administrator.

Теги: Конфигурация Windows


нет
HKLM\SYSTEM\MountedDevices

Тип параметра: reg_dword

Смена буквы диска. Буквы дисков определяются в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ MountedDevices. Эта ветвь содержит набор параметров в количестве, равном числу разделов дисков на компьютере. Названия этих параметров определяются в формате \DosDevices\«буква_диска»:, и чтобы изменить букву, присвоенную диску по умолчанию, достаточно переименовать соответствующий параметр. Изменения вступят в силу только перезагрузки.
Данный метод не рекомендуется применять для диска Windows, на котором находится файл pagefile.sys — в некоторых случаях система после этого может и не загрузиться.

Теги: Оборудование Windows


LastKnownGood
HKLM\SYSTEM\Select

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет подраздел ControlSetN, с помощью которого операционная система загружается в режиме последней удачной конфигурации.

Теги: Вход/выход Windows


Failed
HKLM\SYSTEM\Select

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет подраздел ControlSetN, с помощью которого загрузить операционную систему не удалось.

Теги: Вход/выход Windows


Default
HKLM\SYSTEM\Select

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет подраздел ControlSetN, с помощью которого операционная система загружается по умолчанию.

Теги: Вход/выход Windows


Current
HKLM\SYSTEM\Select

Тип параметра: reg_dword

Значение данного параметра определяет подраздел ControlSetN, с помощью которого операционная система была загружена на данный момент.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM\Select

Тип параметра: подраздел

Данный подраздел содержит в себе набор параметров типа REG_DWORD. Значения этих параметров определяют номера подразделов ControlSetN. Например, значение 1 определяет подраздел ControlSet001, а значение 3 — подраздел ControlSet003.

Теги: Оборудование Windows


SystemSetupInProgress
HKLM\SYSTEM\Setup

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то запускается Setup Wizard

Теги: Инсталляция


MiniSetupInProgress
HKLM\SYSTEM\Setup

Тип параметра: reg_dword

Если равно "1", то запускается MiniSetup Wizard

Теги: Инсталляция


CmdLine
HKLM\SYSTEM\Setup

Тип параметра: reg_string

Определяет команду установки.

Теги: Время


CloneTag
HKLM\SYSTEM\Setup

Тип параметра: reg_dword

Определяет дату и время, когда вы запустили подготавливаемый диск.

Теги: Оборудование


BootDiskSig
HKLM\SYSTEM\Setup

Тип параметра: reg_dword

Определяет сигнатуру загрузочного диска, сохраняемого sysprep.

Теги: Конфигурация


нет
HKLM\SYSTEM\Setup

Тип параметра: подраздел

Определяет настройки, используемые sysprep.

Теги: Вход/выход Windows


нет
HKLM\SYSTEM

Тип параметра: подраздел

Данная ветвь реестра является наиболее важной для корректной работы операционной системы — именно в ней хранятся сведения обо всех службах и драйверах, с которыми может взаимодействовать операционная система, а также основные конфигурационные настройки операционной системы и ее ядра. Эта информация хранится в подразделах ControlSet001, ControlSet002, и т.д. ветви реестра HKLM\SYSTEM. Все эти ветви реестра являются копиями одной и той же ветви, созданными до или после какого-либо события. Кроме того, при работе операционной системы в ветви реестра HKLM\SYSTEM также присутствует подраздел CurrentControlSet. Данный подраздел является лишь ссылкой на один из подразделов ControlSetN, содержимое которого используется в данный момент.

Как правило, если при запуске операционной системы еще ни разу не возникали ошибки, существует всего два подраздела ControlSet001 и ControlSet002. Один из них используется при запуске операционной системы по умолчанию. Второй же создается на основе первого при каждом удачном входе пользователя в операционную систему и используется именно при запуске операционной системы в режиме последней удачной конфигурации.

Теги: Поиск Windows


Flags
HKU\.Default\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\[Имя принтера]

Тип параметра: reg_dword

Присвойте этому параметру значение 8192, если принтер при печати в Word вместо символов отображает квадратики.

Теги: Оборудование Приложения


BrowseNewProcess
HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BrowseNewProcess

Тип параметра: reg_string

Если значение данного параметра равно yes, тогда окна браузера будут запускаться в отдельных процессах.

Теги: IE Windows Приложения


  • на главную страницу
  • все теги

Значки

Настройка отображения значков

DisableThumbnailCache
DontPrettyPath
FolderContentsInfoTip
FriendlyTree
Hidden
HideFileExt
DisableThumbnails
DisableThumbnailsOnNetworkFolders
LinkResolveIgnoreLinkInfo
NoThumbnailCache
IconFont
IconSpacing
IconTitleWrap
IconVerticalspacing
Shell Icon Size
Shell Small Icon Size
link
Max Cached Icons
ThumbnailQuality
ThumbnailSize
IconsOnly
ShowCompColor
ShowTypeOverlay
(по умолчанию)
NoResolveSearch
NoResolveTrack
Location
MaxCacheFileSize1024
MaxCacheFileSize256
MaxCacheFileSize32
MaxCacheFileSize96
MaxPercentageOfFreeSpaceForRebalancing
MinCacheFilesSizesWhenShrinking1024
MinCacheFilesSizesWhenShrinking256
MinCacheFilesSizesWhenShrinking32
MinCacheFilesSizesWhenShrinking96
ShrinkIfGreaterThanPercentageOfFreeSpace
NoChannelLogging
PurgeInfo
ControlPanel (раздел)
11
12
13
19
20
21
22
23
24
27
3
33
34
35
4
40
43
44
5
6
7
8
StartMenu (раздел)
AllowIndexingEncryptedStoresOrItems
DisableRemovable


  • на главную страницу
  • все теги

Время

Настройка работы со временем, а также настройка даты и времени

DstNotification
[1 или 2] (раздел)
DisplayName
Enable
TzRegKeyName
MUI_Display
Active
Support Internet Time
(по умолчанию)
Servers (раздел)
DeliveryMode
AnnounceFlags
EventLogFlags
FrequencyCorrectRate
HoldPeriod
LargePhaseOffset
LocalClockDispersion
MaxAllowedPhaseOffset
MaxNegPhaseCorrection
MaxPollInterval
MaxPosPhaseCorrection
MinPollInterval
PhaseCorrectRate
PollAdjustFactor
SpikeWatchPeriod
UpdateInterval
NtpServer
Type
CrossSiteSyncFlags
Enabled
EventLogFlags
ResolvePeerBackoffMaxTimes
ResolvePeerBackoffMinutes
SpecialPollInterval
Enabled
ActiveTimeBias
Bias
DaylightBias
DaylightName
DaylightStart
DynamicDaylightTimeDisabled
StandardBias
StandardName
StandardStart
TimeZoneKeyName
VDD
AvoidTimeSyncOnWan
LocalNTP
NtpServer
Period
ReliableTimeSource
Type
TimeProviders (раздел)
NtpClient (раздел)
DllName
Enabled
EventLogFlags
SpecialPollInterval
WEBCLIENT (раздел)
CmdLine


  • на главную страницу
  • все теги

Вход/выход

Настройка запуска, выключения, входа и выхода из операционной системы

Load
run
Winlogon (раздел)
KeepRasConnection
passwordexpirywarning
shell
PersistBrowsers
[нет]
HideShutdownScripts
HideStartupScripts
RunLogonScriptSync
Run (раздел)
RunOnce (раздел)
AllowBlockingAppsAtShutdown
AutoEndTasks
HungAppTimeout
WaitToKillAppTimeout
FirstTimeUser
Shutdown Setting
DisableCurrentUserRun
DisableCurrentUserRunOnce
DisableShutdownNamedPipe
DontDisplayLogonHoursWarnings
HideLegacyLogonScripts
HideLogoffScripts
HideLogonScripts
LogonHoursAction
Shell
ShutdownSessionTimeout
MessageExpiryDays
description (раздел)
System
TreatAsSystem
objects (раздел)
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
COMPONENTS (раздел)
UserPasswordHint
SAM (раздел)
Default
ProfilesDirectory
ProgramData
Public
ProfileImagePath
MissedTasksStartupDelay
AutoLogonCount
Background
cachedlogonscount
DefaultDomainName
DefaultPassword
DefaultUserName
ForceAutoLogon
GPEditDebugLevel
IgnoreShiftOverride
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText
LogonType
PowerdownAfterShutdown
ReportBootOk
ScreenSaverGracePeriod
ShowLogonOptions
ShutdownWithoutLogon
TaskMan
UserenvDebugLevel
Userinit
VmApplet
Welcome
WinStationsDisabled
MaxNoGPOListChangesInterval
PrevOsVersion (раздел)
UserList (раздел)
[профиль]
MediaMaxRunTime
Disabled
Credential Providers (раздел)
Disabled
LogonUI (раздел)
LastLoggedOnProvider
LastLoggedOnSAMUser
LastLoggedOnUser
DisableStartupSound
PLAP Providers (раздел)
Disabled
Control Panel (раздел)
DisableLocalMachineRun
DisableLocalMachineRunOnce
Allow-LogonScript-NetbiosDisabled
DisableStatusMessages
DontDisplayLastUserName
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText
LogonType
MaxGPOScriptWait
RunStartupScriptSync
ScForceOption
ShutdownWithoutLogon
UndockWithoutLogon
verbosestatus
ShutdownReason
UserDefined (раздел)
Setup (раздел)
AddressTypeReturned
AllowExclusiveScriptsShareAccess
AllowExclusiveSysvolShareAccess
AllowSingleLabelDnsDomain
AutoSiteCoverage
AvoidPdcOnWan
BackgroundRetryInitialPeriod
BackgroundRetryMaximumPeriod
BackgroundRetryQuitTime
BackgroundSuccessfulRefreshPeriod
dbFlag
DnsAvoidRegisterRecords
DnsRefreshInterval
DnsTtl
ExpectedDialupDelay
ForceRediscoveryInterval
GcSiteCoverage
LdapSrvPriority
LdapSrvWeight
MaximumLogFileSize
NdncSiteCoverage
NegativeCachePeriod
NonBackgroundSuccessfulRefreshPeriod
ScavengeInterval
SiteCoverage
SiteName
TryNextClosestSite
UseDynamicDns
DontPowerOffAfterShutdown
SyncForegroundPolicy
ShutdownReasonOn
ShutdownReasonUI
SnapShot
TimeStampEnabled
TimeStampInterval
CertPropEnabled
EnableRootCertificatePropagation
RootCertificateCleanupOption
AllowDefaultCredentials
AllowDefCredentialsWhenNTLMOnly
AllowFreshCredentials
AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly
AllowSavedCredentials
AllowSavedCredentialsWhenNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowDefault
ConcatenateDefaults_AllowDefNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowFresh
ConcatenateDefaults_AllowFreshNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowSaved
ConcatenateDefaults_AllowSavedNTLMOnly
ConcatenateDefaults_DenyDefault
ConcatenateDefaults_DenyFresh
ConcatenateDefaults_DenySaved
DenyDefaultCredentials
DenyFreshCredentials
DenySavedCredentials
AllowCertificatesWithNoEKU
AllowIntegratedUnblock
AllowSignatureOnlyKeys
AllowTimeInvalidCertificates
FilterDuplicateCerts
ForceReadingAllCertificates
IntegratedUnblockPromptString
ReverseSubject
X509HintsNeeded
CompatibleRUPSecurity
DeleteRoamingCache
SystemStartOptions
WaitToKillServiceTimeout
ASD (раздел)
ImagePath
Class (раздел)
AutoReboot
CrashDumpEnabled
DumpFile
KernelDumpOnly
LogEvent
MiniDumpDir
Overwrite
SendAlert
IgnorePagefileSize
CriticalDeviceDatabase (раздел)
IgnoreGCFailures
KpasswdNames
SidCache (раздел)
AlternateShell
Minimal (раздел)
Network (раздел)
OptionValue
UseAlternateShell
SecurePipeServers (раздел)
GlobalFlag
ObjectDirectories
AppCompatibility (раздел)
DllDirectory
Memory Management (раздел)
SubSystems (раздел)
ShellErrorMode
SystemDirectory
NoThrottle
InternetMTU (раздел)
ArpRetryCount
Current
Default
Failed
LastKnownGood
Setup (раздел)


  • на главную страницу
  • все теги

Безопасность

Выполняет настройку компонентов безопасности операционной системы

Security Center (раздел)
LogSecurityFailures
LogSecuritySuccesses
Remote
TrustPolicy
UseWINSAFER
Browser Helper Objects (раздел)
[{CLSID номер объекта BHO}] (раздел)
Zones (раздел)
1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
CurrentLevel
Description
DISPLAYNAME
Flags
Icon
LowIcon
MinLevel
PMDisplayName
RecommendedLevel
Policies (раздел)
WinOldApp
DisallowRun
EnforceShellExtensionSecurity
NoPrinterTabs
RestrictRun
NoModify
NoRemove
NoRepair
[нет]
[нет]
AlphanumPwds
DisablePwdCaching
HideSharePwds
MinPwdLen
NoNetSetup
NoNetSetupIdPage
NoNetSetupSecurityPage
NoNetworkGroupContents
[нет]
NoAdminPage
NoConfigPage
NoDevMgrPage
NoDispAppearancePage
NoDispBackgroundPage
NoDispCPL
NoDispScrSavPage
NoDispSettingsPage
NoFileSysPage
NoProfilePage
NoPwdPage
NoSecCPL
NoVirtMemPage
[нет]
Policies (раздел)
[нет]
[нет]
[нет]
Advanced
AdvancedTab
AutoConfig
CertifPers
CertifPub
CertifSite
Connection Settings
ConnectionsTab
Connwiz Admin Lock
ContentTab
GeneralTab
History
HomePage
Privacy Settings
PrivacyTab
Profiles
ProgramsTab
Proxy
SecAddSites
SecChangeSettings
SecurityTab
CheckExeSignatures
NoSelectDownloadDir
PreventRun
DisableCachingOfSSLPages
ListBox_Support_ZoneMapKey
ScreenSaverIsSecure
CheckExeSignatures
RunInvalidSignatures
FormSuggest Passwords
FormSuggest PW Ask
Use FormSuggest
New Windows (раздел)
AllowHTTPS
Security (раздел)
Safety Warning Level
Sending_Security
Viewing_Security
Locked
Protected Storage System Provider (раздел)
[текущий профиль] (раздел)
Data (раздел)
{89C39569-6841-11D2-9F59-0000F8085266} (раздел)
[профиль] (раздел)
AlgorithmID
CertificateHash
9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676 (раздел)
CertificateRevocation
DisableCachingOfSSLPages
EnableNegotiate
User Agent
WarnOnPostRedirect
WarnonZoneCrossing
NetCache (раздел)
AssignedOfflineFolders (раздел)
NoAddingComponents
NoClosingComponents
NoComponents
NoDeletingComponents
NoEditingComponents
NoHTMLWallpaper
DefaultFileTypeRisk
HighRiskFileTypes
LowRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
HideZoneInfoOnProperties
SaveZoneInformation
ScanWithAntiVirus
UseTrustedHandlers
NoAddPrinter
NoDeletePrinter
DisableRegistryTools
DisableTaskMgr
NoChangingWallPaper
DisableWindowsUpdateAccess
AnimationsShiftKey
NoAllowControl
NoSecurityPage
Certificates
FormSuggest
FormSuggest Passwords
Ratings
NoBrowserOptions
F
Names (раздел)
C
Names (раздел)
F
UserDontShowInLogonUI
UserTile
V
Names (раздел)
C
SECURITY (раздел)
(по умолчанию)
DefaultPassword (раздел)
Software (раздел)
UseVPUninstallPassword
VPUninstallPassword
Policy
DRM (раздел)
AdvancedOptions (раздел)
Exclude (раздел)
[расширение] (раздел)
Include (раздел)
[расширение] (раздел)
View Source Editor (раздел)
ClientProtocols (раздел)
FirewallDisableNotify
UpdatesDisableNotify
Monitoring (раздел)
AntiSpywareOverride
AntiVirusOverride
FirewallOverride
EnableNotifications
boot.ini
ProductUpdateAvailable
Real-Time Protection (раздел)
ApplicationExecutionAgent
ApplicationRegistrationAgent
AutoStartAgent
DisableAntiSpywareRealtimeProtection
EnableKnownGoodPrompts
EnableUnknownPrompts
IEAddInsAgent
IEConfigurationAgent
IEDownloadsAndOutlookAttachmentsAgent
ServicesAndDriversAgent
SystemConfigurationAgent
ThirdPartyExtensibilityPointsAgent
Scan (раздел)
AutomaticallyCleanAfterScan
CheckForSignaturesBeforeRunningScan
DisableArchiveScanning
DisableHeuristics
DisableRestorePoint
ExcludePaths
ScanParameters
ScheduleDay
ScheduleTime
UpdateOnStartUp
SpyNetReporting
SpyNetReportingLocation
ThreatSeverityDefaultAction (раздел)
AllowNonAdminFunctionality
AlwaysShowTaskTrayIcon
ConsoleFunctionalityAvailable
Advanced Settings (раздел)
[заплата] (раздел)
Installed
[процесс] (раздел)
SL (раздел)
ShowPopups
SystemRestore (раздел)
DeviceNotSelectedTimeout
GinaDLL
System
AutoAdminLogon
SFCDisable
DefaultColumnFile
TemplateIndex
HideDVD
EnableSecureCredentialPrompting
EnumerateAdministrators
WPCEnableOnDomain
[нет]
FileName0
Hint
key
WarnOnOff
[нет]
Allow_Unknowns
Enabled
PleaseMom
[нет]
ConsentPromptBehaviorAdmin
ConsentPromptBehaviorUser
EnableInstallerDetection
EnableLUA
EnableSecureUIAPaths
EnableVirtualization
FilterAdministratorToken
PromptOnSecureDesktop
ValidateAdminCodeSignatures
Uninstall (раздел)
ForceKeyProtection
ActiveDirectoryBackup
ActiveDirectoryInfoToStore
DefaultRecoveryFolderPath
EnableNonTPM
EncryptionMethod
MorBehavior
RequireActiveDirectoryBackup
UsePartialEncryptionKey
UsePIN
UseRecoveryDrive
UseRecoveryPassword
[нет]
DisableFixSecuritySettings
DisableSecuritySettingsCheck
DontReportInfectionInformation
ActiveDirectoryBackup
RequireActiveDirectoryBackup
Enabled
IgnoreDefaultList
IgnoreLocalList
DisableAntiSpyware
EnableUnknownPrompts
DisableLoggingForKnownGood
DisableLoggingForUnknown
CheckForSignaturesBeforeRunningScan
CheckAlternateDownloadLocation
ForceFullUpdate
SpyNetReporting
CacheTimeout
EfsConfiguration
EfsOptions
RsaKeyLength
[нет]
SecurityCenterInDomain
[нет]
SfcScan
SfcShowProgress
DisableNotifications
DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast
DoNotAllowExceptions
EnableFirewall
[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled
[программа]
[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled
[значение]
AllowInboundEchoRequest
AllowInboundMaskRequest
AllowInboundRouterRequest
AllowInboundTimestampRequest
AllowOutboundDestinationUnreachable
AllowOutboundPacketTooBig
AllowOutboundParameterProblem
AllowOutboundSourceQuench
AllowOutboundTimeExceeded
AllowRedirect
LogDroppedPackets
LogFilePath
LogFileSize
LogSuccessfulConnections
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
CertificateRevocation
AuthenticodeEnabled
LogFileName
IDConfigDB (раздел)
Authentication Packages
Bounds
CrashOnAuditFail
DisableDomainCreds
LimitBlankPasswordUse
Notification Packages
restrictanonymous
RestrictAnonymousSAM
SCENoApplyLegacyAuditPolicy
SubmitControl
IgnoreGCFailures
Kerberos (раздел)
RequireAsChecksum
NTLMMinServerSec
MediaProperties (раздел)
SafeBoot (раздел)
winreg (раздел)
AllowedExactPaths (раздел)
AllowedPaths (раздел)
Machine
Users
SecurityProviders (раздел)
Protocols (раздел)
SetupExecute
AppPatches (раздел)
CheckBadApps400 (раздел)
RegistryLazyFlushInterval
DisablePagingExecutive
EnforceWriteProtection
Terminal Server (раздел)
TimeZoneInformation (раздел)
CustomSD
hidden
requiresecuritysignature
AutoShareWks
DiskSpaceThreshold
RasMan (раздел)
NumberOfRings
Rdr (раздел)
RemoteAccess (раздел)
Parameters (раздел)
AuthenticateRetries
AuthenticateTime
AutoDisconnect
CallbackTime
AccountLockout (раздел)
MaxDenials
ResetTime
REMOTEREGISTRY (раздел)
SAMSS (раздел)
IPSecExempt
FirewallRules (раздел)
Phase1CryptoSet (раздел)
Phase2CryptoSet (раздел)
RestrictedServices (раздел)
[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile] (раздел)
DefaultInboundAction
DefaultOutboundAction
DisabledInterfaces
DisableNotification
DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast
DoNotAllowExceptions
EnableFirewall
LogDroppedPackets
LogFilePath
LogFileSize
LogSuccessfulConnections
[Phase2AuthenticationSets и Phase1AuthenticationSets] (раздел)
TimeOutMinutes
TimeOutSessions
Version
[номер] (раздел)
Encryption
Hash
KeyExchange
Encryption
EspHash
Protocol
TimeOutKbytes
TimeOutMinutes
Method
SHELLHWDETECTION (раздел)
Tcp1323Opts
W32Time (раздел)


  • на главную страницу
  • все теги

Архивация

Настраивает возможности архивации и восстановления операционной системы

DisableBackupRestore
DisableLocalPage
DisableLocalRestore
DisableRemotePage
DisableRemoteRestore
HideBackupEntries
[нет]
DisableConfig
DisableSR
DisableBackupLauncher
DisableBackupToDisk
DisableBackupToNetwork
DisableBackupToOptical
DisableBackupUI
DisableRestoreUI
DisableSystemBackupUI
BackupDescription
BackupIcon
RestoreAlwaysEnabled
RestoreDescription
RestoreIcon
[идентификатор кнопки] (раздел)
Arguments
CommandText
Executable
RequirePrivilege
{a763bfc4-73b8-428b-87d0-9248112f4183} (раздел)
BackupDescription
BackupIcon
RestoreAlwaysEnabled
RestoreDescription
RestoreIcon
[идентификатор кнопки] (раздел)
Dfrg (раздел)
CreateTimeout
DisableOptimizedRPCreation
Svchost (раздел)
CompressionBurst
DisableSR
DSMax
DSMin
RestoreStatus
RPGlobalInterval
RPLifeInterval
ThawInterval
DiskPercent
Time Zones (раздел)
Flags
Root
Auto Update (раздел)
NoBackupToDisk
NoBackupToNetwork
NoBackupToOptical
NoRunNowBackup
OnlySystemBackup
FilesNotToBackup (раздел)
FilesNotToSnapshot (раздел)
KeysNotToRestore (раздел)
Attributes
srservice (раздел)
Tcpip (раздел)


  • на главную страницу
  • все теги

Vista

Данный параметр влияет на работу операционной системы Windows Vista

[нет]
NoBackButton
NoFileMRU
NoPlacesBar
[нет]
place0
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{B5FF6591-8776-42A2-A704-2562C7AA5A3F}
{E098BCD5-7A3C-456F-B143-84DF65C12337}
[нет]
AllowFileCLSIDJunctions
AlwaysShowClassicMenu
ClassicShell
ConfirmFileDelete
CopyEngineNoNotifyMSSearch
DisableThumbnails
DisableThumbnailsOnNetworkFolders
DisallowRun
DisplayName_FixedDisk
DisplayName_Floppy
DisplayName_OpticalDisk
DisplayName_RemoteDrive
DisplayName_RemovableDisk
DontSetAutoplayCheckbox
DontShowSuperHidden
EnableShellExecuteHooks
EnforceShellExtensionSecurity
ForceClassicControlPanel
ForceRunOnStartMenu
ForceStartMenuLogoff
GreyMSIAds
HideClock
HideRunAsVerb
HideSCABattery
HideSCANetwork
HideSCAPower
HideSCAVolume
InheritConsoleHandles
LinkResolveIgnoreLinkInfo
LockTaskbar
MemCheckBoxInRunDlg
NoAutorun
NoAutoTrayNotify
NoBandCustomize
NoCDBurning
NoChangeStartMenu
NoClose
NoCloseDragDropBands
NoCommonGroups
NoControlPanel
NoCustomizeThisFolder
NoCustomizeWebView
NoDesktop
NoDisconnect
NoDrives
NoDriveTypeAutoRun
NoEncryption
NoFavoritesMenu
NoFileAssociate
NoFileMenu
NoFind
NoFolderOptions
NoHardwareTab
NoInplaceSharing
NoInstrumentation
NoInternetIcon
NoInternetOpenWith
NoLowDiskSpaceChecks
NoManageMyComputerVerb
NoMovingBands
NoNetConnectDisconnect
NoNetCrawling
NoNetHood
NoNetworkConnections
NoNTSecurity
NoOnlinePrintsWizard
NoOptions
NoPreviewPane
NoPrinters
NoPrinterTabs
NoPropertiesMyComputer
NoPropertiesMyDocuments
NoPropertiesRecycleBin
NoPublishingWizard
NoReadingPane
NoRecentDocsHistory
NoRecentDocsMenu
NoRecycleFiles
NoRemoteChangeNotify
NoRemoteRecursiveEvents
NormalizeLinkNetPidls
NoRun
NoSaveSettings
NoSearchCommInStartMenu
NoSearchComputerLinkInStartMenu
NoSearchFilesInStartMenu
NoSearchFullText
NoSearchInternetInStartMenu
NoSearchInternetLinkInStartMenu
NoSearchProgramsInStartMenu
NoSetActiveDesktop
NoSetFolders
NoSimpleStartMenu
NoSMConfigurePrograms
NoSmHelp
NoSmMyDocs
NoSmMyPictures
NoStartBanner
NoStartMenuEjectPC
NoStartMenuMFUprogramsList
NoStartMenuMorePrograms
NoStartMenuMyGames
NoStartMenuMyMusic
NoStartMenuNetworkPlaces
NoStartMenuPinnedList
NoStartMenuSubfolders
NoTaskGrouping
NoThumbnailCache
NoToolbarCustomize
NoToolbarsOnTaskbar
NoTrayContextmenu
NoTrayItemsDisplay
NoUserFolderInStartMenu
NoViewContextMenu
NoViewOnDrive
NoWebServices
NoWebView
NoWindowsUpdate
NoWinkeys
PreventItemCreationInUsersFilesFolder
PreXPSP2ShellProtocolBehavior
QuickLaunchEnabled
RecycleBinDrives
RestrictRun
SeparateProcess
StartMenuLogoff
StartRunNoHOMEPATH
TaskbarLockAll
TaskbarNoAddRemoveToolbar
TaskbarNoNotification
TaskbarNoRedock
TaskbarNoResize
TaskbarNoThumbnail
TurnOffSPIAnimations
UseDefaultTile
UsePathEnvVarForCommandTemplates
[нет]
[нет]
[нет]
[CLSID]
NoMobilityCenter
[нет]
NoPresentationSettings
[нет]
DisableInHelp
DisableStartupSound
ExcludedCredentialProviders
HideFastUserSwitching
HideShutdownScripts
HideStartupScripts
NoDispAppearancePage
NoDispBackgroundPage
NoDispCPL
NoDispScrSavPage
NoDispSettingsPage
ReportControllerMissing
RunLogonScriptSync
TurnOffWinCal
OverrideMoreGadgetsLink
TurnOffSidebar
TurnOffUnsignedGadgets
TurnOffUserInstalledGadgets
[нет]
NoExplicitFeedback
NoImplicitFeedback
NoOnlineAssist
VidCap
AllowableSystemLocaleTagList
AllowableUserLocaleTagList
CustomLocalesNoSelect
PreferredUILanguages
PreventGeoIdChange
PreventUserOverrides
RestrictSystemLocales
RestrictUserLocales
DisablePersonalization
RestrictImplicitInkCollection
RestrictImplicitTextCollection
[нет]
DisableImportExportFavorites
[нет]
Accessibility
Advanced
AdvancedTab
AutoConfig
Cache
CertifPers
CertifPub
CertifSite
Colors
Connection Settings
ConnectionsTab
Connwiz Admin Lock
ContentTab
DisableDeleteBrowsingHistory
DisableDeleteForms
DisableDeletePasswords
DisableRIED
Fonts
GeneralTab
History
HomePage
Languages
Links
Messaging
Privacy Settings
PrivacyTab
ProgramsTab
Proxy
SecAddSites
SecChangeSettings
SecurityTab
Settings
CheckExeSignatures
RunInvalidSignatures
Enabled
BackgroundSyncStatus
DisableAddRemove
DisableEnclosureDownload
DisableFeedPane
[нет]
[нет]
NoBrowserSaveWebComplete
AllowWindowReuse
DisableFirstRunCustomize
Enable Browser Extensions
Error Dlg Displayed On Every Error
Print_Background
Update_Check_Page
UseClearType
[нет]
[нет]
[нет]
iexplore.exe
[нет]
[нет]
LOCALMACHINE_CD_UNLOCK
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
ListBox_Support_Allow
[нет]
[нет]
DisablePopupFilterLevel
NoCrashDetection
NoExtensionManagement
NoPopupManagement
NoSelectDownloadDir
RestrictPopupExceptionList
DisableCustomerImprovementProgram
[нет]
[нет]
PreferredUILanguages
DisableNetworkProjector
DisablePenTraining
DisableBackupRestore
DisableLocalPage
DisableLocalRestore
DisableRemotePage
DisableRemoteRestore
HideBackupEntries
Soundrec
NoHotStart
DisableInkball
DisableJournal
DisableNoteWriterPrinting
DisableSnippingTool
DisableStickyNotes
PreventButtonApplicationLaunch
PreventButtonBackEscapeMapping
PreventButtonPressAndHold
PreventFlicks
PreventFlicksLearningMode
TurnOffButtons
TurnOffPenFeedback
TurnOffTouchInput
DisableACIntegration
DisableEdgeTarget
HideIPTIPTarget
HideIPTIPTouchTarget
IncludeRareChar
PasswordSecurity
PasswordSecurityState
PRCGesture
ScratchOut
ScratchOutState
DisableCommunities
ManualLaunchAllowed
DisableHTTPPrinting
DisableWebPnPDownload
ForceCSREMFDespooling
RegisterSpoolerRemoteRpcEndPoint
[нет]
DisableConfig
DisableSR
DisablePasswordSaving
fReconnectSame
fResetBroken
InitialProgram
MaxConnectionTime
MaxDisconnectionTime
MaxIdleTime
Shadow
WorkDirectory
MediaCenter
PreventCodecDownload
TitleBar
MovieMaker
WebHelp
COMClassStore
DisablePCA
VDMDisallowed
DisableBackupLauncher
DisableBackupToDisk
DisableBackupToNetwork
DisableBackupToOptical
DisableBackupUI
DisableRestoreUI
DisableSystemBackupUI
PerfCplEnabled
SolutionsEnabled
UpsellEnabled
DisableCachingOfSSLPages
DisableIDNPrompt
EnableHttp1_1
EnableNegotiate
ProxyHttp1.1
ProxySettingsPerUser
SecureProtocols
ShowPunycode
WarnonBadCertRecving
WarnOnPostRedirect
WarnonZoneCrossing
1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
ListBox_Support_0
ListBox_Support_1
ListBox_Support_2
ListBox_Support_3
ListBox_Support_4
AutoDetect
IntranetName
ProxyByPass
UNCAsIntranet
[название сайта]
1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
DoNotRunDigitalLocker
DontPromptForWindowsUpdate
DontSearchWindowsUpdate
DefaultColorizationColorAlpha
DefaultColorizationColorBlue
DefaultColorizationColorGreen
DefaultColorizationColorRed
DefaultColorizationColorState
DisallowAnimations
DisallowColorizationColorChanges
DisallowComposition
DisallowFlip3D
PreventHandwritingErrorReports
AlwaysInstallElevated
DisableRollback
NoMakeAvailableOffline
[нет]
AllowRemoteDASD
Deny_All
RebootTimeinSeconds
RebootTimeinSeconds_state
Deny_Read
Deny_Write
[GUID-номер устройства]
[GUID-номер устройства]
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
AutoWakeDisabled
DeleteDataOnLogoff
Disabled
PIN
PINTimeout
SetPIN
AllowBlockingAppsAtShutdown
DenyRsopToInteractiveUser
GroupPolicyMinTransferRate
GroupPolicyRefreshTime
GroupPolicyRefreshTimeOffset
GroupPolicyRefreshTimeOffsetDC
RsopLogging
LocalizeXPRelativePaths
DisableWcnUi
TurnOffWindowsCollaboration
TurnOnWindowsCollaborationAuditing
ConfigureArchive
CorporateWerPortNumber
CorporateWerServer
CorporateWerUseSSL
DisableArchive
Disabled
DisableQueue
DontSendAdditionalData
ForceQueue
LoggingDisabled
MaxArchiveCount
MaxQueueCount
QueuePesterInterval
[параметр разрешения]
DefaultConsent
DefaultOverrideBehavior
[программа-исключение]
ProhibitInstallUninstall
NoAUAsDefaultShutdownOption
NoAUShutdownOption
FolderType
AcceptLanguage
PreviewPaneSizer
DefaultFileTypeRisk
HighRiskFileTypes
LowRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
HideZoneInfoOnProperties
SaveZoneInformation
ScanWithAntiVirus
UseTrustedHandlers
ClearRecentDocsOnExit
ClearRecentProgForNewUserInStartMenu
DisableCurrentUserRun
DisableCurrentUserRunOnce
DisableLockWorkstation
DisablePersonalDirChange
DisallowCpl
MaxRecentDocs
NoAddPrinter
NoDeletePrinter
NoDFSTab
NoEncryption
NoLogOff
NoResolveSearch
NoResolveTrack
NoSecurityTab
NoSetTaskbar
NoSMBalloonTip
NoStartMenuSearchComm
NoStartMenuSearchFiles
NoStartMenuSearchInternet
NoStartMenuSearchPrograms
RestrictCpl
RestrictWelcomeCenter
TaskbarNoDragToolbar
UseFoldersInStartMenu
[значение]
[значение]
InternetExtensionAction
InternetExtensionName
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
[нет]
NoDefaultPrograms
NoGetPrograms
NoInstalledUpdates
NoProgramsAndFeatures
NoProgramsCPL
NoWindowsFeatures
NoWindowsMarketplace
DefaultLogonDomain
DisableChangePassword
DisableRegistryTools
DisableShutdownNamedPipe
DisableTaskMgr
DisplayLastLogonInfo
DontDisplayLogonHoursWarnings
EnableProfileQuota
HideLegacyLogonScripts
IncludeRegInProQuota
LogonHoursAction
MaxProfileSize
NoChangingWallPaper
NoColorChoice
NoVisualStyleChoice
ProfileQuotaMessage
SetVisualStyle
Shell
ShutdownSessionTimeout
SoftwareSASGeneration
Wallpaper
WallpaperStyle
WarnUser
WarnUserTimeout
DisableWindowsUpdateAccess
CallSecurity
ConfigFile
IntranetSupportURL
MultiUILanguageID
HideAdminOptions
HideCurrentLocation
HideLanguageSelection
HideLocaleSelectAndCustomize
1
NoAutomaticSignup
PrivacyAddRemoveSites
SmartDithering
CalendarContact
Certificates
Check_if_Default
FormSuggest
FormSuggest Passwords
IEAKContext
Ratings
AddPolicySearchProviders
NoChangeDefaultSearchProvider
NoManualUpdates
NoSearchBox
UsePolicySearchProvidersOnly
IEFontSize
AlwaysShowMenus
Anchor Underline
AutoSearch
Disable Script Debugger
Display Inline Images
Display Inline Videos
Enable AutoImageResize
FormSuggest Passwords
Friendly http errors
Page_Transitions
Play_Animations
Play_Background_Sounds
Show image placeholders
SmoothScroll
Start Page
Use FormSuggest
Use_DlgBox_Colors
XMLHTTP
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
NoBrowserClose
NoBrowserContextMenu
NoBrowserOptions
NoBrowserSaveAs
NoDefaultTextSize
NoExternalBranding
NoFavorites
NoFileNew
NoFileOpen
NoFindFiles
NoHelpItemSendFeedback
NoHelpItemTutorial
NoHelpMenu
NoNavButtons
NoOpeninNewWnd
NoPrinting
NoTheaterMode
NoViewSource
RestGoMenu
Anchor Color
Anchor Color Hover
Anchor Color Visited
Background Color
Text Color
Use Anchor Hover Color
ITBar7Position
[нет]
RestrictAuthorMode
RestrictToPermittedSnapins
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
BehaviorOnFailedVerify
[сервер]
ServerList
Default Search Scope
Printers Page URL
PublishDfsRoots
PublishSharedFolders
AllowExplicitLogonMethod
AllowExplicitProxyName
AllowExplicitUseProxy
LogonMethod
ProxyName
UseProxy
BufferingType
DefaultSkin
EnableScreenSaver
HideNetworkTab
HidePrivacyTab
HideSecurityTab
NetworkBuffering
NetworkBufferingPolicy
PreventCDDVDMetadataRetrieval
PreventMusicFileMetadataRetrieval
SetAndLockSkin
UseDefaultBuffering
HTTP
Multicast
TCP
UDP
UDPPorts
WindowsMediaStreamingProtocols
AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
UseBrowserProxy
AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
CursorBlinkRate
ScreenSaveActive
ScreenSaverIsSecure
ScreenSaverPowerButton
ScreenSaveTimeOut
SCRNSAVE.EXE
UserPreferencesMask
Wallpaper
WheelScrollChars
WheelScrollLines
Append Completion
AutoSuggest
Use AutoComplete
DialupAutodetect
DisplayScriptDownloadFailureUI
EnableAutoProxyResultCache
EnableUTF8
MBCSAPIforCrack
MBCSServername
UTF8ServerNameRes
ScavengeCacheFileLimit
{05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
{22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95}
{26F24A93-1DA2-11D0-A334-00AA004A5FC5}
{275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67}
{2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A}
{2FF18E10-DE11-11D1-8161-00A0C90DD90C}
{52ADE293-85E8-11D2-BB22-00104B0EA281}
{7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2}
{9276B91A-E780-11d2-8A8D-00C04FA31D93}
{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
{BD1F006E-174F-11D2-95C0-00C04F9A8CFA}
{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}
{D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F}
{D6526FE0-E651-11CF-99CB-00C04FD64497}
{DED22F57-FEE2-11D0-953B-00C04FD9152D}
{F5131C24-E56D-11CF-B78A-444553540000}
[нет]
Persistent
[значение]
EnableFilter
QueryLimit
DontSearchCD
DontSearchFloppies
SymlinkLocalToLocalEvaluation
SymlinkLocalToRemoteEvaluation
SymlinkRemoteToLocalEvaluation
SymlinkRemoteToRemoteEvaluation
SymLinkState
DCOption
DisableAutoADMUpdate
GPODisplayName
NewGPOLinksDisabled
ShowPoliciesOnly
DisableMedia
SearchOrder
DisableFRAdminPin
NC_DeleteConnection
NC_DialupPrefs
NC_LanProperties
NC_RasAllUserProperties
NC_RasConnect
NC_RasMyProperties
NC_RenameAllUserRasConnection
NC_RenameMyRasConnection
CscSuspendDirs
DisableCMD
ExcludeProfileDirs
GroupPolicyRefreshTimeDC
PromptPasswordOnResume
TrueTypeFont (раздел)
Disabled
DisableMulticastPublish
DisableMulticastSearch
NumPeersToFlood
PeriodBetweenMaintenanceInSecond
MaxStartupTimeInMillisecond
MaxDelayForCPAAuthorizationInSecond
MinCPALigeTime
Delay_Sec
Manufacturer
Model
SupportPhone
SupportHours
SupportURL
Logo
EnableSecureCredentialPrompting
EnumerateAdministrators
DisableLocalMachineRun
DisableLocalMachineRunOnce
NoEncryptOnMove
NoStrCmpLogical
WPCEnableOnDomain
[нет]
FileName0
Hint
key
WarnOnOff
[нет]
Allow_Unknowns
Enabled
PleaseMom
[нет]
Allow-LogonScript-NetbiosDisabled
ConsentPromptBehaviorAdmin
ConsentPromptBehaviorUser
DisableBkGndGroupPolicy
DisableCAD
DisableLockWorkstation
DontDisplayLastUserName
EnableInstallerDetection
EnableLUA
EnableSecureUIAPaths
EnableVirtualization
FilterAdministratorToken
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText
LogonType
MaxGPOScriptWait
PromptOnSecureDesktop
RunStartupScriptSync
ScForceOption
ShutdownWithoutLogon
UndockWithoutLogon
ValidateAdminCodeSignatures
verbosestatus
EnableLinkedConnections
[нет]
domain_realm_Enabled
MitRealms_Enabled
[значение]
[значение]
KdcValidation
AccountingEnabled
EmailIds
RecordWriteInterval
SMTPServer
LocalDumps
NoActiveHelp
NoUntrustedContent
ForceKeyProtection
PrivateKeyLifetimeSeconds
PrivKeyCacheMaxItems
PrivKeyCachePurgeIntervalSeconds
Functions
MicrosoftRedirectionProgram
MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
MicrosoftRedirectionURL
ActiveDirectoryBackup
ActiveDirectoryInfoToStore
DefaultRecoveryFolderPath
EnableNonTPM
EncryptionMethod
MorBehavior
RequireActiveDirectoryBackup
UsePartialEncryptionKey
UsePIN
UseRecoveryDrive
UseRecoveryPassword
[нет]
NoJITSetup
NoUpdateCheck
NoWebJITSetup
Enabled
DisableFixSecuritySettings
DisableSecuritySettingsCheck
Enabled
Enabled
OpenInForeground
PopupsUseNewWindow
QuickTabsThreshold
DisableToolbarUpgrader
NoCommandBar
NoNavBar
ResetTextSizeOnStartup
ResetTextSizeOnZoom
ZoomDisabled
DontReportInfectionInformation
MachineUILock
AddressTypeReturned
AllowExclusiveScriptsShareAccess
AllowExclusiveSysvolShareAccess
AllowSingleLabelDnsDomain
AutoSiteCoverage
AvoidPdcOnWan
BackgroundRetryInitialPeriod
BackgroundRetryMaximumPeriod
BackgroundRetryQuitTime
BackgroundSuccessfulRefreshPeriod
dbFlag
DnsAvoidRegisterRecords
DnsRefreshInterval
DnsTtl
ExpectedDialupDelay
ForceRediscoveryInterval
GcSiteCoverage
LdapSrvPriority
LdapSrvWeight
MaximumLogFileSize
NdncSiteCoverage
NegativeCachePeriod
NonBackgroundSuccessfulRefreshPeriod
ScavengeInterval
SiteCoverage
SiteName
TryNextClosestSite
UseDynamicDns
Disabled
IgnoreDomainPasswordPolicyForNewGroups
[нет]
DisableMulticastBootstrap
DontIncludeMicrosoftSeedServer
SeedServer
[нет]
DisableMulticastBootstrap
SeedServer
[нет]
DisableMulticastBootstrap
SeedServer
ActivePowerScheme
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
CorporateSQMURL
CEIPEnable
StudyId
DisableRootAutoUpdate
DfsDcNameDelay
NV PrimaryDnsSuffix
ActiveDirectoryBackup
RequireActiveDirectoryBackup
Enabled
IgnoreDefaultList
IgnoreLocalList
AnnounceFlags
EventLogFlags
FrequencyCorrectRate
HoldPeriod
LargePhaseOffset
LocalClockDispersion
MaxAllowedPhaseOffset
MaxNegPhaseCorrection
MaxPollInterval
MaxPosPhaseCorrection
MinPollInterval
PhaseCorrectRate
PollAdjustFactor
SpikeWatchPeriod
UpdateInterval
NtpServer
Type
CrossSiteSyncFlags
Enabled
EventLogFlags
ResolvePeerBackoffMaxTimes
ResolvePeerBackoffMinutes
SpecialPollInterval
Enabled
DisableAntiSpyware
EnableUnknownPrompts
DisableLoggingForKnownGood
DisableLoggingForUnknown
CheckForSignaturesBeforeRunningScan
CheckAlternateDownloadLocation
ForceFullUpdate
SpyNetReporting
DontPowerOffAfterShutdown
CacheTimeout
EfsConfiguration
EfsOptions
RsaKeyLength
SyncForegroundPolicy
MachineAccessRestriction
MachineLaunchRestriction
AllowLocalActivationSecurityCheckExemptionList
[значение]
ApplyToRemovableMedia
Enable
Enforce
Limit
LimitUnits
LogEventOverLimit
LogEventOverThreshold
Threshold
ThresholdUnits
AppendToMultiLabelName
EnableMulticast
RegisterAdapterName
RegisterReverseLookup
RegistrationEnabled
RegistrationRefreshInterval
RegistrationTtl
SearchList
UpdateSecurityLevel
UpdateTopLevelDomainZones
UseDomainNameDevolution
PhysicalLocation
SupportLink
ShutdownReasonOn
ShutdownReasonUI
TimeStampEnabled
TimeStampInterval
EnableAuthEpResolution
ExtErrorInfoExceptions
ExtErrorInformation
RestrictRemoteClients
StateInformation
IgnoreDelegationFailure
MinimumConnectionTimeout
SecurityCenterInDomain
ServicePackSourcePath
SourcePath
CertTemplateName
ColorDepth
CreateEncryptedOnlyTickets
DeleteTempDirsOnExit
FallbackPrintDriverType
fAllowFullControl
fAllowToGetHelp
fAllowUnsolicited
fAllowUnsolicitedFullControl
fDenyTSConnections
fDisableAutoReconnect
fDisableCam
fDisableCcm
fDisableCdm
fDisableClip
fDisableCpm
fDisableForcibleLogoff
fDisableLPT
fDisablePNPRedir
fDisableTerminalServerTooltip
fEnableSmartCard
fEnableTimeZoneRedirection
fEncryptRPCTraffic
fForceClientLptDef
fNoRemoteDesktopWallpaper
fPolicyFallbackPrintDriver
fPreventLicenseUpgrade
fPromptForPassword
fSecureLicensing
fSingleSessionPerUser
fTurnOffSingleAppMode
fUseMailto
fWritableTSCCPermTab
KeepAliveEnable
KeepAliveInterval
LicenseServers
LicensingMode
LoggingEnabled
MaxInstanceCount
MaxTicketExpiry
MaxTicketExpiryUnits
MinEncryptionLevel
OptimizeBandwidth
PerSessionTempDir
SecurityLayer
ShareControlMessage
UseBandwidthOptimization
UseCustomMessages
UserAuthentication
ViewMessage
WFDontAppendUserNameToProfile
WFHomeDir
WFHomeDirDrive
WFHomeDirUNC
WFProfilePath
[значение]
DisableNotifications
DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast
DoNotAllowExceptions
EnableFirewall
[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled
[программа]
[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled
[значение]
AllowInboundEchoRequest
AllowInboundMaskRequest
AllowInboundRouterRequest
AllowInboundTimestampRequest
AllowOutboundDestinationUnreachable
AllowOutboundPacketTooBig
AllowOutboundParameterProblem
AllowOutboundSourceQuench
AllowOutboundTimeExceeded
AllowRedirect
LogDroppedPackets
LogFilePath
LogFileSize
LogSuccessfulConnections
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
DesktopShortcut
DisableAutoUpdate
DontUseFrameInterpolation
GroupPrivacyAcceptance
PreventLibrarySharing
QuickLaunchShortcut
DisableEngine
DisablePropPage
DisableWizard
ApprovedList
[нет]
NoBackupToDisk
NoBackupToNetwork
NoBackupToOptical
NoRunNowBackup
OnlySystemBackup
DisablePeerCachingClient
DisablePeerCachingServer
EnablePeercaching
MaxBandwidthServed
MaxCacheSize
MaxContentAge
MaxDownloadTime
MaxFilesPerJob
MaxJobsPerMachine
MaxJobsPerUser
MaxRangesPerFile
CertPropEnabled
EnableRootCertificatePropagation
RootCertificateCleanupOption
AllowDefaultCredentials
AllowDefCredentialsWhenNTLMOnly
AllowFreshCredentials
AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly
AllowSavedCredentials
AllowSavedCredentialsWhenNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowDefault
ConcatenateDefaults_AllowDefNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowFresh
ConcatenateDefaults_AllowFreshNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowSaved
ConcatenateDefaults_AllowSavedNTLMOnly
ConcatenateDefaults_DenyDefault
ConcatenateDefaults_DenyFresh
ConcatenateDefaults_DenySaved
DenyDefaultCredentials
DenyFreshCredentials
DenySavedCredentials
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
IEAKUpdateUrl
CertificateRevocation
CodeBaseSearchPath
EnablePunycode
PreventIgnoreCertErrors
Security_HKLM_only
Security_options_edit
Security_zones_map_edit
UrlEncoding
WarnOnIntranet
UTF8Encoding
DaysToKeep
Version
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
AllowRemoteRPC
AllSigningEqual
DisableBalloonTips
DisableSendGenericDriverNotFoundToWER
DisableSystemRestore
InstallTimeout
AllowAdminInstall
AllowDeviceClasses
AllowDeviceIDs
AllowUserDeviceClasses
DenyDeviceClasses
DenyDeviceIDs
DenyRemovableDevices
DenyUnspecified
[значение]
DetailText
SimpleText
AutoBackupLogFiles
ChannelAccess
File
MaxSize
Retention
Enabled
NoHeapTerminationOnCorruption
DownloadGameInfo
ListRecentlyPlayed
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
AllowLockdownBrowse
AllowLockdownMedia
AllowLockdownPatch
DisableAutomaticApplicationShutdown
DisableBrowse
DisableFlyweightPatching
DisableLoggingFromPackage
DisableLUAPatching
DisableMSI
DisablePatch
DisablePatchUninstall
EnableAdminTSRemote
EnableUserControl
LimitSystemRestoreCheckpointing
Logging
MaxPatchCacheSize
SafeForScripting
TransformsSecure
ExitOnMSICW
BypassFirewall
ChangeCHAPSecret
ChangeIQNName
ConfigureiSNSServers
ConfigureTargetPortals
ConfigureTargets
NewStaticTargets
RequireIPSec
RequireMutualCHAP
RequireOneWayCHAP
RestrictAdditionalLogins
AllowLLTDIOOnDomain
AllowLLTDIOOnPublicNet
AllowRspndrOnDomain
AllowRspndrOnPublicNet
EnableLLTDIO
EnableRspndr
ProhibitLLTDIOOnPrivateNet
ProhibitRspndrOnPrivateNet
CacheQuotaLimit
CacheQuotaLimitUnpinned
EconomicalAdminPinning
Enabled
EncryptCache
SlowLinkEnabled
[значение]
NC_AllowNetBridge_NLA
NC_ICSClientApp
8021XCARootHash
EnableNvCache
EnablePowerModeState
EnableSolidStateMode
OptimizeBootAndResume
MaxOutstandingSends
NonBestEffortLimit
TimerResolution
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeNonConforming
ServiceTypeQualitative
NoRegistration
AuthenticodeEnabled
DefaultLevel
ExecutableTypes
LogFileName
PolicyScope
TransparentEnabled
AllowCertificatesWithNoEKU
AllowIntegratedUnblock
AllowSignatureOnlyKeys
AllowTimeInvalidCertificates
FilterDuplicateCerts
ForceReadingAllCertificates
IntegratedUnblockPromptString
ReverseSubject
X509HintsNeeded
AddAdminGroupToRUP
AllowX-ForestPolicy-and-RUP
CleanupProfiles
CompatibleRUPSecurity
CopyFileBufferedSynchronousIo
CopyFileChunkSize
CopyFileOverlappedCount
DeleteRoamingCache
DenyUsersFromMachGP
DisableForceUnload
DisableInHelp
DisableLGPOProcessing
GpNetworkStartTimeoutPolicyValue
GpSvcDebugLevel
HelpQualifiedRootDir
LeaveAppMgmtData
LocalProfile
MachineProfilePath
ProfileErrorAction
ReadOnlyProfile
RSoPGarbageCollectionInterval
SlowLinkDetectEnabled
SlowLinkProfileDefault
SlowLinkTimeOut
SlowLinkUIEnabled
UserPolicyMode
UserProfileMinTransferRate
WaitForNetwork
[нет]
DisableFlashConfigRegistrar
DisableUPnPRegistrar
DisableWPDRegistrar
EnableRegistrars
MaxWCNDeviceNumber
DataRetentionBySizeEnabled
DirSizeLimit
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
DfdAlertTextOverride
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
DownloadToolsEnabled
DownloadToolsLevel
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
AllowIndexingEncryptedStoresOrItems
AllowUsingDiacritics
DataDirectory
PreventIndexingEmailAttachments
PreventIndexingOfflineFiles
PreventIndexingOutlook
PreventIndexingPublicFolders
PreventIndexingUncachedExchangeFolders
PreventUsingAdvancedIndexingOptions
DisableWindowsUpdateAccess
TargetGroup
TargetGroupEnabled
WUServer
WUStatusServer
DoNotAllowSP
AUOptions
AUPowerManagement
AutoInstallMinorUpdates
DetectionFrequency
DetectionFrequencyEnabled
ElevateNonAdmins
IncludeRecommendedUpdates
NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
NoAutoUpdate
RebootRelaunchTimeout
RebootRelaunchTimeoutEnabled
RebootWarningTimeout
RebootWarningTimeoutEnabled
RescheduleWaitTime
RescheduleWaitTimeEnabled
ScheduledInstallDay
ScheduledInstallTime
UseWUServer
AllowBasic
AllowDigest
AllowKerberos
AllowNegotiate
AllowUnencryptedTraffic
TrustedHosts
TrustedHostsList
AllowBasic
AllowKerberos
AllowNegotiate
AllowUnencryptedTraffic
IPv4Filter
IPv6Filter
AllowAutoConfig
AllowRemoteShellAccess
IdleTimeout
MaxConcurrentUsers
MaxMemoryPerShellMB
MaxProcessesPerShell
MaxShellsPerUser
ShellTimeOut
DisableOnline
[нет]
public
public
IgnorePagefileSize
DisabledComponents
DisableIPSourceRouting
DisableDHCPMediaSense
DisableMediaSenseEventLog
IGMPVersion
EnableMulticastForwarding
EnableAddrMaskReply


  • на главную страницу
  • все теги

2003

Данный параметр влияет на работу операционной системы Windows 2003

[нет]
NoBackButton
NoFileMRU
NoPlacesBar
[нет]
place0
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{B5FF6591-8776-42A2-A704-2562C7AA5A3F}
{E098BCD5-7A3C-456F-B143-84DF65C12337}
[нет]
AllowFileCLSIDJunctions
ClassicShell
ConfirmFileDelete
CopyEngineNoNotifyMSSearch
DisableFavoritesDirChange
DisableMyMusicDirChange
DisableMyPicturesDirChange
DisallowRun
DisplayName_FixedDisk
DisplayName_Floppy
DisplayName_OpticalDisk
DisplayName_RemoteDrive
DisplayName_RemovableDisk
DontShowSuperHidden
EnableShellExecuteHooks
EnforceShellExtensionSecurity
ForceClassicControlPanel
ForceStartMenuLogoff
GreyMSIAds
HideClock
HideRunAsVerb
HideSCAPower
InheritConsoleHandles
LinkResolveIgnoreLinkInfo
LockTaskbar
MemCheckBoxInRunDlg
NoAutoTrayNotify
NoBandCustomize
NoCDBurning
NoChangeStartMenu
NoClose
NoCloseDragDropBands
NoCommonGroups
NoControlPanel
NoCustomizeThisFolder
NoCustomizeWebView
NoDesktop
NoDisconnect
NoDrives
NoDriveTypeAutoRun
NoEncryption
NoExpandedNewMenu
NoFavoritesMenu
NoFileAssociate
NoFileMenu
NoFind
NoFolderOptions
NoHardwareTab
NoInstrumentation
NoInternetIcon
NoInternetOpenWith
NoLowDiskSpaceChecks
NoManageMyComputerVerb
NoMovingBands
NoNetConnectDisconnect
NoNetCrawling
NoNetHood
NoNetworkConnections
NoNTSecurity
NoOnlinePrintsWizard
NoOptions
NoPrinters
NoPrinterTabs
NoPropertiesMyComputer
NoPropertiesMyDocuments
NoPropertiesRecycleBin
NoPublishingWizard
NoRecentDocsHistory
NoRecentDocsMenu
NoRecentDocsNetHood
NoRecycleFiles
NoRemoteChangeNotify
NoRemoteRecursiveEvents
NormalizeLinkNetPidls
NoRun
NoSaveSettings
NoSearchFullText
NoSearchInternetLinkInStartMenu
NoSetActiveDesktop
NoSetFolders
NoSimpleStartMenu
NoSMConfigurePrograms
NoSmHelp
NoSmMyDocs
NoSmMyPictures
NoStartBanner
NoStartMenuEjectPC
NoStartMenuMFUprogramsList
NoStartMenuMorePrograms
NoStartMenuMyMusic
NoStartMenuNetworkPlaces
NoStartMenuPinnedList
NoStartMenuSubfolders
NoTaskGrouping
NoThumbnailCache
NoToolbarCustomize
NoToolbarsOnTaskbar
NoTrayContextmenu
NoTrayItemsDisplay
NoViewContextMenu
NoViewOnDrive
NoWebServices
NoWebView
NoWindowsUpdate
NoWinkeys
PreXPSP2ShellProtocolBehavior
RecycleBinDrives
RestrictRun
SeparateProcess
StartMenuLogoff
StartRunNoHOMEPATH
UsePathEnvVarForCommandTemplates
NoModify
NoRemove
NoRepair
[нет]
[нет]
[нет]
[CLSID]
[нет]
AlphanumPwds
DisablePwdCaching
HideSharePwds
MinPwdLen
NoDialIn
NoFileSharingControl
NoNetSetup
NoNetSetupIdPage
NoNetSetupSecurityPage
NoNetworkGroupContents
NoPrintSharingControl
NoWorkgroupContents
[нет]
DisableInHelp
HideShutdownScripts
HideStartupScripts
NoAdminPage
NoConfigPage
NoDevMgrPage
NoDispAppearancePage
NoDispBackgroundPage
NoDispCPL
NoDispScrSavPage
NoDispSettingsPage
NoFileSysPage
NoProfilePage
NoPwdPage
NoSecCPL
NoThemesTab
NoVirtMemPage
RunLogonScriptSync
[нет]
[нет]
[нет]
DisableImportExportFavorites
[нет]
Accessibility
Advanced
AdvancedTab
AutoConfig
Cache
CertifPers
CertifPub
CertifSite
Colors
Connection Settings
ConnectionsTab
Connwiz Admin Lock
ContentTab
DisableDeleteBrowsingHistory
DisableDeleteForms
DisableDeletePasswords
DisableRIED
Fonts
GeneralTab
History
HomePage
Languages
Links
Messaging
Privacy Settings
PrivacyTab
Profiles
ProgramsTab
Proxy
ResetWebSettings
SecAddSites
SecChangeSettings
SecurityTab
Settings
CheckExeSignatures
RunInvalidSignatures
Enabled
BackgroundSyncStatus
DisableAddRemove
DisableEnclosureDownload
DisableFeedPane
[нет]
[нет]
NoBrowserSaveWebComplete
NoEditingScheduleGroups
NoEditingSubscriptions
NoRemovingSubscriptions
NoScheduledUpdates
NoSearchCustomization
NoSubscriptionContent
AllowWindowReuse
DisableFirstRunCustomize
Enable Browser Extensions
Error Dlg Displayed On Every Error
Print_Background
Update_Check_Interval
Update_Check_Page
UseClearType
[нет]
[нет]
[нет]
iexplore.exe
[нет]
[нет]
LOCALMACHINE_CD_UNLOCK
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
ListBox_Support_Allow
[нет]
MyPics_Hoverbar
[нет]
DisablePopupFilterLevel
No_LaunchMediaBar
NoCrashDetection
NoExtensionManagement
NoPopupManagement
NoSelectDownloadDir
RestrictPopupExceptionList
DisableCustomerImprovementProgram
[нет]
[нет]
CEIP
CorpPC2Phone
DisableCollaborationApps
DisableFileTransfer
DisableInkiM
DisableNM
DisablePC2PCAudio
DisableVideo
PreventAutoRun
PreventAutoUpdate
PreventRun
DisableHTTPPrinting
DisableWebPnPDownload
RegisterSpoolerRemoteRpcEndPoint
[нет]
DisablePasswordSaving
fReconnectSame
fResetBroken
InitialProgram
MaxConnectionTime
MaxDisconnectionTime
MaxIdleTime
SessionDirectoryActive
SessionDirectoryClusterName
SessionDirectoryExposeServerIP
SessionDirectoryLocation
Shadow
WorkDirectory
PreventCodecDownload
TitleBar
CodecDownload
WebPublish
COMClassStore
VDMDisallowed
Locked Down
DisableCachingOfSSLPages
DisableIDNPrompt
EnableHttp1_1
EnableNegotiate
ListBox_Support_ZoneMapKey
ProxyHttp1.1
ProxySettingsPerUser
SecureProtocols
ShowPunycode
WarnonBadCertRecving
WarnOnPostRedirect
WarnonZoneCrossing
1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
ListBox_Support_0
ListBox_Support_1
ListBox_Support_2
ListBox_Support_3
ListBox_Support_4
InternetZoneTemplate
IntranetZoneTemplate
LocalMachineZoneLockdownTemplate
LocalMachineZoneTemplate
RestrictedSitesZoneTemplate
TrustedSitesZoneTemplate
AutoDetect
IntranetName
ProxyByPass
UNCAsIntranet
[название сайта]
1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
DontSearchWindowsUpdate
AlwaysInstallElevated
DisableRollback
EventLoggingLevel
GoOfflineAction
InitialBalloonTimeoutSeconds
NoCacheViewer
NoConfigCache
NoMakeAvailableOffline
NoReminders
ReminderBalloonTimeoutSeconds
ReminderFreqMinutes
SyncAtLogoff
SyncAtLogon
SyncAtSuspend
[нет]
[нет]
[нет]
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Write
DenyRsopToInteractiveUser
DLT_AllowDomainMode
GroupPolicyMinTransferRate
GroupPolicyRefreshTime
GroupPolicyRefreshTimeOffset
GroupPolicyRefreshTimeOffsetDC
RsopLogging
NoAUAsDefaultShutdownOption
NoAUShutdownOption
NoAddingComponents
NoClosingComponents
NoComponents
NoDeletingComponents
NoEditingComponents
NoHTMLWallpaper
Add
Delete
DefaultFileTypeRisk
HighRiskFileTypes
LowRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
HideZoneInfoOnProperties
SaveZoneInformation
ScanWithAntiVirus
UseTrustedHandlers
Btn_Back
Btn_Copy
Btn_Cut
Btn_Discussions
Btn_Edit
Btn_Encoding
Btn_Favorites
Btn_Folders
Btn_Forward
Btn_Fullscreen
Btn_History
Btn_Home
Btn_MailNews
Btn_Paste
Btn_Print
Btn_Refresh
Btn_Search
Btn_Size
Btn_Stop
Btn_Tools
ClearRecentDocsOnExit
DisableCurrentUserRun
DisableCurrentUserRunOnce
DisableLockWorkstation
DisablePersonalDirChange
DisallowCpl
ForceActiveDesktopOn
Intellimenus
MaxRecentDocs
NoActiveDesktop
NoActiveDesktopChanges
NoAddPrinter
NoChangeAnimation
NoChangeKeyboardNavigationIndicators
NoComputersNearMe
NoDeletePrinter
NoDesktopCleanupWizard
NoDFSTab
NoEncryption
NoLogOff
NoResolveSearch
NoResolveTrack
NoRunasInstallPrompt
NoSecurityTab
NoSetTaskbar
NoShellSearchButton
NoSMBalloonTip
NoStartMenuSearchComm
NoStartMenuSearchFiles
NoStartMenuSearchInternet
NoStartMenuSearchPrograms
NoThemesTab
NoUserNameInStartMenu
PromptRunasInstallNetPath
RecycleBinSize
RestrictCpl
SpecifyDefaultButtons
[значение]
[значение]
InternetExtensionAction
NoEntireNetwork
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
[нет]
ConnectHomeDirToRoot
DisableChangePassword
DisableRegistryTools
DisableTaskMgr
EnableProfileQuota
HideLegacyLogonScripts
HideLogoffScripts
HideLogonScripts
IncludeRegInProQuota
MaxProfileSize
NoChangingWallPaper
NoColorChoice
NoSizeChoice
NoVisualStyleChoice
ProfileQuotaMessage
SetVisualStyle
Shell
Wallpaper
WallpaperStyle
WarnUser
WarnUserTimeout
DefaultCategory
NoAddFromCDorFloppy
NoAddFromInternet
NoAddFromNetwork
NoAddPage
NoAddRemovePrograms
NoChooseProgramsPage
NoRemovePage
NoServices
NoSupportInfo
NoWindowsSetupPage
DisableWindowsUpdateAccess
[нет]
CallSecurity
ConfigFile
IntranetSupportURL
MaxFileSendSize
MaximumBandwidth
NoAddingDirectoryServers
NoAdvancedCalling
NoAllowControl
NoAppSharing
NoAudio
NoAudioPage
NoAutoAcceptCalls
NoChangeDirectSound
NoChangingCallMode
NoChat
NoDirectoryServices
NoFullDuplex
NoGeneralPage
NoNewWhiteBoard
NoOldWhiteBoard
NoReceivingFiles
NoReceivingVideo
NoSecurityPage
NoSendingFiles
NoSendingVideo
NoSharing
NoSharingDesktop
NoSharingDosWindows
NoSharingExplorer
NoTrueColorSharing
NoVideoPage
NoWebDirectory
PersistAutoAcceptCalls
Use AutoConfig
1
NoAutomaticSignup
PrivacyAddRemoveSites
SmartDithering
CalendarContact
Certificates
Check_if_Default
FormSuggest
FormSuggest Passwords
IEAKContext
Ratings
AddPolicySearchProviders
MaxSubscriptionCount
MaxSubscriptionSize
MaxWebcrawlLevels
MinUpdateInterval
NoAddingChannels
NoAddingSubscriptions
NoChangeDefaultSearchProvider
NoChannelLogging
NoChannelUI
NoManualUpdates
NoRemovingChannels
NoSearchBox
UpdateExcludeBegin
UpdateExcludeEnd
UsePolicySearchProvidersOnly
IEFontSize
AlwaysShowMenus
Anchor Underline
AutoSearch
Disable Script Debugger
Display Inline Images
Display Inline Videos
Enable AutoImageResize
FormSuggest Passwords
Friendly http errors
Page_Transitions
Play_Animations
Play_Background_Sounds
Show image placeholders
SmoothScroll
Start Page
Use FormSuggest
Use_DlgBox_Colors
XMLHTTP
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
NoBrowserClose
NoBrowserContextMenu
NoBrowserOptions
NoBrowserSaveAs
NoDefaultTextSize
NoExternalBranding
NoFavorites
NoFileNew
NoFileOpen
NoFindFiles
NoHelpItemNetscapeHelp
NoHelpItemSendFeedback
NoHelpItemTipOfTheDay
NoHelpItemTutorial
NoHelpMenu
NoNavButtons
NoOpeninNewWnd
NoPrinting
NoTheaterMode
NoViewSource
RestGoMenu
Anchor Color
Anchor Color Hover
Anchor Color Visited
Background Color
Text Color
Use Anchor Hover Color
ITBar7Position
[нет]
RestrictAuthorMode
RestrictToPermittedSnapins
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
BehaviorOnFailedVerify
InForest
NoWarningNoElevationOnInstall
Restricted
ServerList
TrustedServers
UpdatePromptSettings
Default Search Scope
Downlevel Browse
Printers Page URL
PublishDfsRoots
PublishSharedFolders
AllowExplicitLogonMethod
AllowExplicitProxyName
AllowExplicitUseProxy
LogonMethod
ProxyName
UseProxy
BufferingType
DefaultSkin
DoNotShowAnchor
EnableScreenSaver
HideNetworkTab
HidePrivacyTab
HideSecurityTab
NetworkBuffering
NetworkBufferingPolicy
NoCodecDownload
PreventCDDVDMetadataRetrieval
PreventMusicFileMetadataRetrieval
PreventRadioPresetsRetrieval
SetAndLockSkin
UseDefaultBuffering
HTTP
Multicast
TCP
UDP
UDPPorts
WindowsMediaStreamingProtocols
AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
UseBrowserProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
CursorBlinkRate
ScreenSaveActive
ScreenSaverIsSecure
ScreenSaverPowerButton
ScreenSaveTimeOut
SCRNSAVE.EXE
UserPreferencesMask
Wallpaper
WheelScrollChars
WheelScrollLines
Append Completion
AutoSuggest
Use AutoComplete
DialupAutodetect
DisplayScriptDownloadFailureUI
EnableAutoProxyResultCache
EnableUTF8
MBCSAPIforCrack
MBCSServername
UTF8ServerNameRes
ScavengeCacheFileLimit
{05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
{22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95}
{26F24A93-1DA2-11D0-A334-00AA004A5FC5}
{275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67}
{2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A}
{2FF18E10-DE11-11D1-8161-00A0C90DD90C}
{52ADE293-85E8-11D2-BB22-00104B0EA281}
{7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2}
{9276B91A-E780-11d2-8A8D-00C04FA31D93}
{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
{BD1F006E-174F-11D2-95C0-00C04F9A8CFA}
{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}
{D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F}
{D6526FE0-E651-11CF-99CB-00C04FD64497}
{DED22F57-FEE2-11D0-953B-00C04FD9152D}
{F5131C24-E56D-11CF-B78A-444553540000}
[нет]
Persistent
[значение]
EnableFilter
HideDirectoryFolder
QueryLimit
DontSearchCD
DontSearchFloppies
DCOption
DisableAutoADMUpdate
GPODisplayName
NewGPOLinksDisabled
ShowPoliciesOnly
DisableMedia
SearchOrder
[нет]
DisableFRAdminPin
NC_AddRemoveComponents
NC_AdvancedSettings
NC_AllowAdvancedTCPIPConfig
NC_ChangeBindState
NC_DeleteAllUserConnection
NC_DeleteConnection
NC_DialupPrefs
NC_EnableAdminProhibits
NC_IpStateChecking
NC_LanChangeProperties
NC_LanConnect
NC_LanProperties
NC_NewConnectionWizard
NC_RasAllUserProperties
NC_RasChangeProperties_Help
NC_RasConnect
NC_RasMyProperties
NC_RenameAllUserRasConnection
NC_RenameConnection
NC_RenameLanConnection
NC_RenameMyRasConnection
NC_Statistics
DisableCMD
ExcludeProfileDirs
GroupPolicyRefreshTimeDC
TrueTypeFont (раздел)
DisableLocalMachineRun
DisableLocalMachineRunOnce
NoEncryptOnMove
NoMSAppLogo5ChannelNotify
NoneLegacyShellMode
NoStrCmpLogical
AllowLegacyWebView
AllowUnhashedWebView
RevertWebViewSecurity
[нет]
FileName0
Hint
key
WarnOnOff
[нет]
Allow_Unknowns
Enabled
PleaseMom
[нет]
ConsentPromptBehaviorAdmin
ConsentPromptBehaviorUser
DisableBkGndGroupPolicy
DisableCAD
DisableLockWorkstation
DisableStatusMessages
DontDisplayLastUserName
EnableInstallerDetection
EnableLUA
EnableSecureUIAPaths
EnableVirtualization
FilterAdministratorToken
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText
LogonType
MaxGPOScriptWait
PromptOnSecureDesktop
RunStartupScriptSync
ScForceOption
ShutdownWithoutLogon
UndockWithoutLogon
ValidateAdminCodeSignatures
verbosestatus
[нет]
NoRDS
ForceKeyProtection
PrivateKeyLifetimeSeconds
PrivKeyCacheMaxItems
PrivKeyCachePurgeIntervalSeconds
[нет]
MicrosoftEventVwrDisableLinks
MicrosoftRedirectionProgram
MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
MicrosoftRedirectionURL
NoJITSetup
NoSplash
NoUpdateCheck
NoWebJITSetup
Enabled
DisableFixSecuritySettings
DisableSecuritySettingsCheck
Enabled
Enabled
OpenInForeground
PopupsUseNewWindow
QuickTabsThreshold
DisableToolbarUpgrader
NoCommandBar
NoNavBar
ResetTextSizeOnStartup
ResetTextSizeOnZoom
ZoomDisabled
DontReportInfectionInformation
AllowExclusiveScriptsShareAccess
AllowExclusiveSysvolShareAccess
AllowSingleLabelDnsDomain
AutoSiteCoverage
AvoidPdcOnWan
BackgroundRetryInitialPeriod
BackgroundRetryMaximumPeriod
BackgroundRetryQuitTime
BackgroundSuccessfulRefreshPeriod
dbFlag
DnsAvoidRegisterRecords
DnsRefreshInterval
DnsTtl
ExpectedDialupDelay
GcSiteCoverage
LdapSrvPriority
LdapSrvWeight
MaximumLogFileSize
NdncSiteCoverage
NegativeCachePeriod
NonBackgroundSuccessfulRefreshPeriod
ScavengeInterval
SiteCoverage
SiteName
UseDynamicDns
AllOrNone
DoReport
ForceQueueMode
IncludeKernelFaults
IncludeMicrosoftApps
IncludeShutdownErrs
IncludeWindowsApps
ShowUI
DWAllowHeadless
DWFileTreeRoot
DWNoExternalURL
DWNoFileCollection
DWNoSecondLevelCollection
DWReporteeName
[нет]
[нет]
[нет]
Headlines
MicrosoftKBSearch
Disabled
[нет]
DisableMulticastBootstrap
DontIncludeMicrosoftSeedServer
SeedServer
[нет]
DisableMulticastBootstrap
SeedServer
[нет]
DisableMulticastBootstrap
SeedServer
[нет]
[нет]
ACSettingIndex
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
DisableContentFileUpdates
DisableRootAutoUpdate
DfsDcNameDelay
NV PrimaryDnsSuffix
AnnounceFlags
EventLogFlags
FrequencyCorrectRate
HoldPeriod
LargePhaseOffset
LocalClockDispersion
MaxAllowedPhaseOffset
MaxNegPhaseCorrection
MaxPollInterval
MaxPosPhaseCorrection
MinPollInterval
PhaseCorrectRate
PollAdjustFactor
SpikeWatchPeriod
UpdateInterval
NtpServer
Type
CrossSiteSyncFlags
Enabled
EventLogFlags
ResolvePeerBackoffMaxTimes
ResolvePeerBackoffMinutes
SpecialPollInterval
Enabled
DontPowerOffAfterShutdown
CacheTimeout
EfsConfiguration
EfsOptions
RsaKeyLength
SyncForegroundPolicy
MachineAccessRestriction
MachineLaunchRestriction
AllowLocalActivationSecurityCheckExemptionList
ListBox_Support_ActivationSecurityCheckExemptionList
[значение]
ApplyToRemovableMedia
Enable
Enforce
Limit
LimitUnits
LogEventOverLimit
LogEventOverThreshold
Threshold
ThresholdUnits
RegisterAdapterName
RegisterReverseLookup
RegistrationEnabled
RegistrationRefreshInterval
RegistrationTtl
SearchList
UpdateSecurityLevel
UpdateTopLevelDomainZones
UseDomainNameDevolution
PreventIISInstall
Immortal
KMPrintersAreBlocked
PhysicalLocation
PhysicalLocationSupport
PruneDownlevel
PruningInterval
PruningPriority
PruningRetries
PruningRetryLog
PublishPrinters
ServerThread
SupportLink
VerifyPublishedState
Auto Publishing
ShutdownReasonOn
ShutdownReasonUI
SnapShot
TimeStampEnabled
TimeStampInterval
EnableAuthEpResolution
ExtErrorInfoExceptions
ExtErrorInformation
RestrictRemoteClients
StateInformation
IgnoreDelegationFailure
MinimumConnectionTimeout
[нет]
SecurityCenterInDomain
ServicePackSourcePath
SourcePath
ColorDepth
DeleteTempDirsOnExit
FallbackPrintDriverType
fAllowFullControl
fAllowToGetHelp
fAllowUnsolicited
fAllowUnsolicitedFullControl
fDenyTSConnections
fDisableAutoReconnect
fDisableCam
fDisableCcm
fDisableCdm
fDisableClip
fDisableCpm
fDisableForcibleLogoff
fDisableLPT
fDisableTerminalServerTooltip
fEnableSmartCard
fEnableTimeZoneRedirection
fEncryptRPCTraffic
fForceClientLptDef
fNoRemoteDesktopWallpaper
fPolicyFallbackPrintDriver
fPreventLicenseUpgrade
fPromptForPassword
fSecureLicensing
fSingleSessionPerUser
fTurnOffSingleAppMode
fUseMailto
fWritableTSCCPermTab
KeepAliveEnable
KeepAliveInterval
LicenseServers
LicensingMode
MaxInstanceCount
MaxTicketExpiry
MaxTicketExpiryUnits
MinEncryptionLevel
PerSessionTempDir
WFDontAppendUserNameToProfile
WFHomeDir
WFHomeDirDrive
WFHomeDirUNC
WFProfilePath
[нет]
SFCDllCacheDir
SfcQuota
SfcScan
SfcShowProgress
DisableNotifications
DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast
DoNotAllowExceptions
EnableFirewall
[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled
[программа]
[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled
[значение]
AllowInboundEchoRequest
AllowInboundMaskRequest
AllowInboundRouterRequest
AllowInboundTimestampRequest
AllowOutboundDestinationUnreachable
AllowOutboundPacketTooBig
AllowOutboundParameterProblem
AllowOutboundSourceQuench
AllowOutboundTimeExceeded
AllowRedirect
LogDroppedPackets
LogFilePath
LogFileSize
LogSuccessfulConnections
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
DesktopShortcut
DisableAutoUpdate
DontUseFrameInterpolation
GroupPrivacyAcceptance
PreventLibrarySharing
QuickLaunchShortcut
DisableEngine
DisablePropPage
DisableWizard
ApprovedList
EnableBITSMaxBandwidth
JobInactivityTimeout
MaxBandwidthValidFrom
MaxBandwidthValidTo
MaxTransferRateOffSchedule
MaxTransferRateOnSchedule
UseSystemMaximum
IEAKUpdateUrl
CertificateRevocation
CodeBaseSearchPath
EnablePunycode
PreventIgnoreCertErrors
Security_HKLM_only
Security_options_edit
Security_zones_map_edit
UrlEncoding
WarnOnIntranet
UTF8Encoding
DaysToKeep
Version
OnlyUseLocalAdminFiles
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
AllowLockdownBrowse
AllowLockdownMedia
AllowLockdownPatch
DisableAutomaticApplicationShutdown
DisableBrowse
DisableFlyweightPatching
DisableLoggingFromPackage
DisableLUAPatching
DisableMSI
DisablePatch
DisablePatchUninstall
EnableAdminTSRemote
EnableUserControl
EnforceUpgradeComponentRules
LimitSystemRestoreCheckpointing
Logging
MaxPatchCacheSize
SafeForScripting
TransformsSecure
Completed
ExitOnMSICW
BypassFirewall
AlwaysPinSubFolders
DefCacheSize
Enabled
EncryptCache
ExcludeExtensions
PurgeAtLogoff
PurgeOnlyAutoCacheAtLogoff
NC_AllowNetBridge_NLA
NC_ICSClientApp
NC_PersonalFirewallConfig
NC_ShowSharedAccessUI
8021XCARootHash
MaxOutstandingSends
NonBestEffortLimit
TimerResolution
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeNonConforming
ServiceTypeQualitative
NoRegistration
AuthenticodeEnabled
DefaultLevel
ExecutableTypes
LogFileName
PolicyScope
TransparentEnabled
AddAdminGroupToRUP
AllowX-ForestPolicy-and-RUP
CompatibleRUPSecurity
CopyFileBufferedSynchronousIo
CopyFileChunkSize
CopyFileOverlappedCount
DeleteRoamingCache
DenyUsersFromMachGP
DisableInHelp
GpSvcDebugLevel
HelpQualifiedRootDir
LeaveAppMgmtData
LocalProfile
ProfileDlgTimeOut
ProfileErrorAction
ProfileUnloadTimeout
ReadOnlyProfile
RSoPGarbageCollectionInterval
SlowLinkDetectEnabled
SlowLinkProfileDefault
SlowLinkTimeOut
SlowLinkUIEnabled
UserPolicyMode
UserProfileMinTransferRate
Allow Browse
Disable Advanced
DragAndDrop
Execution
Property Pages
Task Creation
Task Deletion
DisableWindowsUpdateAccess
TargetGroup
TargetGroupEnabled
WUServer
WUStatusServer
AUOptions
AutoInstallMinorUpdates
DetectionFrequency
DetectionFrequencyEnabled
ElevateNonAdmins
NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
NoAutoUpdate
RebootRelaunchTimeout
RebootRelaunchTimeoutEnabled
RebootWarningTimeout
RebootWarningTimeoutEnabled
RescheduleWaitTime
RescheduleWaitTimeEnabled
ScheduledInstallDay
ScheduledInstallTime
UseWUServer
DisableOnline
[нет]
public
public
SearchList


  • на главную страницу
  • все теги

Mobile

Данный параметр относится к реестру операционной системы Windows Mobile

SLDte
fAskDest


  • на главную страницу
  • все теги

Приложения

Данный параметр влияет на работу какого-либо приложения

Office (раздел)
[номер версии] (раздел)
Common (раздел)
Shared Tools (раздел)
MSConfig (раздел)
Applets (раздел)
Extensions (раздел)
Toolbar (раздел)
ButtonsText
LargeButtons
Viewaddress
ViewMain
Policy (раздел)
Menu
Settings
Console (раздел)
FullScreen
WindowSize
WordDelimiters
[заголовок окна] (раздел)
EUDC (раздел)
SessionInformation (раздел)
ProgramCount
Software (раздел)
LiveScrolling
MenuShadows
MenuShadows
MenuAnimation
MenuAnimation
MenuShadows
DuckyProperty
MaxDVDOverSizeBlocks
ShowBurnProofCount
ShowSingleRecorderSpeed
Language
ShowAd
Microsoft (раздел)
Magnify (раздел)
AppBar
StationaryInvertColors
StationaryMagLevel
StationaryStartMinimized
StationaryTrackCursor
StationaryTrackFocus
StationaryTrackText
UseHotkeys
Notepad (раздел)
fMLE_is_broken
fWrap
iMarginBottom
iPointSize
iWindowPosDX
iWindowPosDY
iWindowPosX
iWindowPosY
lfCharSet
lfEscapement
lfFaceName
lfItalic
lfStrikeOut
lfUnderline
lfWeight
StatusBar
szHeader
szTrailer
MSOLAPVersionDependent
UndoHistory
Shortcut Bar (раздел)
Autostart
QuietStart
Position (раздел)
Toolbars (раздел)
TooltipDelay (раздел)
Сachesize
RespectSystemFontSmooth
MinToTray
Common (раздел)
Files (раздел)
HTML (раздел)
AutoUpdateAddress
Bullet Path
Clipart URL
Dlg Bullet Path
Dlg HorizontalLine
HorizontalLine Path
LocalContent
LocalPageStyles
WebArt Path
AutoGrammar
AutoSave-Path
AutoSpell
BackgroundPrint
BackgroundSave
Bak-Extension
BitMapMemory
CacheSize
DateFormat
Doc-Extension
Doc-Path
Dot Extension
EnableMacroVirus
NoEditTime
OleDot
Picture-Path
PlainTextAutoFormat
ProgramDir
SlowShading
Startup-Path
StartWhatIsNew
TimeFormat
Tools-Path
UpdateDictionaryNumber
User Dot Path
Wordmail-Path
Workgroup Dot Path
WPHelp
Stationery (раздел)
Cfg File Location
Default Template
DlgDefTpl
Option
Text Converters (раздел)
Wizards (раздел)
WordMail (раздел)
Assistant (раздел)
AsstFile
AsstState
CurrAsstFile
CurrAsstState
DWNeverUpload
DWNoExternalURL
DWNoFileCollection
DWNoSecondLevelCollection
FirstrRun
UserData
Assistant (раздел)
AsstAssistWithAlerts
AsstAssistWithHelp
AsstAssistWithWizards
AsstFeatureTips
AsstFile
AsstGuessHelp
AsstHiddenCount
AsstKeyboardShortcutTips
AsstMouseTips
AsstMoveWhenInTheWay
AsstOnlyHighPriorityTips
AsstSearchInProgram
AsstSounds
ClipboardClosedUnused
ClipboardOpenedTrigger
Open Find (раздел)
Places (раздел)
ItemSize
StandardPlaces (раздел)
[текст] (раздел)
show
UserDefinedPlaces (раздел)
[текст] (раздел)
Name
Path
Toolbars (раздел)
General (раздел)
AcbControl
Settings (раздел)
Microsoft Excel AWDropdownHidden
Microsoft Outlook AWDropdownHidden
Microsoft Visual Basic AWDropdownHidden
Microsoft Word AwDropdownHidden
UserInfo (раздел)
AltStartup
AutoDec
DefaultPath
DefFileMRU
ExtendList
Font
Maximized
Option5
Option6
Option95
Options
Options3
Pos
ShowWindowsInTaskbar
StartupDialog
Recent Files (раздел)
Spell Checker (раздел)
Options (раздел)
AutoGrammar
AutoSpell
LastUILang
NoLiveScrolling
PICTURE-PATH
PROGRAMDIR
Logging
Disable
URL
Osk (раздел)
EULAAccepted
FormatConsistencyWavyUnderlineColor
GrammarWavyUnderlineColor
SpellingWavyUnderlineColor
Custom Dictionaries (раздел)
VBA (раздел)
Trusted (раздел)
SetCommand
9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676 (раздел)
Recent File List (раздел)
DefaultFormat
Recent File List (раздел)
Use AutoComplete
ShellImageView (раздел)
RegistrationCompleted
Recent File List (раздел)
List Save Location
AutoUpdate
AppWindowMaximized
AppWindowPosition
ShowStatusWindow
PlugInDirectory
WarnOnLowMemory
MEMORYUSAGE
HaveStickyCursors
AllowRemovableScratchVolume
AllowAllowNetworkScratchVolume
SettingsFilePath
ShowWinThumbnails
StartUpIMAGEDIRECTORY
UseAsyncScratch
ScratchWarningSeen
FileList (раздел)
Detailed
ShowGrid
SingleClick
Underline
Menu
settings
Volatile Environment (раздел)
Enterprise
fAskDest
Classes (раздел)
UseVPUninstallPassword
VPUninstallPassword
Exchange Extensions
Apps.InstDateTime
msimn.exe
BlockExeAttachments
HTTP Mail Enabled
GUID
ClientProtocols (раздел)
Services (раздел)
Startupfolder (раздел)
startupreg (раздел)
State (раздел)
Updates (раздел)
Application path
Display Name
Start with Utility Manager
AeDebug (раздел)
[имя драйвера]
EnvironmentVariables
GPOSavedInterval
LastUsedDatabase
SetupCompDebugLevel
TemplateUsed
Reg Values (раздел)
DisplayChoices
DisplayFlags
DisplayName
DisplayType
DisplayUnit
ValueType
RecoveryConsole (раздел)
SecurityLevel
SL (раздел)
(по умолчанию)
[сокращение] (раздел)
Path
EnableLegacyConverters
Credential Provider Filters (раздел)
Delay_Sec
KillList
EnableLinkedConnections
[путь и имя dll]
Shell Extensions (раздел)
Publisher
Readme
RegCompany
RegOwner
UninstallString
URLUpdateInfo
HelpTelephone
LocalDumps
OwnersNoLimit
MultiInstance
NoBroadcast
Keyboard Layout (раздел)
PowerSettings (раздел)
Protocols (раздел)
AutoChkTimeout
CheckBadApps (раздел)
CheckBadApps400 (раздел)
RegistryLazyFlushInterval
LargIRPStackLocations
KnownDLLs (раздел)
Terminal Server (раздел)
fDenyTSConnections
TimeZoneInformation (раздел)
ExecutionContext
LPT_timeout
ReuseConnections
DefaultGateway
Flags
BrowseNewProcess


  • на главную страницу
  • все теги

Windows

Данный параметр влияет на работу операционной системы Windows

SHBigBitMap
SHBrandBitMap
EnableJavaConsole
Security Center (раздел)
[путь к программе и ее название]
Camp
Ri
Riac
Rip
Rirc
Ris
sRGB
Windows NT\CurrentVersion\Windows (раздел)
Load
run
Winlogon (раздел)
AutoRestartShell
KeepRasConnection
passwordexpirywarning
shell
Settings (раздел)
ActiveDebugging
Enabled
LogSecurityFailures
LogSecuritySuccesses
Remote
Timeout
TrustPolicy
UseWINSAFER
IconUnderline
MaximizeApps
Advanced (раздел)
CascadeControlPanel
CascadeMyDocuments
CascadeMyPictures
CascadeNetworkConnections
CascadePrinters
ClassicViewState
DisableThumbnailCache
DontPrettyPath
EnableBalloonTips
EncryptionContextMenu
FolderContentsInfoTip
FriendlyTree
Hidden
HideFileExt
HideIcons
IntelliMenus
ListviewAlphaSelect
ListviewShadow
ListviewWatermark
MapNetDrvBtn
NewDragImages
NoNetCrawling
PersistBrowsers
SeparateProcess
ShowAttribCol
ShowCompColor
ShowInfoTip
ShowPreviewHandlers
ShowSuperHidden
Start_AdminToolsRoot
Start_AutoCascade
Start_EnableDragDrop
Start_LargeMFUIcons
Start_MinMFU
Start_NotifyNewApps
Start_ScrollPrograms
Start_ShowControlPanel
Start_ShowHelp
Start_ShowMyComputer
Start_ShowMyDocs
Start_ShowMyGames
Start_ShowMyMusic
Start_ShowMyPics
Start_ShowNetConn
Start_ShowNetPlaces
Start_ShowOEMLink
Start_ShowPrinters
Start_ShowRun
Start_ShowSearch
Start_ShowSetProgramAccessAndDefaults
Start_ShowUser
Start_SortByName
Start_TrackDocs
Start_TrackProgs
StartMenuAdminTools
StartMenuChange
StartMenuFavorites
StartMenuRun
StartMenuScrollPrograms
TaskbarContextMenu
TaskbarGlomming
TaskbarGroupSize
TypeAhead
WebView
[подраздел] (раздел)
Bitmap
CheckedValue
DefaultValue
HKeyRoot
Mask
RegPath
text
type
UncheckedValue
ValueName
WarningIfNotDefault
DontShowMeThisDialogAgain (раздел)
Application
OpenWithList (раздел)
[{CLSID номер объекта}]
ClassicStartMenu (раздел)
[{CLSID номер объекта}]
NewStartPanel (раздел)
[{CLSID номер объекта}]
HideMyComputerIcons (раздел)
Shell Folders (раздел)
BalloonTip
Icon Cleanup Time
IconDemoteTimerTick
InfoTipTimerTick
TrayIconResidentInterval
Startup (раздел)
NetCache (раздел)
FolderShortcutCreated
GoOfflineAction
NoReminders
ReminderFreqMinutes
SyncAtLogoff
SyncAtLogon
Policies (раздел)
WinOldApp
Run (раздел)
RunOnce (раздел)
CorporateWerUseAuthentication
DisableArchive
Disabled
DisableQueue
DontShowUI
MaxArchiveCount
MaxQueueCount
SendEFSFiles
APPCRASH
DefaultConsent
NewUserDefaultConsent
StoreLocation
WaitonExceptionRecord
WaitOnStart
ExcludedApplications (раздел)
Policies (раздел)
AppEvents (раздел)
EventLabels (раздел)
(по умолчанию)
.Default (раздел)
(по умолчанию)
Schemes (раздел)
Apps (раздел)
.Default (раздел)
[событие] (раздел)
(по умолчанию)
.Current (раздел)
(по умолчанию)
.Default\[событие]\.Default (раздел)
Names (раздел)
(по умолчанию)
.Default (раздел)
(по умолчанию)
.None (раздел)
Control Panel (раздел)
Accessibility (раздел)
On
AutoRepeatDelay
AutoRepeatRate
BounceTime
DelayBeforeAcceptance
Flags
MaximumSpeed
TimeToMaximumSpeed
On
TimeToWait
Appearance (раздел)
Current
CustomColors
New Schemes (раздел)
SelectedStyle
DisplayName
Notification Area Icon
Colors (раздел)
ActiveBorder
ActiveTitle
AppWorkSpace
Background
ButtonFace
ButtonHilight
ButtonLight
ButtonShadow
ButtonText
GradientActiveTitle
GradientInactiveTitle
GrayText
Hilight
HilightText
HotTrackingColor
InactiveBorder
InactiveTitle
InactiveTitleText
InfoText
InfoWindow
Menu
MenuHilight
MenuText
Scrollbar
TitleText
Window
WindowText
Cursors (раздел)
AppStarting
Arrow
Crosshair
Hand
Help
Ibeam
No
NWPen
SizeAll
SizeNESW
SizeNS
SizeNWSE
SizeWE
UpArrow
Wait
Schemes (раздел)
Desktop (раздел)
ActiveWndTrkTimeout
AutoEndTasks
CaretWidth
ClickLockTime
CoolSwitchColumns
CoolSwitchRows
CursorBlinkRate
DragFullWindows
DragHeight
DragWidth
FocusBorderHeight
FocusBorderWidth
FontSmoothing
FontSmoothingType
ForegroundFlashCount
ForegroundLockTimeout
HungAppTimeout
LowPowerActive
LowPowerTimeOut
MenuShowDelay
PaintDesktopVersion
Pattern
PreferredUILanguages
ScreenSaveActive
ScreenSaverIsSecure
ScreenSaveTimeOut
SCRNSAVE.EXE
SmoothScroll
TileWallpaper
UserPreferencesMask
WaitToKillAppTimeout
Wallpaper
WallpaperStyle
WheelScrollChars
WheelScrollLines
LowLevelHooksTimeout
WindowMetrics (раздел)
BorderWidth
CaptionFont
CaptionHeight
CaptionWidth
IconFont
IconSpacing
IconTitleWrap
IconVerticalspacing
inHorzGap
MenuFont
MenuHeight
MenuWidth
MessageFont
MinAnimate
MinArrange
MinVertGap
PaddedBorderWidth
ScrollHeight
ScrollWidth
Shell Icon Size
Shell Small Icon Size
Size
SmCaptionFont
SmCaptionHeight
SmCaptionWidth
MinWidth
don't load (раздел)
Virtual Key
International (раздел)
iCurrDigits
iCurrency
iDigits
iLZero
iMeasure
iNegCurr
iNegNumber
iTime
iTimePrefix
iTLZero
NumShape
s1159
s2359
sCurrency
sDecimal
sGrouping
sList
sLongDate
sMonDecimalSep
sMonGrouping
sMonThousandSep
sNativeDigits
sNegativeSign
sShortDate
sThousand
sTime
sTimeFormat
Nation
Keyboard (раздел)
InitialKeyboardIndicators
KeyboardDelay
KeyboardSpeed
Mouse (раздел)
ActiveWindowTracking
DoubleClickHeight
DoubleClickSpeed
DoubleClickWidth
MouseHoverHeight
MouseHoverTime
MouseHoverWidth
MouseSensitivity
MouseSpeed
MouseThreshold1
MouseThreshold2
MouseTrails
SmoothMouseXCurve
SmoothMouseYCurve
SnapToDefaultButton
SwapMouseButtons
PowerCfg (раздел)
CurrentPowerPolicy
PowerPolicies (раздел)
[номер] (раздел)
Description
Name
Policies
Sound (раздел)
Beep
DstNotification
[1 или 2] (раздел)
DisplayName
Enable
TzRegKeyName
Keyboard Layout (раздел)
Attributes
Preload (раздел)
1
Substitutes (раздел)
Toggle (раздел)
Language Hotkey
Layout Hotkey
DownloadGameInfo
ListRecentlyPlayed
FolderType
Shell (раздел)
Network (раздел)
Persistent (раздел)
[значок диска] (раздел)
ProviderName
RemotePath
UserName
Recent (раздел)
EnableBalloonNotificationsLocal
EnableBalloonNotificationsRemote
RemoteAccess (раздел)
InternetProfile
MACHINE (раздел)
Active Setup (раздел)
[компонент] (раздел)
Disable Thread Input Manager
ShowTipbar
ExtraIconsOnMinimized
Label
ShowStatus
Transparency
{ED9D5450-EBE6-4255-8289-F8A31E687228} (раздел)
DemoteLevel
MSUTB (раздел)
DontShowCloseLangBarDlg
DontShowMinimizeLangBarDlg
Left
NewLook
ShowDebugMenu
ShowShadow
TimerElapseBACKTOALPHA
Top
Vertical
AnimationsShiftKey
Max3DWindows
Ftp (раздел)
edit (раздел)
TileWallpaper
WallpaperStyle
AllowWindowReuse
NscSingleExpand
Default_Page_URL
StatusBarOther
EnableJIT
EnableLogging
StartInMediaGuide
ShowDisconnectedDevices
ShowHiddenDevices
Apply (раздел)
Current (раздел)
Protected Storage System Provider (раздел)
[текущий профиль] (раздел)
Data (раздел)
OPERATORDIAL
PhonebookMode
PopupOnTopWhenRedialing
Windows (раздел)
AlgorithmID
CertificateHash
Files
ProfileEnumMode
UsePerUserProfiles
Files
ProfileEnumMode
UsePerUserProfiles
SaveConnections
[название принтера]
Device
Documents
DosPrint
fPrintError
fPrintFileLine
fPrintVerbose
fPrintWarning
fPromptOnError
fPromptOnVerbose
fPromptOnWarning
MenuDropAlignment
NetMessage
NullPort
Programs
ExcludeProfileDirs
ReportDC
DisplayLogo
CurrentVersion (раздел)
MountPoints2 (раздел)
Desktop (раздел)
SysTray (раздел)
Services
Explorer (раздел)
AltColor
AltEncryptionColor
AltTabSettings
DirectoryColsX
DocFindColsX
EnableAutoTray
link
Max Cached Icons
NetDomainColsX
NoFileFolderConnection
ShellState
Shutdown Setting
ThumbnailQuality
ThumbnailSize
DesktopProcess
AlwaysShowMenus
AutoCheckSelect
IconsOnly
SharingWizardOn
ShowCompColor
ShowTypeOverlay
Start_SearchComm
Start_SearchFiles
Start_SearchInternet
Start_SearchPrograms
TaskbarAnimations
TaskbarSizeMove
UseDoubleClickTimer
WebViewBarricade
StartButtonBalloonTip
Start_ShowRecentDocs
AltTab (раздел)
BottomMarginPx
Columns
FadeOut_ms
FadeOutThreshold_ms
FinalAlpha
MaxIconSizePx
MaxThumbSizePx
MinThumbSizePcent
MinWidthPx
OverlayIconDXPx
OverlayIconDYPx
OverlayIconPx
Rows
SideMarginPx
StartAlpha
TextBottomPX
ThumbSpacingXPx
ThumbSpacingYPx
TopMarginPx
AutoComplete (раздел)
AutoSuggest
DisableAutoplay
(по умолчанию)
(по умолчанию)
MaxCapacity
NukeOnDelete
CabinetState (раздел)
FullPath
FullPathAddress
Settings
Use Search Asst
Auto Eject
CD Recorder Drive
ImageStashLocation
Drive Type
IsImapiDataBurnSupported
UdfIncompatible
TotalBytes
Current Media (раздел)
Blank Disc
Disc Label
FreeBytes
IsImapiEraseSupported
Active
StagingPath
[{CLSID-номер ActiveX-объекта}] (раздел)
Attributes
(по умолчанию)
ComDlg32 (раздел)
LastVisitedPidlMRU (раздел)
OpenSavePidlMRU (раздел)
* (раздел)
RecentView
ShowCategoryMobilePC
Doc Find Spec MRU (раздел)
Progid
MenuOrder (раздел)
[меню] (раздел)
Order
PreviewPaneSizer
[GUID-номер привода диска] (раздел)
shell (раздел)
(по умолчанию)
OtherFolder (раздел)
RecentDocs (раздел)
[расширение] (раздел)
RunMRU (раздел)
ArchivedFiles
AutoWildCard
EnableNaturalQuerySyntax
SearchSubFolders
SystemFolders
WholeFileSystem
SearchOnly
SearchOnly
ADMINISTRATIVE TOOLS
APPDATA
CACHE
CD BURNING
COOKIES
DESKTOP
FAVORITES
FONTS
HISTORY
LOCAL APPDATA
MY MUSIC
MY PICTURES
MY VIDEO
NETHOOD
PERSONAL
PRINTHOOD
PROGRAMS
RECENT
SENDTO
START MENU
STARTUP
Templates
FavoritesResolve
StartMenuIndexed
StartPanel_FadeDelay
StartPanel_FadeIn
StartPanel_FadeOut
StreamMRU (раздел)
Streams (раздел)
Settings
Desktop (раздел)
TaskbarWinXP
[номер] (раздел)
Settings
TrayNotify (раздел)
IconStreams
PastIconsStream
User Shell Folders (раздел)
Count (раздел)
VisualEffects (раздел)
Images (раздел)
BarricadedFolders (раздел)
shell:ControlPanelFolder
MaxConnectionsPer1_0Server
ProxyHttp1.1
NetCache (раздел)
AssignedOfflineFolders (раздел)
[Camera, Scanner или OpticalMedia] (раздел)
AcquisitionFlags
FileTemplateId
FolderTemplateId
RootDirectory
NoDevMgrUpdate
Aurora (раздел)
Brightness
NumLayers
Speed
Bubbles (раздел)
MaterialGlass
Radius
ShowBubbles
ShowShadows
SphereDensity
TurbulenceForce
TurbulenceSpeed
Mystify (раздел)
CameraFOV
LineWidth
NumLines
Ribbons (раздел)
Blur
CameraFOV
NumRibbons
RibbonWidth
ThemeFile
ThumbnailCache (раздел)
Location
MaxCacheFileSize1024
MaxCacheFileSize256
MaxCacheFileSize32
MaxCacheFileSize96
MaxPercentageOfFreeSpaceForRebalancing
MinCacheFilesSizesWhenShrinking1024
MinCacheFilesSizesWhenShrinking256
MinCacheFilesSizesWhenShrinking32
MinCacheFilesSizesWhenShrinking96
ShrinkIfGreaterThanPercentageOfFreeSpace
MessageExpiryDays
NoChannelLogging
ColorizationColor
ColorizationOpaqueBlend
CompositionPolicy
BagMRU Size
BagMRU Size
Progid
Консоль управления (MMC) (раздел)
description (раздел)
System
TreatAsSystem
objects (раздел)
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
COMPONENTS (раздел)
Enum (раздел)
HARDWARE (раздел)
DESCRIPTION (раздел)
System (раздел)
SystemBiosVersion
CentralProcessor (раздел)
~MHz
[номер процессора] (раздел)
Identifier
ProcessorNameString
Identifier
DEVICEMAP (раздел)
Scsi (раздел)
Serial#
RESOURCEMAP (раздел)
Network (раздел)
SAM (раздел)
F
Names (раздел)
C
Names (раздел)
F
UserDontShowInLogonUI
UserPasswordHint
UserTile
V
Names (раздел)
C
SECURITY (раздел)
(по умолчанию)
DefaultPassword (раздел)
SAM (раздел)
Software (раздел)
Clients (раздел)
StartMenuInternet (раздел)
FileAssociations (раздел)
MimeAssociations (раздел)
URLAssociations (раздел)
ММХ
support_GL_EXT_texture_filter_anisotropic
tripleBufferMode
flipImmediate
PrivDiscUiShown
[{CLSID номер компонента}] (раздел)
(по умолчанию)
ComponentID
IsInstalled
KeyFileName
Locale
StubPath
Version
StubPath
StubPath
StubPath
StubPath
StubPath
Advanced INF Setup (раздел)
AdvPackLogFile
RegRestoreLogFile
RegSaveLogFile
[компонент] (раздел)
BackupFileName
BackupFileSize
BackupPath
BackupRegistry
InstallINFFile
InstallINFSection
UseDX9LText
{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285} (раздел)
BackupDescription
BackupIcon
RestoreAlwaysEnabled
RestoreDescription
RestoreIcon
[идентификатор кнопки] (раздел)
Arguments
CommandText
Executable
RequirePrivilege
{a763bfc4-73b8-428b-87d0-9248112f4183} (раздел)
BackupDescription
BackupIcon
RestoreAlwaysEnabled
RestoreDescription
RestoreIcon
[идентификатор кнопки] (раздел)
Command Processor (раздел)
LangBar (раздел)
Dfrg (раздел)
DisableAGPSupport
DisableInactivate
DisableMMX
DisableNoSysLock
DisableWiderSurfaces
EmulationOnly
EnablePrintScreen
ForceNoSysLock
ModeXOnly
ShowFrameRate
Version
Driver Signing (раздел)
Policy
DRM (раздел)
Exchange Extensions
LogOutgoing
Port
Microsoft.PnPX.Association (раздел)
EnableFrameNavigationInSafeMode
Internet Explorer (раздел)
msimn.exe
PrevFormatCompactWithUNICODECompression
SystemDB
ExclusiveAsyncDelay
FlushTransactionTimeout
ImplicitCommitSync
LockDelay
LockRetry
MaxBufferSize
MaxLocksPerFile
PagesLockedToTableLock
PageTimeout
RecycleLVs
SharedAsyncDelay
Threads
UserCommitSync
MediaPlayer (раздел)
DisableTipTmIdVerification
NetworkDtcAccessTip
MSLicensing (раздел)
LICENSE00x (раздел)
AckTimeout
BscAckFrequency
CertInfoCacheSize
CleanupInterval
ClusterName
CryptKeyExpirationTime
DcCacheSize
DcCacheExpirationTime
CryptReceiveKeyCacheSize
CryptSendKeyCacheSize
DeferredInit
DSAdsRefreshIPSitesIntervalSecs
DSAdsRefreshNT4SitesIntervalSecs
DSCliSearchAdsForServersIntervalSecs
DSListRefresh
DSSecurityCache
ForceNoTransactionModeSwitch
IdleAckDelay
InSeqCheckInterval
LastPrivateQueueId
LogDataCreated
LogMgrBuffers
LogMgrChkptInterval
LogMgrFileSize
LogMgrFlushInterval
LogMgrProbeInterval
MaxMessageSize
MaxRRThreads
MaxSysQueue
MaxUnackedPacket
MessageID
MinRRThreads
mqisConnectionNumber
mqisdb
MsmqIpxPingPort
MsmqIpxPort
PerThreadDSServer
QmPbKeyCacheSize
QMThreadNo
RemoteQMMachine
RemoveDuplicateCleanup
RMFlushInterval
RpcCancelTimeout
RRThreadIdleTTL
SeqIDAtLastRestore
SeqMaxAckDelay
SeqResend10Time
SeqResend13Time
StoreAckTimeout
StoreInSeqLogPath
StoreJournalPath
StoreLogPath
StoreMqLogPath
StorePersistentPath
StoreReliablePath
StoreXactLogPath
SysQueuePriority
TCPNoDelay
TransactionMode
UsePing
UserCacheExpirationTime
UserCacheSize
WaitTime
Workgroup
WriteMsgTimeout
XactDeadLetterAlways
XactDelayReceiveNack
CertificationAuthorities (раздел)
InstallRoot (раздел)
MaxLogSizeKB
NotifyOnTaskMiss
TasksFolder
ViewHiddenTasks
AntiVirusDisableNotify
FirewallDisableNotify
UpdatesDisableNotify
Monitoring (раздел)
AntiSpywareOverride
AntiVirusOverride
FirewallOverride
EnableNotifications
boot.ini
FEE449EE0E3965A5246F000E87FDE2A065FD89D4 (раздел)
2BD63D28D7BCD0E251195AEB519243C13142EBC3 (раздел)
Filelist (раздел)
BuildCheckSum
BuildDate
FileName
Location
Version
Build
Installation Directory
MOF Self-Install Directory
ADAPDelay
ADAPPerflbTimeout
Autorecover MOFs
AutostartWin9X
Backup Interval Threshold
EnableAnonConnections
EnableEvents
EnableStartupHeapPreallocation
High Threshold On Client Objects
High Threshold On Events
LastStartupHeapPreallocation
Log File Max Size
Logging
Logging Directory
Low Threshold On Client Objects
Low Threshold On Events
Max DB Size
Max Wait On Events
Repository Directory
TimeToTerminateAdap
Default Namespace
Enable for ASP
GuestOnly
DisableAntiSpyware
Plus! ProductId
Plus! VersionNumber
ProductId
RegisteredOrganization
RegisteredOwner
RegDone
Utility Manager (раздел)
Auto
Debugger
UserDebuggerHotKey
[процесс]
ApphelpUIExe
TrueTypeFont (раздел)
AppMgmtDebugBreak
AppMgmtDebugLevel
RunDiagnosticLoggingApplicationManagement
CacheSizeInMB
CacheStatus
DoRetestDevice
PhysicalDeviceSizeMB
ReadSpeedKBs
USBVersion
WriteSpeedKBs
Event Viewer (раздел)
MicrosoftEventVwrDisableLinks
MicrosoftRedirectionProgram
MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
MicrosoftRedirectionURL
LogPixels
[имя шрифта]
Fonts (раздел)
[имя шрифта]
FontSubstitutes (раздел)
GRE_Initialize (раздел)
HotFix (раздел)
[заплата] (раздел)
Installed
ExecuteOptions
[процесс] (раздел)
debugger
ExecuteOptions
MCI Extensions (раздел)
Network (раздел)
NetworkCards (раздел)
Shared Parameters (раздел)
DefaultNullDataSource
CollectUnicodeProcessNames
Configuration Flags
Disable Performance Counters
EventLogLevel
ExtCounterTestLevel
OpenProcedureWaitTime
TotalInstanceName
Updating
Counter
Help
Ports (раздел)
COM1:
BootFilesOptimized
LastDiskLayoutTimeString
[тип процессора] (раздел)
DefaultSpoolDirectory
Transparency
Winprint_TextNoCRTranslation
Winprint_TextNoTranslation
Attributes
Datatype
Description
Location
Name
Port
Print Processor
Printer Driver
Priority
StartTime
UntilTime
printColor
printDuplexSupported
printMaxResolutionSupported
printMediaReady
printStaplingSupported
printEndTime
printSeparatorFile
printStartTime
priority
LoadTrustedDrivers
SyncOpenPrinter
TrustedDriverPath
ProfileList (раздел)
Default
ProfilesDirectory
ProgramData
Public
ProfileImagePath
MissedTasksStartupDelay
TasksInMemoryQueue
AtServiceAccount
Tasks (раздел)
Tree (раздел)
DefaultTemplate
Manual
SkipRearm
ActivationInterval
NotificationDisabled
{09F7EDC5-294E-4180-AF6A-FB0E6A0E9513}
CreateTimeout
DisableOptimizedRPCreation
Svchost (раздел)
AuthenticationCapabilities
CoInitializeSecurityAppID
CoInitializeSecurityParam
DefaultRpcStackSize
SystemFileProtection (раздел)
ShowPopups
SystemRestore (раздел)
CompressionBurst
DisableSR
DSMax
DSMin
RestoreStatus
RPGlobalInterval
RPLifeInterval
ThawInterval
DiskPercent
Time Zones (раздел)
MUI_Display
Modules (раздел)
Active
MaxBuffers
Active
ControlFlags
Active
Type 1 Fonts (раздел)
AppInit_DLLs
DeviceNotSelectedTimeout
Spooler
swapdisk
TransmissionRetryTimeout
AutoLogonCount
Background
cachedlogonscount
CachePrimaryDomain
DcacheMinInterval
DCacheUpdate
DebugServerCommand
DefaultDomainName
DefaultPassword
DefaultUserName
DeleteRoamingCache
ForceAutoLogon
ForceUnlockLogon
GinaDLL
GPEditDebugLevel
IgnoreShiftOverride
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText
LogonPrompt
LogonType
ParseAutoExec
PowerdownAfterShutdown
ProfileDlgTimeuot
RASForce
ReportBootOk
RsopDebugLevel
RsopLogging
ScreenSaverGracePeriod
ScRemoveOption
ShowLogonOptions
ShutdownWithoutLogon
SlowLinkDetectEnabled
SlowLinkTimeOut
System
TaskMan
allocatecdroms
AllocateDASD
allocatefloppies
AllowMultipleTSSessions
AutoAdminLogon
UserenvDebugLevel
Userinit
VmApplet
Welcome
WinStationsDisabled
SFCDisable
MaxNoGPOListChangesInterval
PrevOsVersion (раздел)
SpecialAccounts (раздел)
UserList (раздел)
[профиль]
MediaMaxRunTime
MOOBE
WOW (раздел)
boot (раздел)
Themes (раздел)
IgnoreUserSettings
DefaultColumnFile
UseLowPriorityConfiguration
IgnoreShortcuts
Pkm:catalog:LastUrlIndex
[номер каталога] (раздел)
Include
IncludeSubdirs
URL
LowDiskMinimumMBytes
NotifyQueueFileLimit
CacheWriteDelay
CommonFilesDir
ConfigPath
CurrentType
DevicePath
IEAKUpdateUrl
MediaPath
PF_AccessoriesName
ProductId
ProgramFilesDir
ProgramFilesPath
RegisteredOrganization
RegisteredOwner
SM_AccessoriesName
SM_GamesName
WallPaperDir
App Paths (раздел)
Disabled
Credential Providers (раздел)
Disabled
LogonUI (раздел)
LastLoggedOnProvider
LastLoggedOnSAMUser
LastLoggedOnUser
DisableStartupSound
PLAP Providers (раздел)
Disabled
Control Panel (раздел)
Cpls (раздел)
don't load (раздел)
System.ApplicationName (раздел)
{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} 2 (раздел)
Color
PreviewOrder
Resource
Controls Folder (раздел)
PowerCfg (раздел)
DiskSpinDownMax
DiskSpinDownMin
LastID
GlobalPowerPolicy (раздел)
PowerPolicies (раздел)
0 (раздел)
Policies
DateTime (раздел)
Support Internet Time
(по умолчанию)
Servers (раздел)
DeliveryMode
HeartBeatInterval
MaxItems
MaxLatencyTime
Globals (раздел)
RetryCount
RetryInterval
[название подписки] (раздел)
CommonUserName
ConfigurationMode
CredentialType
DeliveryMode
Enabled
HeartBeatInterval
MaxItems
MaxLatencyTime
Query
TransportName
TransportPort
AlwaysUnloadDLL
ShowDriveLettersFirst
UseSystemForSystemFolders
Delay_Sec
AppKey (раздел)
[клавиша] (раздел)
Association
ShellExecute
AutoplayHandlers (раздел)
[фильтр названия файла]
EventHandlers (раздел)
AutorunINFLegacyArrival (раздел)
HandleCDBurningOnArrival (раздел)
HandleDVDBurningOnArrival (раздел)
MixedContentOnArrival (раздел)
PlayBluRayOnArrival (раздел)
PlayCDAudioOnArrival (раздел)
PlayDVDAudioOnArrival (раздел)
PlayDVDMovieOnArrival (раздел)
PlayEnhancedCDOnArrival (раздел)
PlayEnhancedDVDOnArrival (раздел)
PlayHDDVDOnArrival (раздел)
PlayMusicFilesOnArrival (раздел)
PlaySuperVideoCDMovieOnArrival (раздел)
PlayVideoCDMovieOnArrival (раздел)
PlayVideoFilesOnArrival (раздел)
ShowPicturesOnArrival (раздел)
[идентификатор дополнительной команды]
Handlers (раздел)
EhomeMusicDropTarget (раздел)
EHomePhotosHandler (раздел)
EHomeVideosHandler (раздел)
MagicUSBCable (раздел)
MSAutoRun (раздел)
MSDVDArrivalDvdMaker (раздел)
MSOpenFolder (раздел)
MSPhotoAcquireDropHandler (раздел)
MSPlayMediaOnArrival (раздел)
MSPromptEachTime (раздел)
MSSHAudioDevHandler (раздел)
MSShowPicturesOnArrival (раздел)
MSTakeNoAction (раздел)
MSVideoCameraArrivalCaptureWizard (раздел)
MSWPDNetworkConfigHandler (раздел)
MSWPDShellNamespaceHandler (раздел)
Action
DefaultIcon
InvokeProgId
BitBucket (раздел)
PurgeInfo
ControlPanel (раздел)
{CLSID номер объекта}
NameSpace (раздел)
Desktop (раздел)
{CLSID номер объекта}
NameSpace (раздел)
DocFolderPaths (раздел)
(по умолчанию)
(по умолчанию)
FileAssociation (раздел)
AddRemoveApps
AddRemoveNames
KillList
FindExtensions (раздел)
(по умолчанию)
InetFind (раздел)
(по умолчанию)
OutlookFind (раздел)
(по умолчанию)
ShellFind (раздел)
(по умолчанию)
ShellFindInDirectory (раздел)
(по умолчанию)
ShellSearch (раздел)
(по умолчанию)
WabFind (раздел)
(по умолчанию)
WebSearch (раздел)
(по умолчанию)
WabFind (раздел)
KindMap (раздел)
LastBackup (раздел)
[диск] (раздел)
LastCheck (раздел)
[диск] (раздел)
LastOptimize (раздел)
[диск] (раздел)
MyComputer (раздел)
(по умолчанию)
BackupPath (раздел)
(по умолчанию)
cleanuppath (раздел)
(по умолчанию)
DefragPath (раздел)
NameSpace (раздел)
DelegateFolders (раздел)
NetworkNeighborhood (раздел)
{CLSID номер объекта}
NameSpace (раздел)
RemoteComputer (раздел)
{CLSID номер объекта}
NameSpace (раздел)
Shell Icons (раздел)
11
12
13
19
20
21
22
23
24
27
3
33
34
35
4
40
43
44
5
6
7
8
StartMenu (раздел)
StartPanel (раздел)
VolumeCaches (раздел)
Description
Display
Filelist
Flags
Folder
StateFlags
Temporary Setup Files
Compress Old Files (раздел)
Templates
Fault (раздел)
LogFile
[имя шрифта]
Fonts (раздел)
Installer (раздел)
[номер обновления для нее] (раздел)
DisplayName
State
Uninstallable
CodeBaseSearchPath
{259abffc-50a7-47ce-af08-68c9a7d73366},12
{a45c254e-df1c-4efd-8020-67d146a850e0},2
{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},3
{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},4
{e4870e26-3cc5-4cd2-ba46-ca0a9a70ed04},0
{f19f064d-082c-4e27-bc73-6882a1bb8e4c},0
DeviceState
{01fb17e3-796c-4451-8163-68cdc1321a60},3
{1864a4e0-efc1-45e6-a675-5786cbf3b9f0},4
{1b5c2483-0839-4523-ba87-95f89d27bd8c},3
{1da5d803-d492-4edd-8c23-e0c0ffee7f0e},5
{9c00eeed-edce-4cd8-ae08-cb05e8ef57a0},3
{fc52a749-4be9-4510-896e-966ba6525980},3
{1da5d803-d492-4edd-8c23-e0c0ffee7f0e},6
{259abffc-50a7-47ce-af08-68c9a7d73366},12
{a45c254e-df1c-4efd-8020-67d146a850e0},2
{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},3
{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},4
{e4870e26-3cc5-4cd2-ba46-ca0a9a70ed04},0
{f19f064d-082c-4e27-bc73-6882a1bb8e4c},0
DefCacheSize
Enabled
Manufacturer
Model
SupportPhone
SupportHours
SupportURL
Logo
EnableAutoLayout
LayoutFilePath
AllowLegacyWebView
AllowUnhashedWebView
RevertWebViewSecurity
SynchronousMachineGroupPolicy
SynchronousUserGroupPolicy
ShutdownIgnorePredefinedReasons
ShutdownReason
UserDefined (раздел)
Setup (раздел)
BootDir
CDInstall
DriverCachePath
Installation Sources
LogPath
ServicePackCachePath
ServicePackSourcePath
SharedDir
SourcePath
Win9xUndoDirPath
OLSSrcPath
LogLevel
BaseWinOptions (раздел)
DisabledRunKeys (раздел)
EBD (раздел)
NetSetup (раздел)
Oc Manager (раздел)
OOBE (раздел)
RunWelcomeProcess
Installed
Section
OptionalComponents (раздел)
WinbootDir (раздел)
SharedDlls (раздел)
Approved (раздел)
Uninstall (раздел)
[компонент] (раздел)
DisplayName
DisplayName_Localized
LogFile
ModifyPath
ProductID
UninstallString_Localized
URLInfoAbout
InstallDate
InstallLocation
InstallLocation_Localized
ModifyPath
NoModify
NoRemove
NoRepair
SystemComponent
WindowsInstaller
URL (раздел)
LegacyCheckingEnabled
[номер раздела диска] (раздел)
Flags
Root
WindowsUpdate (раздел)
Auto Update (раздел)
AUOptions
AUState
IncludeRecommendedUpdates
ScheduledInstallDay
ScheduledInstallTime
DebugType
[имя канала] (раздел)
AutoBackupLogFiles
BufferSize
ChannelAccess
Enabled
File
MaxBuffers
MaxSize
MinBuffers
Retention
Type
HTML Help (раздел)
Logo
AllowIndexingEncryptedStoresOrItems
AllowUsingDiacritics
DataDirectory
DoNotAllowSP
NoBroadcast
SYSTEM (раздел)
Clone (раздел)
CurrentControlSet (раздел)
Control (раздел)
CurrentUser
RegistrySizeLimit
ServicesPipeTimeout
SystemBootDevice
SystemStartOptions
WaitToKillServiceTimeout
ASD (раздел)
BackupRestore (раздел)
FilesNotToBackup (раздел)
FilesNotToSnapshot (раздел)
KeysNotToRestore (раздел)
Attributes
BootVerificationProgram (раздел)
ImagePath
Class (раздел)
AttachedTo
BlindOff
BlindOn
CompatibilityFlags
Compression_Off
Compression_On
ConfigDialog
Default
DeviceType
DevLoader
DriverDate
ErrorControl_Forced
ErrorControl_Off
ErrorControl_On
FlowControl_Hard
FlowControl_Off
FlowControl_Soft
InactivityScale
Index
InfPath
InfSection
Model
Modulation_Bell
Modulation_CCITT
PortSubClass
Prefix
Properties
ProviderName
Pulse
Reset
ResponsesKeyName
SpeakerModeDial
SpeakerModeOff
SpeakerModeOn
SpeakerModeSetup
SpeakerVolume_High
SpeakerVolume_Low
SpeakerVolume_Med
Terminator
Tone
VoiceSwitchFeature
NoDisplayClass
NoInstallClass
NoUseClass
SilentInstall
{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000} (раздел)
HcDisableSelectiveSuspend
{4658EE7E-F050-11D1-B6BD-00C04FA372A7} (раздел)
{48721b56-6795-11d2-b1a8-0080c72e74a2} (раздел)
{49ce6ac8-6f86-11d2-b1e5-0080c72e74a2} (раздел)
DefaultRequestFlags
Lowerfilters
Upperfilters
{4D36E966-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318} (раздел)
{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
0000 (раздел)
EnableUDMA66
MasteDeviceTimingModeAllowed
SlaveDeviceTimingModeAllowed
UserMasteDeviceTimingModeAllowed
UserSlaveDeviceTimingModeAllowed
MasterDeviceTimingMode
SlaveDeviceTimingMode
{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
0000 (раздел)
CountryID
EnableCallerID (раздел)
LoggingPath
MaximumPortSpeed
UserInit
{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
0000 (раздел)
Mode1
PruningMode
{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
DisableInitializePolledUI
MouseInitializePolled
WaitEventMask
{4d36e971-e325-11ce-bfc1-08002be10318} (раздел)
{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
ControlReceiveWindow
EnableForRas
EnableForRouting
Exclusive Tunnels
HelloMs
HostName
LocalVolumes
PnPCapabilities
InitialSendTimeoutMs
MaxAckDelayMs
MaxOutOfOrder
MaxRetransmits
MaxSendTimeoutMs
MaxWanEndpoints
MinWanEndpoints
OutgoingRole
Password
PayloadReceiveWindow
PayloadSendWindow
WanEndpoints
Bind
Export
OtherDependencies
Route
LowerRange
UpperRange
{4d36e977-e325-11ce-bfc1-08002be10318} (раздел)
{4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318} (раздел)
EnumAdvancedDialog
{4D36E979-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4D36E97E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4d36e980-e325-11ce-bfc1-08002be10318} (раздел)
{50906CB8-BA12-11D1-BF5D-0000F805F530} (раздел)
{50DD5230-BA8A-11D1-BF5D-0000F805F530} (раздел)
{6bdd1fc1-810f-11d0-bec7-08002be2092f} (раздел)
{6bdd1fc5-810f-11d0-bec7-08002be2092f} (раздел)
{6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F} (раздел)
{6d807884-7d21-11cf-801c-08002be10318} (раздел)
{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f} (раздел)
{72631e54-78a4-11d0-bcf7-00aa00b7b32a} (раздел)
{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} (раздел)
{B1D1A169-C54F-4379-81DB-BEE7D88D7454} (раздел)
{CE5939AE-EBDE-11D0-B181-0000F8753EC4} (раздел)
ComputerName (раздел)
ComputerName\ComputerName (раздел)
ComputerName
ContentIndex (раздел)
CiCatalogFlags
DaemonResponseTimeout
DefaultColumnFile
DelayedFilterRetries
DelayUsnReadOnLowResource
DLLsToRegister
EventLogFlags
FilterBufferSize
FilterDelayinterval
FilterDirectories
FilterFilesWithUnknownExstensions
FilterIdleTimeout
FilterRemainingThreshold
FilterRetries
FilterRetryInterval
ForcedNetPathScanInterval
ForcePathAlias
GenerateCharacterization
IMAPSvcInstance
IsapiDateTimeFormatting
IsapiDateTimeLocal
IsapiDefaultCatalogDirectory
IsapiMaxEntriesinQueryCache
IsapiMaxRecordsinResultSet
IsapiQueryCachePurgeinterval
IsapiRequestQueueSize
IsapiRequestThresholdFactor
IsAutoAlias
IsEnumAllowed
IsindexingIMAPSvc
IsIndexingNNTPSvc
IsIndexingW3SVC
IsReadOnly
LeaveCorruptCatalog
LowResourceCheckInterval
LowResourceSleep
MajorVersion
MasterMergeCheckpointInterval
MasterMergeTime
MaxactiveQueryThreads
MaxActiveRequestThreads
MaxAutoAliasRefresh
MaxCachedPipes
MaxCatalogs
MaxCharacterization
MaxDaemonVmUse
MaxfilesizeFiltered
MaxFilesizemultiplier
MaxFreshCount
MaxFreshDeletes
MaxIdealIndexes
MaxIndexes
MaxMergeInterval
MaxPendingDocuments
MaxQueryTimeslice
MaxQueueChunks
MaxRestrictionNodes
MaxRunningWebhits
MaxShadowFreeForceMerge
MaxShadowindexSize
MaxSimultaneousRequests
MaxTextFilterBytes
MaxUsnLogSize
MaxWebhitsCpuTime
MaxWordlistIo
MaxWordlistIoDiskPerf
MaxWordLists
MaxWordListSize
MinClientIdleTime
MinDiskFreeForceMerge
MinDiskSpaceToLeave
MinidleQueryThreads
MinidleRequestThreads
MinimizeWorkingSet
MinMergeIdleTime
MinorVersion
MinSizeMergewordlists
MinWordlistBattery
MinWordListMemory
NNTPSvcInstance
PropertyStoreMappedCache
RequestTimeout
ScanBackoff
SecPropertyStoreBackupSize
SecPropertyStoreMappedCache
StartupDelay
StompLastAccessDelay
ThreadClassFilter
ThreadPriorityFilter
ThreadPriorityMerge
UsnLogAllocationDelta
UsnReadMinSize
UsnReadTimeout
W3SvcInstance
WordlistuserIdle
CrashControl (раздел)
AutoReboot
CrashDumpEnabled
DumpFile
KernelDumpOnly
LogEvent
MiniDumpDir
Overwrite
SendAlert
CriticalDeviceDatabase (раздел)
DeviceClasses (раздел)
FileSystem (раздел)
ACDriveSpinDown
AsyncFileCommit
AutoMountDrives
BatDriveSpinDown
CompressionAlgorithm
CompressionThreshold
ConfigFileAllocSize
DisableScandiskOnBoot
DriveWriteBehind
ForceRMIO
LastBootPMDrvs
NameNumericTail
NtfsAllowExtendedCharacterIn8dot3Name
NtfsDisable8dot3NameCreation
NtfsDisableCompression
NtfsDisableEncryption
NtfsDisableLastAccessUpdate
NtfsEncryptionService
NtfsEncryptPagingFile
NtfsMemoryUsage
NtfsMftZoneReservation
NtfsQuotaNotifyRate
PreserveLongNames
ReadAheadThreshold
SoftCompatMode
SymlinkLocalToLocalEvaluation
SymlinkLocalToRemoteEvaluation
SymlinkRemoteToLocalEvaluation
SymlinkRemoteToRemoteEvaluation
UdfsCloseSessionOnEject
VirtualHDIRQ
Win31FileSystem
Win95TruncatedExtensions
CDFS (раздел)
CacheSize
Prefetch
PrefetchTail
NoVolTrack (раздел)
Timeout
DisableAll
DisableAll
Base
hivelist (раздел)
IDConfigDB (раздел)
CurrentConfig
lsPortable
PropertyProviders
UserWaitInterval
InstalledFiles (раздел)
ScanCode Map
Keyboard Layouts (раздел)
[раскладка клавиатуры] (раздел)
IME File
Layout File
Layout Id
Layout Text
[идентификатор языка]
[идентификатор языка]
DosKeybID
Lsa (раздел)
AuditBaseObjects
Authentication Packages
Bounds
CrashOnAuditFail
DisableDomainCreds
EveryoneIncludesAnonymous
ForceGuest
FullPrivilegeAuditing
LimitBlankPasswordUse
LMCompatiblityLevel
NoDefaultAdminOwner
nolmhash
Notification Packages
restrictanonymous
RestrictAnonymousSAM
SCENoApplyLegacyAuditPolicy
SubmitControl
IgnoreGCFailures
Enabled
Kerberos (раздел)
RequireAsChecksum
KpasswdNames
RealmFlags
LogLevel
RequireAsChecksum
SidCache (раздел)
MachineSid
UserList (раздел)
MSV1_0 (раздел)
ntlmminclientsec
NTLMMinServerSec
MediaProperties (раздел)
MediaResources (раздел)
Description
DeviceID
PreferredUILanguages
UILanguages (раздел)
LCID
NetworkProvider (раздел)
RestoreConnection
ProviderOrder
ShowLanErrors
ShowIcon
Nls (раздел)
[кодовая страница]
CodePage (раздел)
ACP
MACCP
OEMCP
OEMHAL
[код языка]
Default
InstallLanguage
[номер группы]
(по умолчанию)
[код региона]
Locale (раздел)
[код сортировки]
Codepage (раздел)
NextLUID
NextLUID
PerfStats (раздел)
Description
FriendlyName
ValueIncrement
ValueMax
ValueMin
ValueUnits
DefaultPowerSchemeValues (раздел)
[GUID-номер схемы энергопотребления]
Default
ActivePowerScheme
[GUID-номер схемы энергопотребления] (раздел)
Description
FriendlyName
[GUID-настройки] (раздел)
Print (раздел)
BeepEnabled
BrowsePrintWorkstations
DebugFlags
DisableServerThread
EnableBroadcastSpoolerStatus
FastPrintSlowDownThreshold
FastPrintThrottleTimeout
FastPrintWaitTimeout
MajorVersion
MaxRpcSize
MinorVersion
NetPrinterDecayPeriod
NoRemotePrinterDrivers
PortThreadPriority
Priorityclass
RefreshTimesPerDecayPeriod
RouterCacheSize
SchedulerThreadPriority
ServerThreadTimeout
SpoolerPriority
Upgrade
Directory
Directory
[название принтера] (раздел)
Driver
Forms (раздел)
FormKeyword
Driver
Driver
EOJTimeout
FailureTimeout
StatusUpdateEnabled
StatusUpdateInterval
[порт] (раздел)
PendingUpgrades (раздел)
Printers (раздел)
Attributes
Datatype
Description
Location
Name
Port
Print Processor
Printer Driver
Priority
StartTime
UntilTime
printColor
printDuplexSupported
printMaxResolutionSupported
printMediaReady
printStaplingSupported
printEndTime
printSeparatorFile
printStartTime
priority
Providers (раздел)
EventLog
NetPopup
NetPopupToComputer
Order
RestartJobOnPoolEnabled
RestartJobOnPoolError
RetryPopup
AddPrinterDrivers
Timeout
PriorityControl (раздел)
IRQ#Priority
Win32PrioritySeparation
ProductSuite
PwdProvider (раздел)
SafeBoot (раздел)
AlternateShell
Minimal (раздел)
Network (раздел)
OptionValue
UseAlternateShell
SecurePipeServers (раздел)
winreg (раздел)
ServiceGroupOrder (раздел)
List
ServiceProvider (раздел)
ExcludedProviders
ProviderOrder
Session Manager (раздел)
BootExecute
CriticalSectionTimeout
EnableMCA
EnableMCE
ExcludeFromKnownDlls
GlobalFlag
LicensedProcessors
ProtectionMode
SetupExecute
ProcessorControl
ObjectDirectories
RegisteredProcessors
ResourceTimeoutCount
AppCompatibility (раздел)
Explorer.exe
AppPatches (раздел)
CheckVerDLLs (раздел)
SelfHealingEnabled
DOS Devices (раздел)
AUX
MAILSLOT
NUL
PIPE
PRN
Environment (раздел)
DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES
NUMBER_OF_PROCESSORS
PROCESSOR_IDENTIFIER
prompt
AdditionalDelayedWorkerThreads
HackIniFiles (раздел)
ObCaseInsensitive
Known16DLLs (раздел)
DllDirectory
Memory Management (раздел)
AllocationPreference
ClearPageFileAtShutdown
DisablePagingExecutive
EnforceWriteProtection
HeapDecommitFreeBlockThreshold
HighMemoryThreshold
IOPageLockLimit
LargePageDrivers
LargePageMinimum
LargeSystemCache
LowMemoryThreshold
ModifiedPageLife
NonPagedPoolQuota
NonPagedPoolSize
PagedPoolQuota
PagedPoolSize
PagingFileQuota
PagingFiles
PhysicalAddressExtension
PoolTag
PoolTagOverruns
SecondLevelDataCache
SessionImageSize
SessionPoolSize
SessionViewSize
SystemPages
TempPageFile
VerifyDriverLevel
VerifyDrivers
PrefetchParameters (раздел)
EnableBootTrace
EnablePrefetcher
EnableSuperfetch
HostingAppList
PendingFileRenameOperations (раздел)
PendingFileRenameOperations2 (раздел)
Heuristics
Shutdown (раздел)
SubSystems (раздел)
Debug
Kmode
Optional
Posix
Required
Windows
WarnVerDLLs (раздел)
EnableConcurrentSessions
ActiveTimeBias
Bias
DaylightBias
DaylightName
DaylightStart
DynamicDaylightTimeDisabled
StandardBias
StandardName
StandardStart
TimeZoneKeyName
UpdateMode
VDD
VMM32Files (раздел)
IsReentrant
ModuleName
NeverUnload
Windows (раздел)
Directory
ErrorMode
NoInteractiveServices
NoPopupsOnBoot
ShellErrorMode
ShutdownTime
SystemDirectory
[название процесса трассировки] (раздел)
BufferSize
ClockType
FileName
FlushTimer
Guid
LogFileMode
MaxFileSize
MaximumBuffers
MinimumBuffers
Start
WOW (раздел)
DefaultSeparateVDM
DisallowedPolicyDefault
LPT_timeout
KnownDLLs
size
wowcmdline
wowsize
cmdline
Enum (раздел)
WakeFromSleepState
WakeFromSleepState
CacheIsPowerProtected
UserRemovalPolicy
UserWriteCacheSetting
PCI (раздел)
[номер устройства] (раздел)
DeviceTimingMode
UserTimingModeAllowed
WakeFromSleepState
SelectiveSuspendEnabled
HWRevision
Mfg
Hardware Profiles (раздел)
CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current (раздел)
DefaultSettings.BitsPerPel
DefaultSettings.Vrefresh
DefaultSettings.Xresolution
DefaultSettings.Yresolution
Services (раздел)
Attributes
DebugOutputLevel
EnableDebugCount
MaximumThreadCount
AFD (раздел)
EnableDynamicBacklog
ALERTER (раздел)
LocalVolumes
Arbitrators (раздел)
NoThrottle
EnableBigLba
BaseAddress
DriveControl
Interrupt
AUDIOSRV (раздел)
BROWSER (раздел)
{00001103-0000-1000-8000-00805f9b34fb}
{00001124-0000-1000-8000-00805f9b34fb}
{00001126-0000-1000-8000-00805f9b34fb}
Cdfs (раздел)
ErrorControl
Cdrom (раздел)
AutoRun
AutoRunAlwaysDisable
CISVC (раздел)
NetTrans (раздел)
MaxMSS
MaxMTU
LocalVolumes (раздел)
Dhcp (раздел)
ActivityLogFlag
APIProtocolSupport
BackupDatabasePath
BackupInterval
DatabaseCleanupInterval
DatabaseName
DatabasePath
DbType
DebugFlag
DetectConflictRetries
DhcpLogDiskSpaceCheckInterval
DhcpLogFilePath
DhcpLogFilesMaxSize
DhcpLogMinSpaceOnDisk
IgnoreBroadcastFlag
MaxActiveThreads
MaxProcessingThreads
RestoreFlag
UseMHAsyncDns
RegLocation
AutoRunAlwaysDisable
EnableDynamicConversionFor1394
DMSERVER (раздел)
Dnscache (раздел)
Parameters (раздел)
QueryIPMatching
MaxCacheEntryTtlLimit
NegativeCacheTime
AdapterTimeoutCacheTime
MaxSOACacheEntryTtlLimit
NegativeSOACacheTime
NetFailureCacheTime
AddressAnswerLimit
AutoConfigFileZones
BindSecondaries
BootMethod
DatabaseDirectory
DefaultAgingState
DefaultNoRefreshInterval
DefaultRefreshInterval
DisableAutoReverseZones
EnableRegistryBoot
EventLogLevel
ForwardDelegations
ForwardingTimeout
IsSlave
ListenAddresses
LocalNetPriority
LogFileMaxSize
LogFilePath
LogLevel
LooseWildcarding
MaxCacheTtl
NameCheckFlag
NoRecursion
PreviousLocalHostname
PublishAddresses
PublishAutonet
RecursionRetry
RecursionTimeout
RoundRobin
RpcProtocol
ScavengingInterval
SecureResponses
SendPort
StrictFileParsing
UpdateOptions
WriteAuthorityNs
XfrConnectTimeout
AllowUpdate
DatabaseFile
DsIntegrated
MasterServers
NoRefreshInterval
NotifyLevel
NotifyServers
RefreshInterval
ScavengeServers
SecondaryServers
SecureSecondaries
type
Parameters (раздел)
CompressionEnabled
UseReadyBoot
DiskNumber
RPM
SizeInGb
VolumeSerialNumber
ReadyBootStats (раздел)
Eventlog (раздел)
CustomSD
DisplayNameFile
DisplayNameID
PrimaryModule
RestrictGuestAccess
Delay
HELPSVC (раздел)
i8042prt (раздел)
Parameters (раздел)
CrashOnCtrlScroll
SampleRate
EnableWheelDetection
KeyboardDataQueueSize
KeyboardDeviceBaseName
MouseDataQueueSize
MouseResendStallTime
MouseResolution
MouseSynchIn100ns
NumberOfButtons
OverrideKeyboardSubtype
OverrideKeyboardType
PointerDeviceBaseName
PollingIterations
PollingIterationsMaximum
PollStatusIterations
ResendIterations
InternetMTU (раздел)
lanmanserver (раздел)
hidden
NullSessionPipes
NullSessionShares
requiresecuritysignature
RestrictNullSessAccess
srvcomment
parameters (раздел)
autodisconnect
AutoShareServer
AutoShareWks
DiskSpaceThreshold
EnableForcedLogOff
enablesecuritysignature
ConnectionNoSessionsTimeout
EnableWFW311DirectIpx
IRPStackSize
MaxFreeConnections
MaxGlobalOpenSearch
MaxKeepSearch
MaxLinkDelay
MaxMpxCt
MaxNonpagedMemoryUsage
MaxPagedMemoryUsage
MaxRawWorkItems
MaxThreadsPerQueue
MaxWorkItems
[название общей папки]
lanmanworkstation (раздел)
Mfg
Name
EnablePlainTextPassword
EnableSecuritySignature
MaxCmds
MaxCollectionCount
MaxThreads
RequireSecuritySignature
BufFilesDenyWrite
BufNamedPipes
LDAPClientIntegrity
LmHosts (раздел)
MESSENGER (раздел)
MultiUserEnabled
DisableDFS
Disable Performance Counters
NdisWan (раздел)
Parameters (раздел)
Protocols (раздел)
0 (раздел)
PPPProtocolType
ProtocolMTU
ProtocolType
DhcpNodeType
EnableDNS
EnableLMHOSTS
EnableProxy
NodeType
ScopeID
BcastNameQueryCount
BcastQueryTimeout
CacheTimeout
NameServerPort
NameSrvQueryCount
NameSrvQueryTimeout
SessionKeepAlive
BroadcastAddress
EnableProxyRegCheck
InitialRefreshT.O.
LmhostsTimeout
MaxDgramBuffering
RandomAdapter
RefreshOpCode
SingleResponse
WinsDownTimeout
DhcpScopeId
NbProvider
TransportBindName
NameServer
NameServerBackup
DhcpNameServer
DhcpNameServerBackup
NETLOGON (раздел)
DisablePasswordChange
MaximumPasswordAge
RefusePasswordChange
RegisterDnsARecords
RequireSignOrSeal
RequireStrongKey
SealSecureChannel
SignSecureChannel
NTDS (раздел)
RestoreInProgress
parameters (раздел)
LDAPServerIntegrity
DSA Heuristics
Tcp/ip (раздел)
Port entry
Schema Update Allowed
nv4 (раздел)
Device0 (раздел)
EnableVia4x
MediaType
NetworkNumber
PktType
VirtualNetworkNumber
NetworkProvider
HackFlags
PLUGPLAY (раздел)
POLICYAGENT (раздел)
ProtectedStorage (раздел)
RasMan (раздел)
Parameters (раздел)
DisableSavePassword
Logging
NumberOfRings
ProhibitIpSec
PPP (раздел)
SecurePVN
25 (раздел)
26 (раздел)
Rdr (раздел)
parameters (раздел)
enablesecuritysignature
requiresecuritysignature
RemoteAccess (раздел)
Parameters (раздел)
AuthenticateRetries
AuthenticateTime
AutoDisconnect
CallbackTime
AccountLockout (раздел)
MaxDenials
ResetTime
REMOTEREGISTRY (раздел)
Start
SAMSS (раздел)
SCHEDULE (раздел)
AtTaskMaxHours
NextAtJobId
AtTaskMaxHours
UseOldParsing
SECLOGON (раздел)
SHAREDACCESS (раздел)
IPSecExempt
FirewallRules (раздел)
Phase1CryptoSet (раздел)
Phase2CryptoSet (раздел)
RestrictedServices (раздел)
[DomainProfile, PublicProfile или StandardProfile] (раздел)
DefaultInboundAction
DefaultOutboundAction
DisabledInterfaces
DisableNotification
DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast
DoNotAllowExceptions
EnableFirewall
LogDroppedPackets
LogFilePath
LogFileSize
LogSuccessfulConnections
[Phase2AuthenticationSets и Phase1AuthenticationSets] (раздел)
DoNotSkipDH
TimeOutMinutes
TimeOutSessions
Version
[номер] (раздел)
Encryption
Hash
KeyExchange
Encryption
EspHash
Protocol
TimeOutKbytes
TimeOutMinutes
Method
SHELLHWDETECTION (раздел)
SPOOLER (раздел)
sr (раздел)
srservice (раздел)
Tcpip (раздел)
DisabledComponents
parameters (раздел)
ArpAlwaysSourceRoute
ArpCacheLife
ArpUseEtherSNAP
DataBasePath
DeadGWDetectDefault
DefaultTOS
DefaultTTL
DisableReplaceAddressInConflicts
DisableTaskOffload
Domain
EnableDeadGWDetect
EnableICMPRedirect
EnablePMTUBHDetect
EnablePMTUDiscovery
EnableSecurityFilters
ForwardBroadcasts
ForwardBufferMemory
GlobalMaxTcpWindowSize
Hostname
IGMPLevel
IPFilterSecurityEnabled
KeepAliveInterval
KeepAliveTime
MaxUserPort
MTU
NameServer
NumForwardPackets
NV Hostname
PerformRouterDiscovery
SackOpts
SearchList
SolicitationAddressBCast
SynAttackProtect
Tcp1323Opts
TcpInitialRTT
TcpMaxConnectResponseRetransmissions
TCPMAXConnectRETRANSMISSIONS
TcpMaxDataRetransmissions
TcpMaxHalfOpen
TcpNumConnections
TcpTimeWaitDelay
TcpUseRFC1122UrgentPointer
TCPWindowSize
UpdateSecurityLevel
UseZeroBroadcast
DisableIPSourceRouting
DisableDHCPMediaSense
DisableMediaSenseEventLog
IGMPVersion
EnableMulticastForwarding
EnableAddrMaskReply
TcpTimedWaitDelay
IPEnableRouter
DhcpNameServer
ArpRetryCount
Interfaces (раздел)
DhcpDefaultGateway
DhcpIPAddress
DhcpSubnetMask
IPInterfaceContext
Lease
LLInterface
T1
T2
DefaultGateway
DefaultGatewayMetric
Domain
EnableDeadGWDetect
EnableDHCP
InterfaceMetric
IPAddress
NameServer
RawIPAllowedProtocols
RegistrationEnabled
SubnetMask
TCPAllowedPorts
UDPAllowedPorts
UseZeroBroadcast
PersistentRoutes (раздел)
TERMSERVICE (раздел)
DefaultLicenseServer
[NETBIOS имя сервера лицензий для службы терминалов Windows Server 2003] (раздел)
TRKWKS (раздел)
TraceOutputMode
Update (раздел)
UPS (раздел)
CommandFile
FirstMessageDelay
MessageInterval
Options
Port
DisableSelectiveSuspend
EndIdleEndpointSupport
VXD (раздел)
MSTCP (раздел)
DefaultMSS
DefaultRcvWindow
DefaultTTL
PMTUBlackHoleDetect
PMTUDiscovery
NameSrvQueryTimeout
VnetSup (раздел)
enablesecuritysignature
requiresecuritysignature
W32Time (раздел)
Parameters (раздел)
AvoidTimeSyncOnWan
LocalNTP
NtpServer
Period
ReliableTimeSource
Type
TimeProviders (раздел)
NtpClient (раздел)
DllName
Enabled
EventLogFlags
SpecialPollInterval
WEBCLIENT (раздел)
WINMGMT (раздел)
WUAUSERV (раздел)
WZCSVC (раздел)
BatteryLife
RechargeRate
[служба] (раздел)
DelayedAutoStart
DependOnGroup
DependOnService
Description
DisplayName
ErrorControl
FailureActions
FailureActionsOnNonCrashFailures
FailureCommand
Group
ImagePath
ObjectName
RebootMessage
RequiredPrivileges
Security
ServiceSidType
Start
Tag
Type
ServiceDll
ServiceDllUnloadOnStop
Performance (раздел)
Collect Timeout
Disable Performance Counters
First Counter
First Help
IsMultiInstance
Last Counter
Last Help
Library
Open Timeout
WbemAdapStatus
DhcpServer
EnableDHCP
IPAddress
LeaseObtainedTime
LeaseTerminatesTime
SubnetMask
FilterFilesWithUnknownExtensions
Disk (раздел)
MountedDevices (раздел)
Select (раздел)
Current
Default
Failed
LastKnownGood
Setup (раздел)
BrowseNewProcess


  • на главную страницу
  • все теги

Outlook

Данный параметр влияет на работу почтового клиента Outlook Express

WAB (раздел)
Default LDAP Account
Default Mail Account
Default News Account
Resiliency (раздел)
MinToTray
QuickFindMRU (раздел)
Outlook (раздел)
Security (раздел)
Level1Remove
Logging
Disable
URL
{89C39569-6841-11D2-9F59-0000F8085266} (раздел)
[профиль] (раздел)
Auto Add Senders Cert To WAB
BodyBarPath
Dial During Poll
Dont Encrypt For Self
Email Security Zone
Encode incoming messages
Expand Unread
ExpungeFolders
HideFolderBar
Legacy Background Compaction
Message List Tips
No Modify Accts
NoSplash
Reply To Messages In Original Format
RequestMDN
RequestMDNLocked
Revocation checking
Security Zone Locked
Send Security Receipt
SendMDN
SendMDNLocked
SendReceiptsToListLocked
SendReceiptToList
ShowBodyBar
ShowSearchBar
ShowToolbarIEAK
ShowViewsBar
Signature Flags
SpellCheckOnSend
SpellDontIgnoreProtect
SpellIgnoreNumbers
SpellIgnoreUpper
SpellIgnoreURLs
SpellLangID
Store Root
Toolbar Icon Size
Toolbar Text
Tree
Use AutoComplete
Use US Reply Headers
Watched Message Color
IMAP uses Deleted Items
Message Threads
Reply At End
Signature At End
Store Picture As Link
Synchronize My Pictures
Columns (раздел)
Block Senders List (раздел)
Safe Senders List (раздел)
Attach Vcard
Auto Add Replies To WAB
Auto Add to Safe
Block External Content
Blocked [кодировка]
Blocked Tld [домен]
Check Mail on Startup
Compose Use Stationery
Default_CodePage
Delete Wastebasket On Exit
Digitally Sign Messages
EnableMovePhishingToJunk
EnablePhishing
Encrypt Messages
Encryption Warning Bits
Font Bold
Font Color
Font Italic
Font Size
Font Underline
Hangup After Spool
Include Certificate
Include Reply Msg
Junk Trust WAB
Level Junk Filtering
Log IMAP4 (0/1)
Log POP3 (0/1)
MarkPreviewAsRead
Message Read HTML
Message Send HTML
Opaque Signing
Permanently Delete Junk
PlaySoundOnNewMail
Poll For Mail
Safe Attachments
Safe Attachments Locked
SaveInSentItems
Security Receipts
Send Mail Immediately
Show Adv Mail Send
Show Header Info
ShowHybridView
ShowStatus
ShowStatusBar
SplitDir
SwitchConnectionPrompt
ThreadArticles
VCard Display Name
Warn on Mapi Send
Warn on Mapi Send Locked
Wide Stationery Name
WindowTitle
ConvertContactsToVCards
Attach Vcard
Auto Expand Threads
Auto Fill Preview
Cache Compact Runs
Cache Delete Message Days
Cache Read Messages
Communities
Compose Use Stationery
Download at a time
Font Bold
Font Color
Font Italic
Font Size
Font Underline
Log
Mark Read on Exit
Message Send HTML
New group notification
VCard Display Name
Wide Stationery Name
Filter (раздел)
Mail (раздел)
signatures (раздел)
Default Signature
IEFixedFontName
IEFontSize
IEPropFontName
9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676 (раздел)
MessageExpiryDays
Exchange Extensions
DumpsterAlwaysOn
RPC_Binding_Order
RPC_Srv_Binding_Order
LogIncoming
msimn.exe
BlockExeAttachments
HTTP Mail Enabled
LogPath
CSDVersion


  • на главную страницу
  • все теги

Media Center

Данный параметр влияет на работу оболочки Windows Media Center

HideTV
DeviceState


  • на главную страницу
  • все теги

Windows Media

Данный параметр влияет на работу стандартного проигрывателя Windows Media

MediaPlayer (раздел)
LibraryDatabasePath
UpgradeCheckFrequency
Battery (раздел)
AspectX
AspectY
EnableAutoUpgrade
RecentFileList (раздел)
EnableDVDUI
OpenDir
CurrentSkin
[TrackFoldersDirectories_номер]
Preferences (раздел)
AcceptedPrivacyStatement
AddToMRU
AlwaysOnTop
AlwaysOnTopVTenApp
AlwaysOnTopVTenSkin
AppColorAux2
AppColorBlackBackground
AppColorDark
AppColorDarkV11
AppColorLight
AppColorLightV11
AppColorMedium
Audio_LCID
AutoAddMusicToLibrary
AutoAddRemovable
AutoCopyCD
AutoCopyCDInRipTabOnly
AutoEjectCD
AutoMetadataUpdate
AutoOrganize
AutoRename
BackgroundScanCompleteDate
BackgroundTranscodeAudio
BackgroundTranscodeVideo
BackHueShift
BackHueShift
BackSaturation
ButtonSaturation
CDAutoPlay
CDBurnAutoEject
CDBurnNormalizeAudio
CDBurnSpeed
CDRecordDRM
CDRecordFileDetail
CDRecordFileSeparator
CDRecordMode
CDRecordMP3
CDRecordPath
CopyToCDBalloonDisplayed
CurrentBackgroundScanFolder
CurrentEffectType
CustomBufferTime
CustomUDPPort
DataCDCreateFolders
DataCDSavePlaylistAsM3U
DataCDTranscodeMode
DeinterlaceVideo
DeleteDevicePlaylistContents
DeletePhysicalFile
DeleteRemovesFromComputer
DisableLicenseRefresh
DisableMRU
DoNotShowAnchor
DVD_Menu_LCID
DynamicRangeControl
EnableScreensaver
FlushRatingsToFiles
ForceBiDi
ForceOnline
FullModeTaskbar
Height
HeightV11
HTMLViewAsk
ItemPlayingBackgroundColor
ItemPlayingColor
LibraryAutohideColumns
LibraryBasketVisibleBrowse
LibraryCurrentSchema
LibraryLastAddTime
LibraryTreeVisible
LocalSAMIFilesEnabled
MaxBandwidth
Maximized
MediaLibraryCreateNewDatabase
MetadataRetrieval
ModeLoop
ModeShuffle
Mute
NowPlayingMetadata
NowPlayingPlaylist
NowPlayingQuickHide
NowPlayingSettings
PlayerScriptCommandsEnabled
PromptLicenseBackup
SearchAddPreviouslyDeleted
SearchMinAudio
SearchMinVideo
SearchNormalization
SearchOnlyMyPersonalFolder
SearchPath
SearchUpdateMetadata
SendUserGUID
ShowAlbumArt
ShowAppTitlebar
ShowAppTitlebarVTen
ShowCaptions
ShowTitles
SilentAcquisition
SilentDRMConfiguration
SnapToVideoV11
Subtitle_LCID
TitlebarMouseover
ToolBarButtonFace
ToolBarButtonFaceV11
ToolBarButtonHighlight
ToolBarButtonHighlightV11
ToolBarButtonShadow
ToolBarButtonShadowV11
TrackFoldersDirectories
TranscodedFilesCachePath
TranscodedFilesCacheSize
TranscodedVideoComplexity
UpgradeCheckFrequency
UpgradeCodecPrompt
UsageTracking
UseCustomUDPPort
UseDefaultBufferTime
UseHTTP
UseMulticast
UseTCP
UseUDP
VoiceMailMiniMode
Volume
WebScriptCommandsEnabled
WebStreamsEnabled
Width
WidthV11
WMAProRecordRate
WMARecordRate
X
XV11
Y
YV11
StartInMediaGuide
AskMeAgain
ProxyBypass
ProxyExclude
ProxyName
ProxyPort
ProxyStyle
BorderColor
DontUseFrameInterpolation
DVDUseVMRFSCntrls
DXVA
IgnoreAVSync
UseFullScrMS
UseVMRFullScreenCntr
CDPlayDigital
CDPlayJitterCorrect
CDRecordDigital
CDRecordJitterCorrect
HDCDMode
CreatedLinks (раздел)
DesktopShortcut
QuickLaunchShortcut
SkinsDir
Effects (раздел)
Descriptions (раздел)
MUIDescriptions (раздел)
Types (раздел)
DVD_ParentalControlLevel
MP3Encoding (раздел)
HighRate
LowRate
MediumHighRate
MediumRate
PreferredCodecName
PreferredCodecPath
InstallationDirectory
MediaPathUnexpanded


  • на главную страницу
  • все теги

IE

Данный параметр влияет на работу браузера Internet Explorer

Local Page
Search Page
FEATURE_ADDON_MANAGEMENT (раздел)
FEATURE_BEHAVIORS (раздел)
FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL (раздел)
FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE (раздел)
Feature_Enable_Compat_logging (раздел)
Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt (раздел)
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN (раздел)
FEATURE_MIME_HANDLING (раздел)
FEATURE_MIME_SNIFFING (раздел)
FEATURE_OBJECT_CACHING (раздел)
FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN (раздел)
FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL (раздел)
FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD (раздел)
FEATURE_SECURITYBAND (раздел)
FEATURE_WINDOW_DEFWINDOWPROCSIZING (раздел)
FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS (раздел)
FEATURE_ZONE_ELEVATION (раздел)
BrandHeight
SHSmBrandBitMap
SmBrandHeight
Browser Helper Objects (раздел)
[{CLSID номер объекта BHO}] (раздел)
Internet Settings (раздел)
CacheLimit
AutoDetect
Zones (раздел)
1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
CurrentLevel
Description
DISPLAYNAME
Flags
Icon
LowIcon
MinLevel
PMDisplayName
RecommendedLevel
DefaultInterval
SyncStatus
Use PASV
Use Web Based FTP
Internet Connection Wizard (раздел)
Completed
Download Directory
Show_FullURL
SmartDithering
ButtonLayout
TextOption
Default HTML Editor (раздел)
shell (раздел)
command (раздел)
Desktop (раздел)
General (раздел)
Wallpaper
BackupWallpaper
CheckExeSignatures
RunInvalidSignatures
Extensions (раздел)
[{CLSID команды}] (раздел)
Clsid
Exec
MenuStatusBar
MenuText
Script
Sound
AutoMarkAsReadOPV
TurnOffOPV
Help_Menu_URLs (раздел)
Online_Support
FirstTime
IntelliForms (раздел)
AskUser
AcceptLanguage
Default_IEFontSize
Default_Script
[номер набора шрифта] (раздел)
IEFixedFontName
IEPropFontName
Main (раздел)
AddToFavoritesExpanded
Anchor Underline
AutoSearch
BigBitMap
Check_Associations
CheckDocumentForProgID
Disable Script Debugger
DisableScriptDebuggerIE
Display Inline Images
Display Inline Videos
Enable AutoImageResize
Enable Browser Extensions
Enable_MyPics_Hoverbar
EnableSearchPane
Error Dlg Displayed On Every Error
Expand Alt Text
FavIntelliMenus
Force Offscreen Composition
FormSuggest Passwords
FormSuggest PW Ask
Friendly http errors
FullScreen
Image_Filter
Move System Caret
NoJITSetup
NotifyDownloadComplete
NoUpdateCheck
NoWebJITSetup
Offset
Page_Transitions
Play_Animations
Play_Background_Sounds
Print_Background
Secondary Start Pages
Show image placeholders
ShowGoButton
SmallBitMap
SmoothScroll
Start Page
Update_Check_Interval
Update_Check_Page
Use FormSuggest
Use_DlgBox_Colors
UseClearType
UseThemes
Window Title
Window_Min_Height
Window_Min_Width
Window_Placement
XMLHTTP
IEWatsonDisabled
RunOnceComplete
StatusBarOther
Autoplay
SuppressOnlineContent
MenuExt (раздел)
(по умолчанию)
[команда] (раздел)
Contexts
New Windows (раздел)
AllowHTTPS
BlockControls
BlockUserInit
PlaySound
PopupMgr
UseHooks
UseSecBand
UseTimerMethod
Allow (раздел)
header
footer
DefaultScope
[{CLSID-номер поисковой машины}] (раздел)
DisplayName
URL
SearchUrl (раздел)
Provider
%
&
(по умолчанию)
+
[префикс] (раздел)
[пробел]
Security (раздел)
Safety Warning Level
Sending_Security
Viewing_Security
Enabled
Settings (раздел)
Always Use My Colors
Always Use My Font Face
Always Use My Font Size
Anchor Color
Anchor Color Hover
Anchor Color Visited
Background Color
Text Color
Use Anchor Hover Color
Styles (раздел)
Use My Stylesheet
User Stylesheet
Enabled
LastSessionPages
OpenAdjacent
OpenAllHomePages
OpenInForeground
PopupsUseNewWindow
QuickTabsThreshold
ShortcutBehavior
ShowTabsWelcome
UseHomepageForNewTab
UseMRUSwitching
WarnOnClose
WarnOnCloseAdvanced
Toolbar (раздел)
BackBitmap
BackBitmapIE5
BackBitmapShell
BrandBitmap
LinksFolderName
Locked
ShowDiscussionButton
ShowTaskFolder
SmBrandBitmap
ShiftQuickCompletePrefix
ShiftQuickCompleteSuffix
TypedURLs (раздел)
ResetTextSizeOnStartup
ResetTextSizeOnZoom
ResetZoomOnStartup
(по умолчанию)
Append Completion
PageSpaceControlSizer
Settings (раздел)
AUTOCONFIGURL
AUTOPROXYDETECTMODE
CertificateRevocation
DisableCachingOfSSLPages
DisableIDNPrompt
DisableKeepAlive
DisablePasswordCaching
EnableAutodial
EnableHttp1_1
EnableNegotiate
EnablePunycode
FromCacheTimeout
GlobalUserOffline
KeepAliveTimeout
MaxConnectionsPerServer
MaxHttpRedirect
ProxyEnable
ProxyOverride
ProxyServer
ReceiveTimeout
SecureProtocols
ServerInfoTimeout
ShowPunycode
SocketReceiveBufferLength
SocketSendBufferLength
SyncMode5
UrlEncoding
User Agent
WarnonBadCertRecving
WarnOnBadCertSending
WarnOnHTTPSToHTTPRedirect
WarnOnPostRedirect
WarnonZoneCrossing
Persistent
(по умолчанию)
UTF8Encoding
Url History (раздел)
DaysToKeep
ZoneMap (раздел)
IntranetName
ProxyBypass
UNCAsIntranet
Domains (раздел)
[название протокола]
[пространство] (раздел)
1A10
NoScheduledUpdates
State
AnimationsShiftKey
BCD00000000 (раздел)
[клиент] (раздел)
Mail (раздел)
Installed Components (раздел)
StubPath
ProtocolAllowList
NoAutomaticSignup
QFEInstalled
Version
AboutURLs (раздел)
Compatibility Flags
AdvancedOptions (раздел)
MaxRenderLine
ErrorThresholds (раздел)
UrlTemplate (раздел)
Enabled
Extension (раздел)
MIME (раздел)
UnsafeFiles (раздел)
Exclude (раздел)
[расширение] (раздел)
Include (раздел)
[расширение] (раздел)
View Source Editor (раздел)
(по умолчанию)
CompactByPKey
IniFileMapping (раздел)
LinkFolderName
SO (раздел)
SOIEK (раздел)
TemplatePolicies (раздел)
TemplateIndex
HideDVD
(по умолчанию)
DefaultPrefix (раздел)
Prefixes (раздел)
ftp
www
ErrorCheckingEnabled
BrowseNewProcess


  • на главную страницу
  • все теги

Файловая система

Влияет на работу файловой системы компьютера

SyncAtLogoff
SyncAtLogon
Download Directory
CDRecordFileDetail
CDRecordFileSeparator
DeletePhysicalFile
SetCommand
NukeOnDelete
IEAKUpdateUrl
MediaPathUnexpanded
ProgramFilesPath
RegisteredOrganization
App Paths (раздел)
Description
Display
Filelist
Flags
Folder
StateFlags
Temporary Setup Files
Compress Old Files (раздел)
Enabled
Installation Sources
ServicePackCachePath
ServicePackSourcePath
SourcePath
ACDriveSpinDown
DisableScandiskOnBoot
NtfsAllowExtendedCharacterIn8dot3Name
NtfsDisable8dot3NameCreation
NtfsDisableCompression
NtfsDisableEncryption
NtfsDisableLastAccessUpdate
NtfsEncryptionService
NtfsEncryptPagingFile
NtfsMemoryUsage
NtfsMftZoneReservation
NtfsQuotaNotifyRate
PreserveLongNames
ReadAheadThreshold
SymlinkLocalToLocalEvaluation
SymlinkLocalToRemoteEvaluation
SymlinkRemoteToLocalEvaluation
SymlinkRemoteToRemoteEvaluation
UdfsCloseSessionOnEject
Win95TruncatedExtensions
CDFS (раздел)
nolmhash
VerifyDriverLevel
KnownDLLs
DisableRemovable


  • на главную страницу
  • все теги

GPO

Данная запись изменяется при помощи административных шаблонов (групповых политик)

[нет]
NoBackButton
NoFileMRU
NoPlacesBar
[нет]
place0
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{B5FF6591-8776-42A2-A704-2562C7AA5A3F}
{E098BCD5-7A3C-456F-B143-84DF65C12337}
[нет]
AllowFileCLSIDJunctions
AlwaysShowClassicMenu
ClassicShell
ConfirmFileDelete
CopyEngineNoNotifyMSSearch
DisableFavoritesDirChange
DisableMyMusicDirChange
DisableMyPicturesDirChange
DisableThumbnails
DisableThumbnailsOnNetworkFolders
DisallowRun
DisplayName_FixedDisk
DisplayName_Floppy
DisplayName_OpticalDisk
DisplayName_RemoteDrive
DisplayName_RemovableDisk
DontSetAutoplayCheckbox
DontShowSuperHidden
EnableShellExecuteHooks
EnforceShellExtensionSecurity
ForceClassicControlPanel
ForceRunOnStartMenu
ForceStartMenuLogoff
GreyMSIAds
HideClock
HideRunAsVerb
HideSCABattery
HideSCANetwork
HideSCAPower
HideSCAVolume
InheritConsoleHandles
LinkResolveIgnoreLinkInfo
LockTaskbar
MemCheckBoxInRunDlg
NoAutorun
NoAutoTrayNotify
NoBandCustomize
NoCDBurning
NoChangeStartMenu
NoClose
NoCloseDragDropBands
NoCommonGroups
NoControlPanel
NoCustomizeThisFolder
NoCustomizeWebView
NoDesktop
NoDisconnect
NoDrives
NoDriveTypeAutoRun
NoEncryption
NoExpandedNewMenu
NoFavoritesMenu
NoFileAssociate
NoFileMenu
NoFind
NoFolderOptions
NoHardwareTab
NoInplaceSharing
NoInstrumentation
NoInternetIcon
NoInternetOpenWith
NoLowDiskSpaceChecks
NoManageMyComputerVerb
NoMovingBands
NoNetConnectDisconnect
NoNetCrawling
NoNetHood
NoNetworkConnections
NoNTSecurity
NoOnlinePrintsWizard
NoOptions
NoPreviewPane
NoPrinters
NoPrinterTabs
NoPropertiesMyComputer
NoPropertiesMyDocuments
NoPropertiesRecycleBin
NoPublishingWizard
NoReadingPane
NoRecentDocsHistory
NoRecentDocsMenu
NoRecentDocsNetHood
NoRecycleFiles
NoRemoteChangeNotify
NoRemoteRecursiveEvents
NormalizeLinkNetPidls
NoRun
NoSaveSettings
NoSearchCommInStartMenu
NoSearchComputerLinkInStartMenu
NoSearchFilesInStartMenu
NoSearchFullText
NoSearchInternetInStartMenu
NoSearchInternetLinkInStartMenu
NoSearchProgramsInStartMenu
NoSetActiveDesktop
NoSetFolders
NoSimpleStartMenu
NoSMConfigurePrograms
NoSmHelp
NoSmMyDocs
NoSmMyPictures
NoStartBanner
NoStartMenuEjectPC
NoStartMenuMFUprogramsList
NoStartMenuMorePrograms
NoStartMenuMyGames
NoStartMenuMyMusic
NoStartMenuNetworkPlaces
NoStartMenuPinnedList
NoStartMenuSubfolders
NoTaskGrouping
NoThumbnailCache
NoToolbarCustomize
NoToolbarsOnTaskbar
NoTrayContextmenu
NoTrayItemsDisplay
NoUserFolderInStartMenu
NoViewContextMenu
NoViewOnDrive
NoWebServices
NoWebView
NoWelcomeScreen
NoWindowsUpdate
NoWinkeys
PreventItemCreationInUsersFilesFolder
PreXPSP2ShellProtocolBehavior
QuickLaunchEnabled
RecycleBinDrives
RestrictRun
SeparateProcess
StartMenuLogoff
StartRunNoHOMEPATH
TaskbarLockAll
TaskbarNoAddRemoveToolbar
TaskbarNoNotification
TaskbarNoRedock
TaskbarNoResize
TaskbarNoThumbnail
TurnOffSPIAnimations
UseDefaultTile
UsePathEnvVarForCommandTemplates
NoModify
NoRemove
NoRepair
[нет]
[нет]
[нет]
[CLSID]
NoMobilityCenter
[нет]
AlphanumPwds
DisablePwdCaching
HideSharePwds
MinPwdLen
NoDialIn
NoFileSharingControl
NoNetSetup
NoNetSetupIdPage
NoNetSetupSecurityPage
NoNetworkGroupContents
NoPrintSharingControl
NoWorkgroupContents
NoPresentationSettings
[нет]
DisableInHelp
DisableStartupSound
ExcludedCredentialProviders
HideFastUserSwitching
HideShutdownScripts
HideStartupScripts
NoAdminPage
NoConfigPage
NoDevMgrPage
NoDispAppearancePage
NoDispBackgroundPage
NoDispCPL
NoDispScrSavPage
NoDispSettingsPage
NoFileSysPage
NoProfilePage
NoPwdPage
NoSecCPL
NoThemesTab
NoVirtMemPage
ReportControllerMissing
RunLogonScriptSync
[нет]
TurnOffWinCal
OverrideMoreGadgetsLink
TurnOffSidebar
TurnOffUnsignedGadgets
TurnOffUserInstalledGadgets
[нет]
NoExplicitFeedback
NoImplicitFeedback
NoOnlineAssist
VidCap
AllowableSystemLocaleTagList
AllowableUserLocaleTagList
CustomLocalesNoSelect
PreferredUILanguages
PreventGeoIdChange
PreventUserOverrides
RestrictSystemLocales
RestrictUserLocales
DisablePersonalization
RestrictImplicitInkCollection
RestrictImplicitTextCollection
[нет]
DisableImportExportFavorites
[нет]
Accessibility
Advanced
AdvancedTab
AutoConfig
Cache
CertifPers
CertifPub
CertifSite
Colors
Connection Settings
ConnectionsTab
Connwiz Admin Lock
ContentTab
DisableDeleteBrowsingHistory
DisableDeleteForms
DisableDeletePasswords
DisableRIED
Fonts
GeneralTab
History
HomePage
Languages
Links
Messaging
Privacy Settings
PrivacyTab
Profiles
ProgramsTab
Proxy
ResetWebSettings
SecAddSites
SecChangeSettings
SecurityTab
Settings
CheckExeSignatures
RunInvalidSignatures
Enabled
BackgroundSyncStatus
DisableAddRemove
DisableEnclosureDownload
DisableFeedPane
[нет]
[нет]
NoBrowserSaveWebComplete
NoEditingScheduleGroups
NoEditingSubscriptions
NoRemovingSubscriptions
NoScheduledUpdates
NoSearchCustomization
NoSubscriptionContent
AllowWindowReuse
DisableFirstRunCustomize
Enable Browser Extensions
Error Dlg Displayed On Every Error
Print_Background
Update_Check_Interval
Update_Check_Page
UseClearType
[нет]
[нет]
[нет]
iexplore.exe
[нет]
[нет]
LOCALMACHINE_CD_UNLOCK
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
ListBox_Support_Allow
[нет]
MyPics_Hoverbar
[нет]
DisablePopupFilterLevel
No_LaunchMediaBar
NoCrashDetection
NoExtensionManagement
NoPopupManagement
NoSelectDownloadDir
RestrictPopupExceptionList
DisableCustomerImprovementProgram
[нет]
[нет]
CEIP
CorpPC2Phone
DisableCollaborationApps
DisableFileTransfer
DisableInkiM
DisableNM
DisablePC2PCAudio
DisableVideo
PreventAutoRun
PreventAutoUpdate
PreventRun
PreferredUILanguages
DisableNetworkProjector
DisablePenTraining
DisableBackupRestore
DisableLocalPage
DisableLocalRestore
DisableRemotePage
DisableRemoteRestore
HideBackupEntries
Soundrec
NoHotStart
DisableInkball
DisableJournal
DisableNoteWriterPrinting
DisableSnippingTool
DisableStickyNotes
PreventButtonApplicationLaunch
PreventButtonBackEscapeMapping
PreventButtonPressAndHold
PreventFlicks
PreventFlicksLearningMode
TurnOffButtons
TurnOffPenFeedback
TurnOffTouchInput
DisableACIntegration
DisableEdgeTarget
HideIPTIPTarget
HideIPTIPTouchTarget
IncludeRareChar
PasswordSecurity
PasswordSecurityState
PRCGesture
ScratchOut
ScratchOutState
DisableCommunities
ManualLaunchAllowed
DisableHTTPPrinting
DisableWebPnPDownload
ForceCSREMFDespooling
RegisterSpoolerRemoteRpcEndPoint
[нет]
DisableConfig
DisableSR
DisablePasswordSaving
fReconnectSame
fResetBroken
InitialProgram
MaxConnectionTime
MaxDisconnectionTime
MaxIdleTime
SessionDirectoryActive
SessionDirectoryClusterName
SessionDirectoryExposeServerIP
SessionDirectoryLocation
Shadow
WorkDirectory
MediaCenter
PreventCodecDownload
TitleBar
CodecDownload
MovieMaker
WebHelp
WebPublish
COMClassStore
DisablePCA
VDMDisallowed
DisableBackupLauncher
DisableBackupToDisk
DisableBackupToNetwork
DisableBackupToOptical
DisableBackupUI
DisableRestoreUI
DisableSystemBackupUI
PerfCplEnabled
SolutionsEnabled
UpsellEnabled
Locked Down
DisableCachingOfSSLPages
DisableIDNPrompt
EnableHttp1_1
EnableNegotiate
ListBox_Support_ZoneMapKey
ProxyHttp1.1
ProxySettingsPerUser
SecureProtocols
ShowPunycode
WarnonBadCertRecving
WarnOnPostRedirect
WarnonZoneCrossing
1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
ListBox_Support_0
ListBox_Support_1
ListBox_Support_2
ListBox_Support_3
ListBox_Support_4
InternetZoneTemplate
IntranetZoneTemplate
LocalMachineZoneLockdownTemplate
LocalMachineZoneTemplate
RestrictedSitesZoneTemplate
TrustedSitesZoneTemplate
AutoDetect
IntranetName
ProxyByPass
UNCAsIntranet
[название сайта]
1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
DoNotRunDigitalLocker
DontPromptForWindowsUpdate
DontSearchWindowsUpdate
DefaultColorizationColorAlpha
DefaultColorizationColorBlue
DefaultColorizationColorGreen
DefaultColorizationColorRed
DefaultColorizationColorState
DisallowAnimations
DisallowColorizationColorChanges
DisallowComposition
DisallowFlip3D
PreventHandwritingErrorReports
AlwaysInstallElevated
DisableRollback
EventLoggingLevel
GoOfflineAction
InitialBalloonTimeoutSeconds
NoCacheViewer
NoConfigCache
NoMakeAvailableOffline
NoReminders
ReminderBalloonTimeoutSeconds
ReminderFreqMinutes
SyncAtLogoff
SyncAtLogon
SyncAtSuspend
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
AllowRemoteDASD
Deny_All
RebootTimeinSeconds
RebootTimeinSeconds_state
Deny_Read
Deny_Write
[GUID-номер устройства]
[GUID-номер устройства]
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
AutoWakeDisabled
DeleteDataOnLogoff
Disabled
PIN
PINTimeout
SetPIN
AllowBlockingAppsAtShutdown
DenyRsopToInteractiveUser
DLT_AllowDomainMode
GroupPolicyMinTransferRate
GroupPolicyRefreshTime
GroupPolicyRefreshTimeOffset
GroupPolicyRefreshTimeOffsetDC
RsopLogging
LocalizeXPRelativePaths
DisableWcnUi
TurnOffWindowsCollaboration
TurnOnWindowsCollaborationAuditing
ConfigureArchive
CorporateWerPortNumber
CorporateWerServer
CorporateWerUseSSL
DisableArchive
Disabled
DisableQueue
DontSendAdditionalData
ForceQueue
LoggingDisabled
MaxArchiveCount
MaxQueueCount
QueuePesterInterval
[параметр разрешения]
DefaultConsent
DefaultOverrideBehavior
[программа-исключение]
ProhibitInstallUninstall
NoAUAsDefaultShutdownOption
NoAUShutdownOption
NoAddingComponents
NoClosingComponents
NoComponents
NoDeletingComponents
NoEditingComponents
NoHTMLWallpaper
Add
Delete
DefaultFileTypeRisk
HighRiskFileTypes
LowRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
HideZoneInfoOnProperties
SaveZoneInformation
ScanWithAntiVirus
UseTrustedHandlers
Btn_Back
Btn_Copy
Btn_Cut
Btn_Discussions
Btn_Edit
Btn_Encoding
Btn_Favorites
Btn_Folders
Btn_Forward
Btn_Fullscreen
Btn_History
Btn_Home
Btn_MailNews
Btn_Paste
Btn_Print
Btn_Refresh
Btn_Search
Btn_Size
Btn_Stop
Btn_Tools
ClearRecentDocsOnExit
ClearRecentProgForNewUserInStartMenu
DisableCurrentUserRun
DisableCurrentUserRunOnce
DisableLockWorkstation
DisablePersonalDirChange
DisallowCpl
ForceActiveDesktopOn
Intellimenus
MaxRecentDocs
NoActiveDesktop
NoActiveDesktopChanges
NoAddPrinter
NoAutoUpdate
NoChangeAnimation
NoChangeKeyboardNavigationIndicators
NoComputersNearMe
NoDeletePrinter
NoDesktopCleanupWizard
NoDFSTab
NoEncryption
NoLogOff
NoResolveSearch
NoResolveTrack
NoRunasInstallPrompt
NoSecurityTab
NoSetTaskbar
NoSharedDocuments
NoShellSearchButton
NoSMBalloonTip
NoStartMenuSearchComm
NoStartMenuSearchFiles
NoStartMenuSearchInternet
NoStartMenuSearchPrograms
NoThemesTab
NoUserNameInStartMenu
PromptRunasInstallNetPath
RecycleBinSize
RestrictCpl
RestrictWelcomeCenter
SpecifyDefaultButtons
TaskbarNoDragToolbar
UseFoldersInStartMenu
[значение]
[значение]
InternetExtensionAction
InternetExtensionName
NoEntireNetwork
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
[нет]
NoDefaultPrograms
NoGetPrograms
NoInstalledUpdates
NoProgramsAndFeatures
NoProgramsCPL
NoWindowsFeatures
NoWindowsMarketplace
ConnectHomeDirToRoot
DefaultLogonDomain
DisableChangePassword
DisableRegistryTools
DisableShutdownNamedPipe
DisableTaskMgr
DisplayLastLogonInfo
DontDisplayLogonHoursWarnings
EnableProfileQuota
HideLegacyLogonScripts
HideLogoffScripts
HideLogonScripts
IncludeRegInProQuota
LogonHoursAction
MaxProfileSize
NoChangingWallPaper
NoColorChoice
NoSizeChoice
NoVisualStyleChoice
ProfileQuotaMessage
SetVisualStyle
Shell
ShutdownSessionTimeout
SoftwareSASGeneration
Wallpaper
WallpaperStyle
WarnUser
WarnUserTimeout
DefaultCategory
NoAddFromCDorFloppy
NoAddFromInternet
NoAddFromNetwork
NoAddPage
NoAddRemovePrograms
NoChooseProgramsPage
NoRemovePage
NoServices
NoSupportInfo
NoWindowsSetupPage
DisableWindowsUpdateAccess
[нет]
CallSecurity
ConfigFile
IntranetSupportURL
MaxFileSendSize
MaximumBandwidth
NoAddingDirectoryServers
NoAdvancedCalling
NoAllowControl
NoAppSharing
NoAudio
NoAudioPage
NoAutoAcceptCalls
NoChangeDirectSound
NoChangingCallMode
NoChat
NoDirectoryServices
NoFullDuplex
NoGeneralPage
NoNewWhiteBoard
NoOldWhiteBoard
NoReceivingFiles
NoReceivingVideo
NoSecurityPage
NoSendingFiles
NoSendingVideo
NoSharing
NoSharingDesktop
NoSharingDosWindows
NoSharingExplorer
NoTrueColorSharing
NoVideoPage
NoWebDirectory
PersistAutoAcceptCalls
Use AutoConfig
MultiUILanguageID
HideAdminOptions
HideCurrentLocation
HideLanguageSelection
HideLocaleSelectAndCustomize
1
NoAutomaticSignup
PrivacyAddRemoveSites
SmartDithering
CalendarContact
Certificates
Check_if_Default
FormSuggest
FormSuggest Passwords
IEAKContext
Ratings
AddPolicySearchProviders
MaxSubscriptionCount
MaxSubscriptionSize
MaxWebcrawlLevels
MinUpdateInterval
NoAddingChannels
NoAddingSubscriptions
NoChangeDefaultSearchProvider
NoChannelLogging
NoChannelUI
NoManualUpdates
NoRemovingChannels
NoSearchBox
UpdateExcludeBegin
UpdateExcludeEnd
UsePolicySearchProvidersOnly
IEFontSize
AlwaysShowMenus
Anchor Underline
AutoSearch
Disable Script Debugger
Display Inline Images
Display Inline Videos
Enable AutoImageResize
FormSuggest Passwords
Friendly http errors
Page_Transitions
Play_Animations
Play_Background_Sounds
Show image placeholders
SmoothScroll
Start Page
Use FormSuggest
Use_DlgBox_Colors
XMLHTTP
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
NoBrowserClose
NoBrowserContextMenu
NoBrowserOptions
NoBrowserSaveAs
NoDefaultTextSize
NoExternalBranding
NoFavorites
NoFileNew
NoFileOpen
NoFindFiles
NoHelpItemNetscapeHelp
NoHelpItemSendFeedback
NoHelpItemTipOfTheDay
NoHelpItemTutorial
NoHelpMenu
NoNavButtons
NoOpeninNewWnd
NoPrinting
NoTheaterMode
NoViewSource
RestGoMenu
Anchor Color
Anchor Color Hover
Anchor Color Visited
Background Color
Text Color
Use Anchor Hover Color
ITBar7Position
[нет]
RestrictAuthorMode
RestrictToPermittedSnapins
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
BehaviorOnFailedVerify
PackagePointAndPrintOnly
PackagePointAndPrintServerList
[сервер]
InForest
NoWarningNoElevationOnInstall
Restricted
ServerList
TrustedServers
UpdatePromptSettings
Default Search Scope
DomainADprinters
DomainBluetoothprinters
DomainDisplayPrinters_State
DomainIPprinters
DomainWSDprinters
Downlevel Browse
NonDomainBluetoothprinters
NonDomainDisplayPrinters_State
NonDomainIPprinters
NonDomainWSDprinters
Printers Page URL
PublishDfsRoots
PublishSharedFolders
AllowExplicitLogonMethod
AllowExplicitProxyName
AllowExplicitUseProxy
LogonMethod
ProxyName
UseProxy
BufferingType
DefaultSkin
DoNotShowAnchor
EnableScreenSaver
HideNetworkTab
HidePrivacyTab
HideSecurityTab
NetworkBuffering
NetworkBufferingPolicy
NoCodecDownload
PreventCDDVDMetadataRetrieval
PreventMusicFileMetadataRetrieval
PreventRadioPresetsRetrieval
SetAndLockSkin
UseDefaultBuffering
HTTP
Multicast
TCP
UDP
UDPPorts
WindowsMediaStreamingProtocols
AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
UseBrowserProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
CursorBlinkRate
ScreenSaveActive
ScreenSaverIsSecure
ScreenSaverPowerButton
ScreenSaveTimeOut
SCRNSAVE.EXE
UserPreferencesMask
Wallpaper
WheelScrollChars
WheelScrollLines
Append Completion
AutoSuggest
Use AutoComplete
DialupAutodetect
DisplayScriptDownloadFailureUI
EnableAutoProxyResultCache
EnableUTF8
MBCSAPIforCrack
MBCSServername
UTF8ServerNameRes
ScavengeCacheFileLimit
{05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
{22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95}
{26F24A93-1DA2-11D0-A334-00AA004A5FC5}
{275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67}
{2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A}
{2FF18E10-DE11-11D1-8161-00A0C90DD90C}
{52ADE293-85E8-11D2-BB22-00104B0EA281}
{7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2}
{9276B91A-E780-11d2-8A8D-00C04FA31D93}
{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
{BD1F006E-174F-11D2-95C0-00C04F9A8CFA}
{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}
{D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F}
{D6526FE0-E651-11CF-99CB-00C04FD64497}
{DED22F57-FEE2-11D0-953B-00C04FD9152D}
{F5131C24-E56D-11CF-B78A-444553540000}
[нет]
Persistent
[значение]
EnableFilter
HideDirectoryFolder
QueryLimit
DontSearchCD
DontSearchFloppies
SymlinkLocalToLocalEvaluation
SymlinkLocalToRemoteEvaluation
SymlinkRemoteToLocalEvaluation
SymlinkRemoteToRemoteEvaluation
SymLinkState
DCOption
DisableAutoADMUpdate
GPODisplayName
NewGPOLinksDisabled
ShowPoliciesOnly
DisableMedia
SearchOrder
[нет]
DisableFRAdminPin
NC_AddRemoveComponents
NC_AdvancedSettings
NC_AllowAdvancedTCPIPConfig
NC_ChangeBindState
NC_DeleteAllUserConnection
NC_DeleteConnection
NC_DialupPrefs
NC_EnableAdminProhibits
NC_IpStateChecking
NC_LanChangeProperties
NC_LanConnect
NC_LanProperties
NC_NewConnectionWizard
NC_RasAllUserProperties
NC_RasChangeProperties_Help
NC_RasConnect
NC_RasMyProperties
NC_RenameAllUserRasConnection
NC_RenameConnection
NC_RenameLanConnection
NC_RenameMyRasConnection
NC_Statistics
CscSuspendDirs
DisableCMD
ExcludeProfileDirs
GroupPolicyRefreshTimeDC
PromptPasswordOnResume
EnableSecureCredentialPrompting
EnumerateAdministrators
DisableLocalMachineRun
DisableLocalMachineRunOnce
NoEncryptOnMove
NoMSAppLogo5ChannelNotify
NoneLegacyShellMode
NoStrCmpLogical
WPCEnableOnDomain
[нет]
FileName0
Hint
key
WarnOnOff
[нет]
Allow_Unknowns
Enabled
PleaseMom
[нет]
Allow-LogonScript-NetbiosDisabled
ConsentPromptBehaviorAdmin
ConsentPromptBehaviorUser
DisableBkGndGroupPolicy
DisableCAD
DisableLockWorkstation
DisableStatusMessages
DontDisplayLastUserName
EnableInstallerDetection
EnableLUA
EnableSecureUIAPaths
EnableVirtualization
FilterAdministratorToken
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText
LogonType
MaxGPOScriptWait
PromptOnSecureDesktop
RunStartupScriptSync
ScForceOption
ShutdownWithoutLogon
UndockWithoutLogon
ValidateAdminCodeSignatures
verbosestatus
SynchronousMachineGroupPolicy
SynchronousUserGroupPolicy
[нет]
domain_realm_Enabled
MitRealms_Enabled
[значение]
[значение]
KdcValidation
AccountingEnabled
EmailIds
RecordWriteInterval
SMTPServer
NoActiveHelp
NoUntrustedContent
NoRDS
ForceKeyProtection
PrivateKeyLifetimeSeconds
PrivKeyCacheMaxItems
PrivKeyCachePurgeIntervalSeconds
Functions
[нет]
MicrosoftEventVwrDisableLinks
MicrosoftRedirectionProgram
MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
MicrosoftRedirectionURL
ActiveDirectoryBackup
ActiveDirectoryInfoToStore
DefaultRecoveryFolderPath
EnableNonTPM
EncryptionMethod
MorBehavior
RequireActiveDirectoryBackup
UsePartialEncryptionKey
UsePIN
UseRecoveryDrive
UseRecoveryPassword
[нет]
NoJITSetup
NoSplash
NoUpdateCheck
NoWebJITSetup
Enabled
DisableFixSecuritySettings
DisableSecuritySettingsCheck
Enabled
Enabled
OpenInForeground
PopupsUseNewWindow
QuickTabsThreshold
DisableToolbarUpgrader
NoCommandBar
NoNavBar
ResetTextSizeOnStartup
ResetTextSizeOnZoom
ZoomDisabled
DontReportInfectionInformation
MachineUILock
AddressTypeReturned
AllowExclusiveScriptsShareAccess
AllowExclusiveSysvolShareAccess
AllowSingleLabelDnsDomain
AutoSiteCoverage
AvoidPdcOnWan
BackgroundRetryInitialPeriod
BackgroundRetryMaximumPeriod
BackgroundRetryQuitTime
BackgroundSuccessfulRefreshPeriod
dbFlag
DnsAvoidRegisterRecords
DnsRefreshInterval
DnsTtl
ExpectedDialupDelay
ForceRediscoveryInterval
GcSiteCoverage
LdapSrvPriority
LdapSrvWeight
MaximumLogFileSize
NdncSiteCoverage
NegativeCachePeriod
NonBackgroundSuccessfulRefreshPeriod
ScavengeInterval
SiteCoverage
SiteName
TryNextClosestSite
UseDynamicDns
AllOrNone
DoReport
ForceQueueMode
IncludeKernelFaults
IncludeMicrosoftApps
IncludeShutdownErrs
IncludeWindowsApps
ShowUI
DWAllowHeadless
DWFileTreeRoot
DWNoExternalURL
DWNoFileCollection
DWNoSecondLevelCollection
DWReporteeName
[нет]
[нет]
[нет]
Headlines
MicrosoftKBSearch
Disabled
IgnoreDomainPasswordPolicyForNewGroups
[нет]
DisableMulticastBootstrap
DontIncludeMicrosoftSeedServer
SeedServer
[нет]
DisableMulticastBootstrap
SeedServer
[нет]
DisableMulticastBootstrap
SeedServer
ActivePowerScheme
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
DisableContentFileUpdates
CorporateSQMURL
CEIPEnable
StudyId
DisableRootAutoUpdate
DfsDcNameDelay
NV PrimaryDnsSuffix
ActiveDirectoryBackup
RequireActiveDirectoryBackup
Enabled
IgnoreDefaultList
IgnoreLocalList
AnnounceFlags
EventLogFlags
FrequencyCorrectRate
HoldPeriod
LargePhaseOffset
LocalClockDispersion
MaxAllowedPhaseOffset
MaxNegPhaseCorrection
MaxPollInterval
MaxPosPhaseCorrection
MinPollInterval
PhaseCorrectRate
PollAdjustFactor
SpikeWatchPeriod
UpdateInterval
NtpServer
Type
CrossSiteSyncFlags
Enabled
EventLogFlags
ResolvePeerBackoffMaxTimes
ResolvePeerBackoffMinutes
SpecialPollInterval
Enabled
DisableAntiSpyware
EnableUnknownPrompts
DisableLoggingForKnownGood
DisableLoggingForUnknown
CheckForSignaturesBeforeRunningScan
CheckAlternateDownloadLocation
ForceFullUpdate
SpyNetReporting
DontPowerOffAfterShutdown
CacheTimeout
EfsConfiguration
EfsOptions
RsaKeyLength
SyncForegroundPolicy
MachineAccessRestriction
MachineLaunchRestriction
AllowLocalActivationSecurityCheckExemptionList
ListBox_Support_ActivationSecurityCheckExemptionList
[значение]
ApplyToRemovableMedia
Enable
Enforce
Limit
LimitUnits
LogEventOverLimit
LogEventOverThreshold
Threshold
ThresholdUnits
AdapterDomainName
AppendToMultiLabelName
EnableMulticast
NameServer
RegisterAdapterName
RegisterReverseLookup
RegistrationEnabled
RegistrationOverwritesInConflict
RegistrationRefreshInterval
RegistrationTtl
SearchList
UpdateSecurityLevel
UpdateTopLevelDomainZones
UseDomainNameDevolution
PreventIISInstall
DisableWebPrinting
Immortal
KMPrintersAreBlocked
PhysicalLocation
PhysicalLocationSupport
PruneDownlevel
PruningInterval
PruningPriority
PruningRetries
PruningRetryLog
PublishPrinters
ServerThread
SupportLink
VerifyPublishedState
Auto Publishing
ShutdownReasonOn
ShutdownReasonUI
SnapShot
TimeStampEnabled
TimeStampInterval
EnableAuthEpResolution
ExtErrorInfoExceptions
ExtErrorInformation
RestrictRemoteClients
StateInformation
IgnoreDelegationFailure
MinimumConnectionTimeout
[нет]
SecurityCenterInDomain
ServicePackSourcePath
SourcePath
CertTemplateName
ColorDepth
CreateEncryptedOnlyTickets
DeleteTempDirsOnExit
FallbackPrintDriverType
fAllowFullControl
fAllowToGetHelp
fAllowUnsolicited
fAllowUnsolicitedFullControl
fDenyTSConnections
fDisableAutoReconnect
fDisableCam
fDisableCcm
fDisableCdm
fDisableClip
fDisableCpm
fDisableForcibleLogoff
fDisableLPT
fDisablePNPRedir
fDisableTerminalServerTooltip
fEnableSmartCard
fEnableTimeZoneRedirection
fEncryptRPCTraffic
fForceClientLptDef
fNoRemoteDesktopWallpaper
fPolicyFallbackPrintDriver
fPreventLicenseUpgrade
fPromptForPassword
fSecureLicensing
fSingleSessionPerUser
fTurnOffSingleAppMode
fUseMailto
fWritableTSCCPermTab
KeepAliveEnable
KeepAliveInterval
LicenseServers
LicensingMode
LoggingEnabled
MaxInstanceCount
MaxTicketExpiry
MaxTicketExpiryUnits
MinEncryptionLevel
OptimizeBandwidth
PerSessionTempDir
SecurityLayer
ShareControlMessage
UseBandwidthOptimization
UseCustomMessages
UserAuthentication
ViewMessage
WFDontAppendUserNameToProfile
WFHomeDir
WFHomeDirDrive
WFHomeDirUNC
WFProfilePath
[значение]
[нет]
SFCDllCacheDir
SfcQuota
SfcScan
SfcShowProgress
DisableNotifications
DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast
DoNotAllowExceptions
EnableFirewall
[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled
[программа]
[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled
[значение]
AllowInboundEchoRequest
AllowInboundMaskRequest
AllowInboundRouterRequest
AllowInboundTimestampRequest
AllowOutboundDestinationUnreachable
AllowOutboundPacketTooBig
AllowOutboundParameterProblem
AllowOutboundSourceQuench
AllowOutboundTimeExceeded
AllowRedirect
LogDroppedPackets
LogFilePath
LogFileSize
LogSuccessfulConnections
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
DesktopShortcut
DisableAutoUpdate
DontUseFrameInterpolation
GroupPrivacyAcceptance
PreventLibrarySharing
QuickLaunchShortcut
DisableEngine
DisablePropPage
DisableWizard
ApprovedList
[нет]
NoBackupToDisk
NoBackupToNetwork
NoBackupToOptical
NoRunNowBackup
OnlySystemBackup
DisablePeerCachingClient
DisablePeerCachingServer
EnableBITSMaxBandwidth
EnablePeercaching
JobInactivityTimeout
MaxBandwidthServed
MaxBandwidthValidFrom
MaxBandwidthValidTo
MaxCacheSize
MaxContentAge
MaxDownloadTime
MaxFilesPerJob
MaxJobsPerMachine
MaxJobsPerUser
MaxRangesPerFile
MaxTransferRateOffSchedule
MaxTransferRateOnSchedule
UseSystemMaximum
CertPropEnabled
EnableRootCertificatePropagation
RootCertificateCleanupOption
AllowDefaultCredentials
AllowDefCredentialsWhenNTLMOnly
AllowFreshCredentials
AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly
AllowSavedCredentials
AllowSavedCredentialsWhenNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowDefault
ConcatenateDefaults_AllowDefNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowFresh
ConcatenateDefaults_AllowFreshNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowSaved
ConcatenateDefaults_AllowSavedNTLMOnly
ConcatenateDefaults_DenyDefault
ConcatenateDefaults_DenyFresh
ConcatenateDefaults_DenySaved
DenyDefaultCredentials
DenyFreshCredentials
DenySavedCredentials
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
IEAKUpdateUrl
CertificateRevocation
CodeBaseSearchPath
EnablePunycode
PreventIgnoreCertErrors
Security_HKLM_only
Security_options_edit
Security_zones_map_edit
UrlEncoding
WarnOnIntranet
UTF8Encoding
DaysToKeep
Version
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
AllowRemoteRPC
AllSigningEqual
DisableBalloonTips
DisableSendGenericDriverNotFoundToWER
DisableSystemRestore
InstallTimeout
AllowAdminInstall
AllowDeviceClasses
AllowDeviceIDs
AllowUserDeviceClasses
DenyDeviceClasses
DenyDeviceIDs
DenyRemovableDevices
DenyUnspecified
[значение]
DetailText
SimpleText
AutoBackupLogFiles
ChannelAccess
File
MaxSize
Retention
Enabled
NoHeapTerminationOnCorruption
DownloadGameInfo
ListRecentlyPlayed
OnlyUseLocalAdminFiles
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
AllowLockdownBrowse
AllowLockdownMedia
AllowLockdownPatch
DisableAutomaticApplicationShutdown
DisableBrowse
DisableFlyweightPatching
DisableLoggingFromPackage
DisableLUAPatching
DisableMSI
DisablePatch
DisablePatchUninstall
DisableUserInstalls
EnableAdminTSRemote
EnableUserControl
EnforceUpgradeComponentRules
LimitSystemRestoreCheckpointing
Logging
MaxPatchCacheSize
SafeForScripting
TransformsSecure
Completed
ExitOnMSICW
BypassFirewall
ChangeCHAPSecret
ChangeIQNName
ConfigureiSNSServers
ConfigureTargetPortals
ConfigureTargets
NewStaticTargets
RequireIPSec
RequireMutualCHAP
RequireOneWayCHAP
RestrictAdditionalLogins
AllowLLTDIOOnDomain
AllowLLTDIOOnPublicNet
AllowRspndrOnDomain
AllowRspndrOnPublicNet
EnableLLTDIO
EnableRspndr
ProhibitLLTDIOOnPrivateNet
ProhibitRspndrOnPrivateNet
AlwaysPinSubFolders
CacheQuotaLimit
CacheQuotaLimitUnpinned
DefCacheSize
EconomicalAdminPinning
Enabled
EncryptCache
ExcludeExtensions
PurgeAtLogoff
PurgeOnlyAutoCacheAtLogoff
SlowLinkEnabled
SlowLinkSpeed
[значение]
NC_AllowNetBridge_NLA
NC_ICSClientApp
NC_PersonalFirewallConfig
NC_ShowSharedAccessUI
8021XCARootHash
EnableNvCache
EnablePowerModeState
EnableSolidStateMode
OptimizeBootAndResume
MaxOutstandingSends
NonBestEffortLimit
TimerResolution
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeNonConforming
ServiceTypeQualitative
NoRegistration
AuthenticodeEnabled
DefaultLevel
ExecutableTypes
LogFileName
PolicyScope
TransparentEnabled
AllowCertificatesWithNoEKU
AllowIntegratedUnblock
AllowSignatureOnlyKeys
AllowTimeInvalidCertificates
FilterDuplicateCerts
ForceReadingAllCertificates
IntegratedUnblockPromptString
ReverseSubject
X509HintsNeeded
AddAdminGroupToRUP
AllowX-ForestPolicy-and-RUP
CleanupProfiles
CompatibleRUPSecurity
CopyFileBufferedSynchronousIo
CopyFileChunkSize
CopyFileOverlappedCount
DeleteRoamingCache
DenyUsersFromMachGP
DisableForceUnload
DisableInHelp
DisableLGPOProcessing
GpNetworkStartTimeoutPolicyValue
GpSvcDebugLevel
HelpQualifiedRootDir
LeaveAppMgmtData
LocalProfile
MachineProfilePath
ProfileDlgTimeOut
ProfileErrorAction
ProfileUnloadTimeout
ReadOnlyProfile
RSoPGarbageCollectionInterval
SlowLinkDetectEnabled
SlowLinkProfileDefault
SlowLinkTimeOut
SlowLinkUIEnabled
UserPolicyMode
UserProfileMinTransferRate
WaitForNetwork
DisableGPO
Allow Browse
Disable Advanced
DragAndDrop
Execution
Property Pages
Task Creation
Task Deletion
[нет]
DisableFlashConfigRegistrar
DisableUPnPRegistrar
DisableWPDRegistrar
EnableRegistrars
MaxWCNDeviceNumber
DataRetentionBySizeEnabled
DirSizeLimit
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
DfdAlertTextOverride
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
DownloadToolsEnabled
DownloadToolsLevel
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
AllowIndexingEncryptedStoresOrItems
AllowUsingDiacritics
DataDirectory
PreventIndexingEmailAttachments
PreventIndexingOfflineFiles
PreventIndexingOutlook
PreventIndexingPublicFolders
PreventIndexingUncachedExchangeFolders
PreventUsingAdvancedIndexingOptions
DisableWindowsUpdateAccess
TargetGroup
TargetGroupEnabled
WUServer
WUStatusServer
AUOptions
AUPowerManagement
AutoInstallMinorUpdates
DetectionFrequency
DetectionFrequencyEnabled
ElevateNonAdmins
IncludeRecommendedUpdates
NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
NoAutoUpdate
RebootRelaunchTimeout
RebootRelaunchTimeoutEnabled
RebootWarningTimeout
RebootWarningTimeoutEnabled
RescheduleWaitTime
RescheduleWaitTimeEnabled
ScheduledInstallDay
ScheduledInstallTime
UseWUServer
AllowBasic
AllowDigest
AllowKerberos
AllowNegotiate
AllowUnencryptedTraffic
TrustedHosts
TrustedHostsList
AllowBasic
AllowKerberos
AllowNegotiate
AllowUnencryptedTraffic
IPv4Filter
IPv6Filter
AllowAutoConfig
AllowRemoteShellAccess
IdleTimeout
MaxConcurrentUsers
MaxMemoryPerShellMB
MaxProcessesPerShell
MaxShellsPerUser
ShellTimeOut
DisableOnline
[нет]
public
public


  • на главную страницу
  • все теги

XP

Данный параметр влияет на работу операционной системы Windows XP

[нет]
NoBackButton
NoFileMRU
NoPlacesBar
[нет]
place0
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{B5FF6591-8776-42A2-A704-2562C7AA5A3F}
{E098BCD5-7A3C-456F-B143-84DF65C12337}
[нет]
AllowFileCLSIDJunctions
ClassicShell
ConfirmFileDelete
CopyEngineNoNotifyMSSearch
DisableFavoritesDirChange
DisableMyMusicDirChange
DisableMyPicturesDirChange
DisallowRun
DisplayName_FixedDisk
DisplayName_Floppy
DisplayName_OpticalDisk
DisplayName_RemoteDrive
DisplayName_RemovableDisk
DontShowSuperHidden
EnableShellExecuteHooks
EnforceShellExtensionSecurity
ForceClassicControlPanel
ForceStartMenuLogoff
GreyMSIAds
HideClock
HideRunAsVerb
HideSCAPower
InheritConsoleHandles
LinkResolveIgnoreLinkInfo
LockTaskbar
MemCheckBoxInRunDlg
NoAutoTrayNotify
NoBandCustomize
NoCDBurning
NoChangeStartMenu
NoClose
NoCloseDragDropBands
NoCommonGroups
NoControlPanel
NoCustomizeThisFolder
NoCustomizeWebView
NoDesktop
NoDisconnect
NoDrives
NoDriveTypeAutoRun
NoEncryption
NoExpandedNewMenu
NoFavoritesMenu
NoFileAssociate
NoFileMenu
NoFind
NoFolderOptions
NoHardwareTab
NoInstrumentation
NoInternetIcon
NoInternetOpenWith
NoLowDiskSpaceChecks
NoManageMyComputerVerb
NoMovingBands
NoNetConnectDisconnect
NoNetCrawling
NoNetHood
NoNetworkConnections
NoNTSecurity
NoOnlinePrintsWizard
NoOptions
NoPrinters
NoPrinterTabs
NoPropertiesMyComputer
NoPropertiesMyDocuments
NoPropertiesRecycleBin
NoPublishingWizard
NoRecentDocsHistory
NoRecentDocsMenu
NoRecentDocsNetHood
NoRecycleFiles
NoRemoteChangeNotify
NoRemoteRecursiveEvents
NormalizeLinkNetPidls
NoRun
NoSaveSettings
NoSearchFullText
NoSearchInternetLinkInStartMenu
NoSetActiveDesktop
NoSetFolders
NoSimpleStartMenu
NoSMConfigurePrograms
NoSmHelp
NoSmMyDocs
NoSmMyPictures
NoStartBanner
NoStartMenuEjectPC
NoStartMenuMFUprogramsList
NoStartMenuMorePrograms
NoStartMenuMyMusic
NoStartMenuNetworkPlaces
NoStartMenuPinnedList
NoStartMenuSubfolders
NoTaskGrouping
NoThumbnailCache
NoToolbarCustomize
NoToolbarsOnTaskbar
NoTrayContextmenu
NoTrayItemsDisplay
NoViewContextMenu
NoViewOnDrive
NoWebServices
NoWebView
NoWindowsUpdate
PreXPSP2ShellProtocolBehavior
RecycleBinDrives
RestrictRun
SeparateProcess
StartMenuLogoff
StartRunNoHOMEPATH
UsePathEnvVarForCommandTemplates
NoModify
NoRemove
NoRepair
[нет]
[нет]
[нет]
[CLSID]
[нет]
AlphanumPwds
DisablePwdCaching
HideSharePwds
MinPwdLen
NoDialIn
NoFileSharingControl
NoNetSetup
NoNetSetupIdPage
NoNetSetupSecurityPage
NoNetworkGroupContents
NoPrintSharingControl
NoWorkgroupContents
[нет]
DisableInHelp
HideShutdownScripts
HideStartupScripts
NoAdminPage
NoConfigPage
NoDevMgrPage
NoDispAppearancePage
NoDispBackgroundPage
NoDispCPL
NoDispScrSavPage
NoDispSettingsPage
NoFileSysPage
NoProfilePage
NoPwdPage
NoSecCPL
NoThemesTab
NoVirtMemPage
RunLogonScriptSync
[нет]
[нет]
[нет]
DisableImportExportFavorites
[нет]
Accessibility
Advanced
AdvancedTab
AutoConfig
Cache
CertifPers
CertifPub
CertifSite
Colors
Connection Settings
ConnectionsTab
Connwiz Admin Lock
ContentTab
DisableDeleteBrowsingHistory
DisableDeleteForms
DisableDeletePasswords
DisableRIED
Fonts
GeneralTab
History
HomePage
Languages
Links
Messaging
Privacy Settings
PrivacyTab
Profiles
ProgramsTab
Proxy
ResetWebSettings
SecAddSites
SecChangeSettings
SecurityTab
Settings
CheckExeSignatures
RunInvalidSignatures
Enabled
BackgroundSyncStatus
DisableAddRemove
DisableEnclosureDownload
DisableFeedPane
[нет]
[нет]
NoBrowserSaveWebComplete
NoEditingScheduleGroups
NoEditingSubscriptions
NoRemovingSubscriptions
NoScheduledUpdates
NoSearchCustomization
NoSubscriptionContent
AllowWindowReuse
DisableFirstRunCustomize
Enable Browser Extensions
Error Dlg Displayed On Every Error
Print_Background
Update_Check_Interval
Update_Check_Page
UseClearType
[нет]
[нет]
[нет]
iexplore.exe
[нет]
[нет]
LOCALMACHINE_CD_UNLOCK
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
ListBox_Support_Allow
[нет]
MyPics_Hoverbar
[нет]
DisablePopupFilterLevel
No_LaunchMediaBar
NoCrashDetection
NoExtensionManagement
NoPopupManagement
NoSelectDownloadDir
RestrictPopupExceptionList
DisableCustomerImprovementProgram
[нет]
[нет]
CEIP
CorpPC2Phone
DisableCollaborationApps
DisableFileTransfer
DisableInkiM
DisableNM
DisablePC2PCAudio
DisableVideo
PreventAutoRun
PreventAutoUpdate
PreventRun
DisableHTTPPrinting
DisableWebPnPDownload
[нет]
DisableConfig
DisableSR
DisablePasswordSaving
fReconnectSame
fResetBroken
MaxConnectionTime
MaxDisconnectionTime
MaxIdleTime
Shadow
PreventCodecDownload
TitleBar
CodecDownload
WebPublish
COMClassStore
Locked Down
DisableCachingOfSSLPages
DisableIDNPrompt
EnableHttp1_1
EnableNegotiate
ListBox_Support_ZoneMapKey
ProxyHttp1.1
ProxySettingsPerUser
SecureProtocols
ShowPunycode
WarnonBadCertRecving
WarnOnPostRedirect
WarnonZoneCrossing
1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
ListBox_Support_0
ListBox_Support_1
ListBox_Support_2
ListBox_Support_3
ListBox_Support_4
InternetZoneTemplate
IntranetZoneTemplate
LocalMachineZoneLockdownTemplate
LocalMachineZoneTemplate
RestrictedSitesZoneTemplate
TrustedSitesZoneTemplate
AutoDetect
IntranetName
ProxyByPass
UNCAsIntranet
[название сайта]
1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
DontSearchWindowsUpdate
AlwaysInstallElevated
DisableRollback
EventLoggingLevel
GoOfflineAction
InitialBalloonTimeoutSeconds
NoCacheViewer
NoConfigCache
NoMakeAvailableOffline
NoReminders
ReminderBalloonTimeoutSeconds
ReminderFreqMinutes
SyncAtLogoff
SyncAtLogon
SyncAtSuspend
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
Deny_Read
Deny_Write
DenyRsopToInteractiveUser
DLT_AllowDomainMode
GroupPolicyMinTransferRate
GroupPolicyRefreshTime
GroupPolicyRefreshTimeOffset
GroupPolicyRefreshTimeOffsetDC
RsopLogging
NoAUAsDefaultShutdownOption
NoAUShutdownOption
(по умолчанию)
WebViewBarricade
Use Search Asst
NoAddingComponents
NoClosingComponents
NoComponents
NoDeletingComponents
NoEditingComponents
NoHTMLWallpaper
Add
Delete
DefaultFileTypeRisk
HighRiskFileTypes
LowRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
HideZoneInfoOnProperties
SaveZoneInformation
ScanWithAntiVirus
UseTrustedHandlers
Btn_Back
Btn_Copy
Btn_Cut
Btn_Discussions
Btn_Edit
Btn_Encoding
Btn_Favorites
Btn_Folders
Btn_Forward
Btn_Fullscreen
Btn_History
Btn_Home
Btn_MailNews
Btn_Paste
Btn_Print
Btn_Refresh
Btn_Search
Btn_Size
Btn_Stop
Btn_Tools
ClearRecentDocsOnExit
DisableCurrentUserRun
DisableCurrentUserRunOnce
DisableLockWorkstation
DisablePersonalDirChange
DisallowCpl
ForceActiveDesktopOn
Intellimenus
MaxRecentDocs
NoActiveDesktop
NoActiveDesktopChanges
NoAddPrinter
NoAutoUpdate
NoChangeAnimation
NoChangeKeyboardNavigationIndicators
NoComputersNearMe
NoDeletePrinter
NoDesktopCleanupWizard
NoDFSTab
NoEncryption
NoLogOff
NoResolveSearch
NoResolveTrack
NoRunasInstallPrompt
NoSecurityTab
NoSetTaskbar
NoSharedDocuments
NoShellSearchButton
NoSMBalloonTip
NoStartMenuSearchComm
NoStartMenuSearchFiles
NoStartMenuSearchInternet
NoStartMenuSearchPrograms
NoThemesTab
NoUserNameInStartMenu
PromptRunasInstallNetPath
RecycleBinSize
RestrictCpl
SpecifyDefaultButtons
[значение]
[значение]
InternetExtensionAction
NoEntireNetwork
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
[нет]
ConnectHomeDirToRoot
DisableChangePassword
DisableRegistryTools
DisableTaskMgr
EnableProfileQuota
HideLegacyLogonScripts
HideLogoffScripts
HideLogonScripts
IncludeRegInProQuota
MaxProfileSize
NoChangingWallPaper
NoColorChoice
NoSizeChoice
NoVisualStyleChoice
ProfileQuotaMessage
SetVisualStyle
Shell
Wallpaper
WallpaperStyle
WarnUser
WarnUserTimeout
DefaultCategory
NoAddFromCDorFloppy
NoAddFromInternet
NoAddFromNetwork
NoAddPage
NoAddRemovePrograms
NoChooseProgramsPage
NoRemovePage
NoServices
NoSupportInfo
NoWindowsSetupPage
DisableWindowsUpdateAccess
[нет]
CallSecurity
ConfigFile
IntranetSupportURL
MaxFileSendSize
MaximumBandwidth
NoAddingDirectoryServers
NoAdvancedCalling
NoAllowControl
NoAppSharing
NoAudio
NoAudioPage
NoAutoAcceptCalls
NoChangeDirectSound
NoChangingCallMode
NoChat
NoDirectoryServices
NoFullDuplex
NoGeneralPage
NoNewWhiteBoard
NoOldWhiteBoard
NoReceivingFiles
NoReceivingVideo
NoSecurityPage
NoSendingFiles
NoSendingVideo
NoSharing
NoSharingDesktop
NoSharingDosWindows
NoSharingExplorer
NoTrueColorSharing
NoVideoPage
NoWebDirectory
PersistAutoAcceptCalls
Use AutoConfig
1
NoAutomaticSignup
PrivacyAddRemoveSites
SmartDithering
CalendarContact
Certificates
Check_if_Default
FormSuggest
FormSuggest Passwords
IEAKContext
Ratings
AddPolicySearchProviders
MaxSubscriptionCount
MaxSubscriptionSize
MaxWebcrawlLevels
MinUpdateInterval
NoAddingChannels
NoAddingSubscriptions
NoChangeDefaultSearchProvider
NoChannelLogging
NoChannelUI
NoManualUpdates
NoRemovingChannels
NoSearchBox
UpdateExcludeBegin
UpdateExcludeEnd
UsePolicySearchProvidersOnly
IEFontSize
AlwaysShowMenus
Anchor Underline
AutoSearch
Disable Script Debugger
Display Inline Images
Display Inline Videos
Enable AutoImageResize
FormSuggest Passwords
Friendly http errors
Page_Transitions
Play_Animations
Play_Background_Sounds
Show image placeholders
SmoothScroll
Start Page
Use FormSuggest
Use_DlgBox_Colors
XMLHTTP
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
NoBrowserClose
NoBrowserContextMenu
NoBrowserOptions
NoBrowserSaveAs
NoDefaultTextSize
NoExternalBranding
NoFavorites
NoFileNew
NoFileOpen
NoFindFiles
NoHelpItemNetscapeHelp
NoHelpItemSendFeedback
NoHelpItemTipOfTheDay
NoHelpItemTutorial
NoHelpMenu
NoNavButtons
NoOpeninNewWnd
NoPrinting
NoTheaterMode
NoViewSource
RestGoMenu
Anchor Color
Anchor Color Hover
Anchor Color Visited
Background Color
Text Color
Use Anchor Hover Color
ITBar7Position
[нет]
RestrictAuthorMode
RestrictToPermittedSnapins
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
BehaviorOnFailedVerify
InForest
NoWarningNoElevationOnInstall
Restricted
ServerList
TrustedServers
UpdatePromptSettings
Default Search Scope
Downlevel Browse
Printers Page URL
PublishDfsRoots
PublishSharedFolders
AllowExplicitLogonMethod
AllowExplicitProxyName
AllowExplicitUseProxy
LogonMethod
ProxyName
UseProxy
BufferingType
DefaultSkin
DoNotShowAnchor
EnableScreenSaver
HideNetworkTab
HidePrivacyTab
HideSecurityTab
NetworkBuffering
NetworkBufferingPolicy
NoCodecDownload
PreventCDDVDMetadataRetrieval
PreventMusicFileMetadataRetrieval
PreventRadioPresetsRetrieval
SetAndLockSkin
UseDefaultBuffering
HTTP
Multicast
TCP
UDP
UDPPorts
WindowsMediaStreamingProtocols
AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
UseBrowserProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
CursorBlinkRate
ScreenSaveActive
ScreenSaverIsSecure
ScreenSaverPowerButton
ScreenSaveTimeOut
SCRNSAVE.EXE
UserPreferencesMask
Wallpaper
WheelScrollChars
WheelScrollLines
Append Completion
AutoSuggest
Use AutoComplete
DialupAutodetect
DisplayScriptDownloadFailureUI
EnableAutoProxyResultCache
EnableUTF8
MBCSAPIforCrack
MBCSServername
UTF8ServerNameRes
ScavengeCacheFileLimit
{05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
{22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95}
{26F24A93-1DA2-11D0-A334-00AA004A5FC5}
{275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67}
{2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A}
{2FF18E10-DE11-11D1-8161-00A0C90DD90C}
{52ADE293-85E8-11D2-BB22-00104B0EA281}
{7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2}
{9276B91A-E780-11d2-8A8D-00C04FA31D93}
{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
{BD1F006E-174F-11D2-95C0-00C04F9A8CFA}
{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}
{D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F}
{D6526FE0-E651-11CF-99CB-00C04FD64497}
{DED22F57-FEE2-11D0-953B-00C04FD9152D}
{F5131C24-E56D-11CF-B78A-444553540000}
[нет]
Persistent
[значение]
EnableFilter
HideDirectoryFolder
QueryLimit
DontSearchCD
DontSearchFloppies
DCOption
DisableAutoADMUpdate
GPODisplayName
NewGPOLinksDisabled
ShowPoliciesOnly
DisableMedia
SearchOrder
[нет]
DisableFRAdminPin
NC_AddRemoveComponents
NC_AdvancedSettings
NC_AllowAdvancedTCPIPConfig
NC_ChangeBindState
NC_DeleteAllUserConnection
NC_DeleteConnection
NC_DialupPrefs
NC_EnableAdminProhibits
NC_IpStateChecking
NC_LanChangeProperties
NC_LanConnect
NC_LanProperties
NC_NewConnectionWizard
NC_RasAllUserProperties
NC_RasChangeProperties_Help
NC_RasConnect
NC_RasMyProperties
NC_RenameAllUserRasConnection
NC_RenameConnection
NC_RenameLanConnection
NC_RenameMyRasConnection
NC_Statistics
DisableCMD
ExcludeProfileDirs
GroupPolicyRefreshTimeDC
msimn.exe
TrueTypeFont (раздел)
SFCDisable
KillList
DisableLocalMachineRun
DisableLocalMachineRunOnce
NoEncryptOnMove
NoMSAppLogo5ChannelNotify
NoneLegacyShellMode
NoStrCmpLogical
AllowLegacyWebView
AllowUnhashedWebView
RevertWebViewSecurity
[нет]
FileName0
Hint
key
WarnOnOff
[нет]
Allow_Unknowns
Enabled
PleaseMom
[нет]
ConsentPromptBehaviorAdmin
ConsentPromptBehaviorUser
DisableBkGndGroupPolicy
DisableCAD
DisableLockWorkstation
DisableStatusMessages
DontDisplayLastUserName
EnableInstallerDetection
EnableLUA
EnableSecureUIAPaths
EnableVirtualization
FilterAdministratorToken
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText
LogonType
MaxGPOScriptWait
PromptOnSecureDesktop
RunStartupScriptSync
ScForceOption
ShutdownWithoutLogon
UndockWithoutLogon
ValidateAdminCodeSignatures
verbosestatus
[нет]
NoRDS
ForceKeyProtection
PrivateKeyLifetimeSeconds
PrivKeyCacheMaxItems
PrivKeyCachePurgeIntervalSeconds
[нет]
MicrosoftEventVwrDisableLinks
MicrosoftRedirectionProgram
MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
MicrosoftRedirectionURL
NoJITSetup
NoSplash
NoUpdateCheck
NoWebJITSetup
Enabled
DisableFixSecuritySettings
DisableSecuritySettingsCheck
Enabled
Enabled
OpenInForeground
PopupsUseNewWindow
QuickTabsThreshold
DisableToolbarUpgrader
NoCommandBar
NoNavBar
ResetTextSizeOnStartup
ResetTextSizeOnZoom
ZoomDisabled
DontReportInfectionInformation
AllowExclusiveScriptsShareAccess
AllowSingleLabelDnsDomain
AutoSiteCoverage
AvoidPdcOnWan
BackgroundRetryInitialPeriod
BackgroundRetryMaximumPeriod
BackgroundRetryQuitTime
BackgroundSuccessfulRefreshPeriod
DnsAvoidRegisterRecords
DnsRefreshInterval
DnsTtl
ExpectedDialupDelay
GcSiteCoverage
LdapSrvPriority
LdapSrvWeight
MaximumLogFileSize
NdncSiteCoverage
NegativeCachePeriod
NonBackgroundSuccessfulRefreshPeriod
ScavengeInterval
SiteCoverage
SiteName
UseDynamicDns
AllOrNone
DoReport
ForceQueueMode
IncludeKernelFaults
IncludeMicrosoftApps
IncludeWindowsApps
ShowUI
DWAllowHeadless
DWFileTreeRoot
DWNoExternalURL
DWNoFileCollection
DWNoSecondLevelCollection
DWReporteeName
[нет]
[нет]
[нет]
Headlines
MicrosoftKBSearch
Disabled
[нет]
DisableMulticastBootstrap
DontIncludeMicrosoftSeedServer
SeedServer
[нет]
DisableMulticastBootstrap
SeedServer
[нет]
DisableMulticastBootstrap
SeedServer
[нет]
[нет]
ACSettingIndex
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
DisableContentFileUpdates
DisableRootAutoUpdate
DfsDcNameDelay
NV PrimaryDnsSuffix
AnnounceFlags
EventLogFlags
FrequencyCorrectRate
HoldPeriod
LargePhaseOffset
LocalClockDispersion
MaxAllowedPhaseOffset
MaxNegPhaseCorrection
MaxPollInterval
MaxPosPhaseCorrection
MinPollInterval
PhaseCorrectRate
PollAdjustFactor
SpikeWatchPeriod
UpdateInterval
NtpServer
Type
CrossSiteSyncFlags
Enabled
EventLogFlags
ResolvePeerBackoffMaxTimes
ResolvePeerBackoffMinutes
SpecialPollInterval
Enabled
DontPowerOffAfterShutdown
CacheTimeout
EfsConfiguration
EfsOptions
RsaKeyLength
SyncForegroundPolicy
MachineAccessRestriction
MachineLaunchRestriction
AllowLocalActivationSecurityCheckExemptionList
ListBox_Support_ActivationSecurityCheckExemptionList
[значение]
ApplyToRemovableMedia
Enable
Enforce
Limit
LimitUnits
LogEventOverLimit
LogEventOverThreshold
Threshold
ThresholdUnits
AdapterDomainName
NameServer
RegisterAdapterName
RegisterReverseLookup
RegistrationEnabled
RegistrationOverwritesInConflict
RegistrationRefreshInterval
RegistrationTtl
SearchList
UpdateSecurityLevel
UpdateTopLevelDomainZones
UseDomainNameDevolution
DisableWebPrinting
Immortal
KMPrintersAreBlocked
PhysicalLocation
PhysicalLocationSupport
PruneDownlevel
PruningInterval
PruningPriority
PruningRetries
PruningRetryLog
PublishPrinters
ServerThread
SupportLink
VerifyPublishedState
Auto Publishing
ShutdownReasonOn
ShutdownReasonUI
SnapShot
TimeStampEnabled
TimeStampInterval
EnableAuthEpResolution
ExtErrorInfoExceptions
ExtErrorInformation
RestrictRemoteClients
StateInformation
MinimumConnectionTimeout
[нет]
SecurityCenterInDomain
ServicePackSourcePath
SourcePath
ColorDepth
fAllowFullControl
fAllowToGetHelp
fAllowUnsolicited
fAllowUnsolicitedFullControl
fDenyTSConnections
fDisableAutoReconnect
fDisableCam
fDisableCcm
fDisableCdm
fDisableClip
fDisableCpm
fDisableForcibleLogoff
fDisableLPT
fEnableSmartCard
fForceClientLptDef
fNoRemoteDesktopWallpaper
fPromptForPassword
fUseMailto
MaxTicketExpiry
MaxTicketExpiryUnits
MinEncryptionLevel
[нет]
SFCDllCacheDir
SfcQuota
SfcScan
SfcShowProgress
DisableNotifications
DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast
DoNotAllowExceptions
EnableFirewall
[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled
[программа]
[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled
[значение]
AllowInboundEchoRequest
AllowInboundMaskRequest
AllowInboundRouterRequest
AllowInboundTimestampRequest
AllowOutboundDestinationUnreachable
AllowOutboundPacketTooBig
AllowOutboundParameterProblem
AllowOutboundSourceQuench
AllowOutboundTimeExceeded
AllowRedirect
LogDroppedPackets
LogFilePath
LogFileSize
LogSuccessfulConnections
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
DesktopShortcut
DisableAutoUpdate
DontUseFrameInterpolation
GroupPrivacyAcceptance
PreventLibrarySharing
QuickLaunchShortcut
ApprovedList
EnableBITSMaxBandwidth
JobInactivityTimeout
MaxBandwidthValidFrom
MaxBandwidthValidTo
MaxTransferRateOffSchedule
MaxTransferRateOnSchedule
UseSystemMaximum
IEAKUpdateUrl
CertificateRevocation
CodeBaseSearchPath
EnablePunycode
PreventIgnoreCertErrors
Security_HKLM_only
Security_options_edit
Security_zones_map_edit
UrlEncoding
WarnOnIntranet
UTF8Encoding
DaysToKeep
Version
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
AllowLockdownBrowse
AllowLockdownMedia
AllowLockdownPatch
DisableAutomaticApplicationShutdown
DisableBrowse
DisableFlyweightPatching
DisableLoggingFromPackage
DisableLUAPatching
DisableMSI
DisablePatch
DisablePatchUninstall
DisableUserInstalls
EnableAdminTSRemote
EnableUserControl
EnforceUpgradeComponentRules
LimitSystemRestoreCheckpointing
Logging
MaxPatchCacheSize
SafeForScripting
TransformsSecure
Completed
ExitOnMSICW
BypassFirewall
AlwaysPinSubFolders
DefCacheSize
Enabled
EncryptCache
ExcludeExtensions
PurgeAtLogoff
PurgeOnlyAutoCacheAtLogoff
SlowLinkSpeed
NC_AllowNetBridge_NLA
NC_ICSClientApp
NC_PersonalFirewallConfig
NC_ShowSharedAccessUI
8021XCARootHash
MaxOutstandingSends
NonBestEffortLimit
TimerResolution
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeNonConforming
ServiceTypeQualitative
NoRegistration
AuthenticodeEnabled
DefaultLevel
ExecutableTypes
LogFileName
PolicyScope
TransparentEnabled
AddAdminGroupToRUP
CompatibleRUPSecurity
CopyFileBufferedSynchronousIo
CopyFileChunkSize
CopyFileOverlappedCount
DeleteRoamingCache
DenyUsersFromMachGP
DisableInHelp
GpSvcDebugLevel
HelpQualifiedRootDir
LeaveAppMgmtData
LocalProfile
ProfileDlgTimeOut
ProfileErrorAction
ProfileUnloadTimeout
ReadOnlyProfile
RSoPGarbageCollectionInterval
SlowLinkDetectEnabled
SlowLinkProfileDefault
SlowLinkTimeOut
SlowLinkUIEnabled
UserPolicyMode
UserProfileMinTransferRate
Allow Browse
Disable Advanced
DragAndDrop
Execution
Property Pages
Task Creation
Task Deletion
DisableWindowsUpdateAccess
TargetGroup
TargetGroupEnabled
WUServer
WUStatusServer
AUOptions
AutoInstallMinorUpdates
DetectionFrequency
DetectionFrequencyEnabled
ElevateNonAdmins
NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
NoAutoUpdate
RebootRelaunchTimeout
RebootRelaunchTimeoutEnabled
RebootWarningTimeout
RebootWarningTimeoutEnabled
RescheduleWaitTime
RescheduleWaitTimeEnabled
ScheduledInstallDay
ScheduledInstallTime
UseWUServer
[нет]
public
public
ShowIcon
WriteProtect
LPT_timeout
EnableBigLba
SearchList
EndIdleEndpointSupport


  • на главную страницу
  • все теги

Локализация

Настройка параметров языка, раскладки и локализации операционной системы

ScanCode Map
Keyboard Layouts (раздел)
[раскладка клавиатуры] (раздел)
IME File
Layout File
Layout Id
Layout Text
[идентификатор языка]
[идентификатор языка]
DosKeybID
Lsa (раздел)
UILanguages (раздел)
LCID
ShowLanErrors
CodePage (раздел)
MACCP
OEMCP
OEMHAL
[код языка]
Default
InstallLanguage
[номер группы]
(по умолчанию)
Locale (раздел)
Codepage (раздел)


  • на главную страницу
  • все теги

Сеть

Настройка сетевых возможностей операционной системы

NoNetCrawling
Internet Settings (раздел)
NoDisconnect
NoInplaceSharing
NoNTSecurity
NoRecentDocsNetHood
NoRemoteRecursiveEvents
[нет]
NoDialIn
NoFileSharingControl
NoPrintSharingControl
NoWorkgroupContents
DisablePasswordSaving
fReconnectSame
fResetBroken
InitialProgram
MaxConnectionTime
MaxDisconnectionTime
MaxIdleTime
SessionDirectoryActive
SessionDirectoryClusterName
SessionDirectoryExposeServerIP
SessionDirectoryLocation
Shadow
WorkDirectory
COMClassStore
UNCAsIntranet
[название сайта]
Network (раздел)
Persistent (раздел)
[значок диска] (раздел)
ProviderName
RemotePath
UserName
Recent (раздел)
RemoteAccess (раздел)
InternetProfile
CustomUDPPort
MaxBandwidth
UseCustomUDPPort
UseHTTP
UseMulticast
UseTCP
UseUDP
AskMeAgain
ProxyBypass
ProxyExclude
ProxyName
ProxyPort
ProxyStyle
Сachesize
OPERATORDIAL
PhonebookMode
PopupOnTopWhenRedialing
SaveConnections
ReportDC
SharingWizardOn
EnableHttp1_1
GlobalUserOffline
MaxConnectionsPer1_0Server
MaxConnectionsPerServer
ProxyHttp1.1
SecureProtocols
NoEntireNetwork
AutoUpdate
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
PublishDfsRoots
PublishSharedFolders
AllowExplicitLogonMethod
AllowExplicitProxyName
AllowExplicitUseProxy
LogonMethod
ProxyName
UseProxy
BufferingType
NetworkBuffering
UseDefaultBuffering
HTTP
Multicast
TCP
UDP
UDPPorts
WindowsMediaStreamingProtocols
AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
UseBrowserProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
EnableFilter
HideDirectoryFolder
QueryLimit
NC_AddRemoveComponents
NC_AdvancedSettings
NC_AllowAdvancedTCPIPConfig
NC_ChangeBindState
NC_DeleteAllUserConnection
NC_DeleteConnection
NC_DialupPrefs
NC_EnableAdminProhibits
NC_IpStateChecking
NC_LanChangeProperties
NC_LanConnect
NC_LanProperties
NC_NewConnectionWizard
NC_RasAllUserProperties
NC_RasChangeProperties_Help
NC_RasConnect
NC_RasMyProperties
NC_RenameAllUserRasConnection
NC_RenameConnection
NC_RenameLanConnection
NC_RenameMyRasConnection
NC_Statistics
CscSuspendDirs
SAM (раздел)
BscAckFrequency
CertInfoCacheSize
CleanupInterval
ClusterName
CryptKeyExpirationTime
DcCacheSize
DcCacheExpirationTime
CryptReceiveKeyCacheSize
CryptSendKeyCacheSize
DeferredInit
DSAdsRefreshIPSitesIntervalSecs
DSAdsRefreshNT4SitesIntervalSecs
DSCliSearchAdsForServersIntervalSecs
DSListRefresh
DSSecurityCache
ForceNoTransactionModeSwitch
IdleAckDelay
InSeqCheckInterval
LastPrivateQueueId
LogDataCreated
LogMgrBuffers
LogMgrChkptInterval
LogMgrFileSize
LogMgrFlushInterval
LogMgrProbeInterval
MaxMessageSize
MaxRRThreads
MaxSysQueue
MaxUnackedPacket
MessageID
MinRRThreads
mqisConnectionNumber
mqisdb
MsmqIpxPingPort
MsmqIpxPort
PerThreadDSServer
QmPbKeyCacheSize
QMThreadNo
RemoteQMMachine
RemoveDuplicateCleanup
RMFlushInterval
RpcCancelTimeout
RRThreadIdleTTL
SeqIDAtLastRestore
SeqMaxAckDelay
SeqResend10Time
SeqResend13Time
StoreAckTimeout
StoreInSeqLogPath
StoreJournalPath
StoreLogPath
StoreMqLogPath
StorePersistentPath
StoreReliablePath
StoreXactLogPath
SysQueuePriority
TCPNoDelay
TransactionMode
UsePing
UserCacheExpirationTime
UserCacheSize
WaitTime
Workgroup
WriteMsgTimeout
XactDeadLetterAlways
XactDelayReceiveNack
CertificationAuthorities (раздел)
InstallRoot (раздел)
GuestOnly
NetworkCards (раздел)
Shared Parameters (раздел)
DefaultNullDataSource
Disabled
DisableMulticastPublish
DisableMulticastSearch
NumPeersToFlood
PeriodBetweenMaintenanceInSecond
MaxStartupTimeInMillisecond
MaxDelayForCPAAuthorizationInSecond
MinCPALigeTime
CachePrimaryDomain
DcacheMinInterval
DCacheUpdate
SlowLinkDetectEnabled
SlowLinkTimeOut
EnableLinkedConnections
Oc Manager (раздел)
OwnersNoLimit
MultiInstance
Disabled
IgnoreDomainPasswordPolicyForNewGroups
[нет]
DisableMulticastBootstrap
DontIncludeMicrosoftSeedServer
SeedServer
[нет]
DisableMulticastBootstrap
SeedServer
[нет]
DisableMulticastBootstrap
SeedServer
DfsDcNameDelay
NV PrimaryDnsSuffix
AdapterDomainName
AppendToMultiLabelName
EnableMulticast
NameServer
RegisterAdapterName
RegisterReverseLookup
RegistrationEnabled
RegistrationOverwritesInConflict
RegistrationRefreshInterval
RegistrationTtl
SearchList
UpdateSecurityLevel
UpdateTopLevelDomainZones
UseDomainNameDevolution
CertTemplateName
ColorDepth
CreateEncryptedOnlyTickets
DeleteTempDirsOnExit
FallbackPrintDriverType
fAllowFullControl
fAllowToGetHelp
fAllowUnsolicited
fAllowUnsolicitedFullControl
fDenyTSConnections
fDisableAutoReconnect
fDisableCam
fDisableCcm
fDisableCdm
fDisableClip
fDisableCpm
fDisableForcibleLogoff
fDisableLPT
fDisablePNPRedir
fDisableTerminalServerTooltip
fEnableSmartCard
fEnableTimeZoneRedirection
fEncryptRPCTraffic
fForceClientLptDef
fNoRemoteDesktopWallpaper
fPolicyFallbackPrintDriver
fPreventLicenseUpgrade
fPromptForPassword
fSecureLicensing
fSingleSessionPerUser
fTurnOffSingleAppMode
fWritableTSCCPermTab
KeepAliveEnable
KeepAliveInterval
LicenseServers
LicensingMode
LoggingEnabled
MaxInstanceCount
MaxTicketExpiry
MaxTicketExpiryUnits
MinEncryptionLevel
OptimizeBandwidth
PerSessionTempDir
SecurityLayer
ShareControlMessage
UseBandwidthOptimization
UseCustomMessages
UserAuthentication
ViewMessage
WFDontAppendUserNameToProfile
WFHomeDir
WFHomeDirDrive
WFHomeDirUNC
WFProfilePath
DisablePeerCachingClient
DisablePeerCachingServer
EnableBITSMaxBandwidth
EnablePeercaching
JobInactivityTimeout
MaxBandwidthServed
MaxBandwidthValidFrom
MaxBandwidthValidTo
MaxCacheSize
MaxContentAge
MaxDownloadTime
MaxFilesPerJob
MaxJobsPerMachine
MaxJobsPerUser
MaxRangesPerFile
MaxTransferRateOffSchedule
MaxTransferRateOnSchedule
UseSystemMaximum
BypassFirewall
NC_AllowNetBridge_NLA
NC_ICSClientApp
NC_PersonalFirewallConfig
NC_ShowSharedAccessUI
8021XCARootHash
MaxOutstandingSends
NonBestEffortLimit
TimerResolution
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative
[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeNonConforming
ServiceTypeQualitative
AddAdminGroupToRUP
CleanupProfiles
DisableForceUnload
LeaveAppMgmtData
LocalProfile
ProfileDlgTimeOut
ProfileErrorAction
ProfileUnloadTimeout
ReadOnlyProfile
SlowLinkDetectEnabled
SlowLinkProfileDefault
SlowLinkTimeOut
SlowLinkUIEnabled
UserProfileMinTransferRate
WaitForNetwork
DisableOnline
BlindOff
BlindOn
CompatibilityFlags
Compression_Off
Compression_On
ConfigDialog
Default
DeviceType
DevLoader
DriverDate
ErrorControl_Forced
ErrorControl_Off
ErrorControl_On
FlowControl_Hard
FlowControl_Off
FlowControl_Soft
InactivityScale
Index
InfPath
InfSection
Model
Modulation_Bell
Modulation_CCITT
PortSubClass
Prefix
Properties
ProviderName
Pulse
Reset
ResponsesKeyName
SpeakerModeDial
SpeakerModeOff
SpeakerModeOn
SpeakerModeSetup
SpeakerVolume_High
SpeakerVolume_Low
SpeakerVolume_Med
Terminator
Tone
VoiceSwitchFeature
NoDisplayClass
CountryID
EnableForRas
EnableForRouting
Exclusive Tunnels
HelloMs
HostName
LocalVolumes
PnPCapabilities
InitialSendTimeoutMs
MaxAckDelayMs
MaxOutOfOrder
MaxRetransmits
MaxSendTimeoutMs
MaxWanEndpoints
MinWanEndpoints
OutgoingRole
Password
PayloadReceiveWindow
PayloadSendWindow
WanEndpoints
Bind
Export
OtherDependencies
Route
LowerRange
UpperRange
{4d36e977-e325-11ce-bfc1-08002be10318} (раздел)
ContentIndex (раздел)
AuditBaseObjects
EveryoneIncludesAnonymous
ForceGuest
FullPrivilegeAuditing
LMCompatiblityLevel
NoDefaultAdminOwner
RealmFlags
LogLevel
RequireAsChecksum
MSV1_0 (раздел)
ntlmminclientsec
NetworkProvider (раздел)
RestoreConnection
ProviderOrder
ShowIcon
Nls (раздел)
ProviderOrder
Session Manager (раздел)
EnableConcurrentSessions
ALERTER (раздел)
Arbitrators (раздел)
MaxMSS
MaxMTU
LocalVolumes (раздел)
Dhcp (раздел)
ActivityLogFlag
APIProtocolSupport
BackupDatabasePath
BackupInterval
DatabaseCleanupInterval
DatabaseName
DatabasePath
DbType
DebugFlag
DetectConflictRetries
DhcpLogDiskSpaceCheckInterval
DhcpLogFilePath
DhcpLogFilesMaxSize
DhcpLogMinSpaceOnDisk
IgnoreBroadcastFlag
MaxActiveThreads
MaxProcessingThreads
RestoreFlag
RegLocation
AutoRunAlwaysDisable
Dnscache (раздел)
Parameters (раздел)
QueryIPMatching
MaxCacheEntryTtlLimit
NegativeCacheTime
AdapterTimeoutCacheTime
MaxSOACacheEntryTtlLimit
NegativeSOACacheTime
NetFailureCacheTime
AutoConfigFileZones
BindSecondaries
BootMethod
DatabaseDirectory
DefaultAgingState
DefaultNoRefreshInterval
DefaultRefreshInterval
DisableAutoReverseZones
EnableRegistryBoot
EventLogLevel
ForwardDelegations
ForwardingTimeout
IsSlave
ListenAddresses
LocalNetPriority
LogFileMaxSize
LogFilePath
LogLevel
LooseWildcarding
MaxCacheTtl
NameCheckFlag
NoRecursion
PreviousLocalHostname
PublishAddresses
PublishAutonet
RecursionRetry
RecursionTimeout
RoundRobin
RpcProtocol
ScavengingInterval
SecureResponses
SendPort
StrictFileParsing
UpdateOptions
WriteAuthorityNs
XfrConnectTimeout
AllowUpdate
DatabaseFile
DsIntegrated
MasterServers
NoRefreshInterval
NotifyLevel
NotifyServers
RefreshInterval
ScavengeServers
SecondaryServers
SecureSecondaries
type
Parameters (раздел)
NullSessionPipes
NullSessionShares
RestrictNullSessAccess
srvcomment
parameters (раздел)
autodisconnect
AutoShareServer
enablesecuritysignature
ConnectionNoSessionsTimeout
EnableWFW311DirectIpx
IRPStackSize
MaxFreeConnections
MaxGlobalOpenSearch
MaxKeepSearch
MaxLinkDelay
MaxMpxCt
MaxNonpagedMemoryUsage
MaxPagedMemoryUsage
MaxRawWorkItems
MaxThreadsPerQueue
MaxWorkItems
[название общей папки]
lanmanworkstation (раздел)
Mfg
Name
EnablePlainTextPassword
EnableSecuritySignature
MaxCmds
MaxCollectionCount
MaxThreads
RequireSecuritySignature
BufFilesDenyWrite
BufNamedPipes
NdisWan (раздел)
Parameters (раздел)
Protocols (раздел)
0 (раздел)
PPPProtocolType
ProtocolMTU
ProtocolType
DhcpNodeType
EnableDNS
EnableLMHOSTS
EnableProxy
NodeType
ScopeID
BcastNameQueryCount
BcastQueryTimeout
CacheTimeout
NameServerPort
NameSrvQueryCount
NameSrvQueryTimeout
SessionKeepAlive
BroadcastAddress
EnableProxyRegCheck
InitialRefreshT.O.
LmhostsTimeout
MaxDgramBuffering
RandomAdapter
RefreshOpCode
SingleResponse
WinsDownTimeout
DhcpScopeId
NbProvider
TransportBindName
NameServer
NameServerBackup
DhcpNameServer
DhcpNameServerBackup
MaximumPasswordAge
RestoreInProgress
parameters (раздел)
LDAPServerIntegrity
Tcp/ip (раздел)
Port entry
Schema Update Allowed
nv4 (раздел)
NetworkNumber
PktType
VirtualNetworkNumber
NetworkProvider
PPP (раздел)
SecurePVN
25 (раздел)
26 (раздел)
parameters (раздел)
enablesecuritysignature
requiresecuritysignature
DisabledComponents
parameters (раздел)
ArpAlwaysSourceRoute
ArpCacheLife
ArpUseEtherSNAP
DataBasePath
DeadGWDetectDefault
DefaultTOS
DefaultTTL
DisableReplaceAddressInConflicts
DisableTaskOffload
Domain
EnableDeadGWDetect
EnableICMPRedirect
EnablePMTUBHDetect
EnablePMTUDiscovery
EnableSecurityFilters
ForwardBroadcasts
ForwardBufferMemory
GlobalMaxTcpWindowSize
Hostname
IGMPLevel
IPFilterSecurityEnabled
KeepAliveInterval
KeepAliveTime
MaxUserPort
MTU
NameServer
NumForwardPackets
NV Hostname
PerformRouterDiscovery
SackOpts
SearchList
SolicitationAddressBCast
SynAttackProtect
TcpInitialRTT
TcpMaxConnectResponseRetransmissions
TCPMAXConnectRETRANSMISSIONS
TcpMaxDataRetransmissions
TcpMaxHalfOpen
TcpNumConnections
TcpTimeWaitDelay
TcpUseRFC1122UrgentPointer
TCPWindowSize
UpdateSecurityLevel
UseZeroBroadcast
DisableIPSourceRouting
DisableDHCPMediaSense
DisableMediaSenseEventLog
IGMPVersion
EnableMulticastForwarding
EnableAddrMaskReply
TcpTimedWaitDelay
IPEnableRouter
DhcpNameServer
ArpRetryCount
Interfaces (раздел)
DhcpDefaultGateway
DhcpIPAddress
DhcpSubnetMask
IPInterfaceContext
Lease
LLInterface
T1
T2
DefaultGateway
DefaultGatewayMetric
Domain
EnableDeadGWDetect
EnableDHCP
InterfaceMetric
IPAddress
NameServer
RawIPAllowedProtocols
RegistrationEnabled
SubnetMask
TCPAllowedPorts
UDPAllowedPorts
UseZeroBroadcast
PersistentRoutes (раздел)
TERMSERVICE (раздел)
DefaultMSS
DefaultRcvWindow
DefaultTTL
PMTUBlackHoleDetect
PMTUDiscovery
NameSrvQueryTimeout
VnetSup (раздел)
enablesecuritysignature
requiresecuritysignature
BatteryLife
DhcpServer
EnableDHCP
IPAddress
LeaseObtainedTime
LeaseTerminatesTime
SubnetMask


  • на главную страницу
  • все теги

Рабочий стол

Настройка параметров отображения рабочего стола Windows

CascadeControlPanel
CascadeMyDocuments
CascadeMyPictures
CascadeNetworkConnections
CascadePrinters
EnableBalloonTips
IntelliMenus
ListviewShadow
Start_AdminToolsRoot
Start_AutoCascade
Start_EnableDragDrop
Start_LargeMFUIcons
Start_MinMFU
Start_NotifyNewApps
Start_ScrollPrograms
Start_ShowControlPanel
Start_ShowHelp
Start_ShowMyComputer
Start_ShowMyDocs
Start_ShowMyGames
Start_ShowMyMusic
Start_ShowMyPics
Start_ShowNetConn
Start_ShowNetPlaces
Start_ShowOEMLink
Start_ShowPrinters
Start_ShowRun
Start_ShowSearch
Start_ShowSetProgramAccessAndDefaults
Start_ShowUser
Start_SortByName
Start_TrackDocs
Start_TrackProgs
StartMenuAdminTools
StartMenuChange
StartMenuFavorites
StartMenuRun
StartMenuScrollPrograms
TaskbarContextMenu
TaskbarGlomming
[{CLSID номер объекта}]
ClassicStartMenu (раздел)
[{CLSID номер объекта}]
NewStartPanel (раздел)
BalloonTip
Icon Cleanup Time
IconDemoteTimerTick
InfoTipTimerTick
TrayIconResidentInterval
FolderShortcutCreated
ForceRunOnStartMenu
ForceStartMenuLogoff
GreyMSIAds
HideClock
HideSCANetwork
HideSCAPower
HideSCAVolume
LockTaskbar
NoAutoTrayNotify
NoChangeStartMenu
NoClose
NoCloseDragDropBands
NoCommonGroups
NoDesktop
NoFavoritesMenu
NoFind
NoFolderOptions
NoInternetIcon
NoMovingBands
NoNetHood
NoNetworkConnections
NoPrinters
NoRecentDocsHistory
NoRecentDocsMenu
NoRun
NoSearchComputerLinkInStartMenu
NoSetActiveDesktop
NoSetFolders
NoSimpleStartMenu
NoSMConfigurePrograms
NoSmHelp
NoSmMyDocs
NoSmMyPictures
NoStartMenuEjectPC
NoStartMenuMFUprogramsList
NoStartMenuMorePrograms
NoStartMenuMyGames
NoStartMenuMyMusic
NoStartMenuNetworkPlaces
NoStartMenuPinnedList
NoStartMenuSubfolders
NoTaskGrouping
NoTrayContextmenu
NoTrayItemsDisplay
NoUserFolderInStartMenu
NoWindowsUpdate
QuickLaunchEnabled
StartMenuLogoff
TaskbarLockAll
TaskbarNoAddRemoveToolbar
TaskbarNoNotification
TaskbarNoRedock
TaskbarNoResize
TaskbarNoThumbnail
Control Panel (раздел)
Notification Area Icon
Desktop (раздел)
DragHeight
DragWidth
FontSmoothing
ForegroundFlashCount
ForegroundLockTimeout
Pattern
ScreenSaveActive
ScreenSaveTimeOut
SCRNSAVE.EXE
TileWallpaper
Wallpaper
WallpaperStyle
MinWidth
Desktop (раздел)
General (раздел)
TileWallpaper
Wallpaper
WallpaperStyle
BackupWallpaper
DesktopShortcut
QuickLaunchShortcut
AlwaysOnTop
Desktop (раздел)
Services
EnableAutoTray
Start_SearchComm
Start_SearchFiles
Start_SearchInternet
Start_SearchPrograms
TaskbarAnimations
TaskbarSizeMove
StartButtonBalloonTip
Start_ShowRecentDocs
FavoritesResolve
StartMenuIndexed
StartPanel_FadeDelay
StartPanel_FadeIn
StartPanel_FadeOut
Desktop (раздел)
TaskbarWinXP
Settings
TrayNotify (раздел)
IconStreams
PastIconsStream
Count (раздел)
Add
Delete
ClearRecentDocsOnExit
ClearRecentProgForNewUserInStartMenu
ForceActiveDesktopOn
Intellimenus
MaxRecentDocs
NoActiveDesktop
NoActiveDesktopChanges
NoDesktopCleanupWizard
NoLogOff
NoSetTaskbar
NoSMBalloonTip
NoStartMenuSearchComm
NoStartMenuSearchFiles
NoStartMenuSearchInternet
NoStartMenuSearchPrograms
NoUserNameInStartMenu
TaskbarNoDragToolbar
UseFoldersInStartMenu
Wallpaper
WallpaperStyle
Aurora (раздел)
Brightness
NumLayers
Speed
Bubbles (раздел)
MaterialGlass
Radius
ShowBubbles
ShowShadows
SphereDensity
TurbulenceForce
TurbulenceSpeed
Mystify (раздел)
CameraFOV
LineWidth
NumLines
Ribbons (раздел)
Blur
CameraFOV
NumRibbons
RibbonWidth
ThemeFile
ThumbnailCache (раздел)
Restrict_Run
SLDte
StartMenuInternet (раздел)
FileAssociations (раздел)
{CLSID номер объекта}
NameSpace (раздел)
DocFolderPaths (раздел)
AddRemoveApps
AddRemoveNames
FindExtensions (раздел)
(по умолчанию)
InetFind (раздел)
(по умолчанию)
OutlookFind (раздел)
(по умолчанию)
ShellFind (раздел)
(по умолчанию)
ShellFindInDirectory (раздел)
(по умолчанию)
ShellSearch (раздел)
(по умолчанию)
WabFind (раздел)
(по умолчанию)
WebSearch (раздел)
(по умолчанию)
WabFind (раздел)
KindMap (раздел)
DisableRemovable


  • на главную страницу
  • все теги

Поиск

Настройка механизмов поиска и индексации в операционной системе

UseLowPriorityConfiguration
IgnoreShortcuts
Pkm:catalog:LastUrlIndex
[номер каталога] (раздел)
NotifyQueueFileLimit
CacheWriteDelay
AllowUsingDiacritics
DataDirectory
AllowIndexingEncryptedStoresOrItems
AllowUsingDiacritics
DataDirectory
PreventIndexingEmailAttachments
PreventIndexingOfflineFiles
PreventIndexingOutlook
PreventIndexingPublicFolders
PreventIndexingUncachedExchangeFolders
PreventUsingAdvancedIndexingOptions
SYSTEM (раздел)
FilterFilesWithUnknownExtensions


  • на главную страницу
  • все теги

Окна

Настройка параметров отображения окон операционной системы

ListviewWatermark
MapNetDrvBtn
SeparateProcess
ShowAttribCol
TaskbarGroupSize
AlwaysShowClassicMenu
ClassicShell
NoCustomizeWebView
NoExpandedNewMenu
NoFileMenu
NoOnlinePrintsWizard
NoPreviewPane
NoPublishingWizard
NoReadingPane
NoWebServices
ListBox_Support_Allow
[нет]
DefaultColorizationColorAlpha
DefaultColorizationColorBlue
DefaultColorizationColorGreen
DefaultColorizationColorRed
DefaultColorizationColorState
DisallowAnimations
ScreenBufferSize
DragFullWindows
MenuShowDelay
SmoothScroll
BorderWidth
CaptionFont
CaptionHeight
CaptionWidth
inHorzGap
MenuFont
MenuHeight
MenuWidth
MessageFont
MinAnimate
MinArrange
MinVertGap
PaddedBorderWidth
ScrollHeight
ScrollWidth
Size
SmCaptionFont
SmCaptionHeight
SmCaptionWidth
FolderType
AnimationsShiftKey
FirstTime
Window_Min_Height
Window_Min_Width
Window_Placement
StatusBarOther
PopupMgr
BackBitmap
BackBitmapShell
AlwaysOnTop
DoNotShowAnchor
DirectoryColsX
DocFindColsX
NetDomainColsX
AlwaysShowMenus
AutoCheckSelect
WebViewBarricade
CabinetState (раздел)
FullPath
FullPathAddress
Settings
Settings
BarricadedFolders (раздел)
shell:ControlPanelFolder
NoShellSearchButton
ColorizationColor
ColorizationOpaqueBlend
CompositionPolicy
Progid
Консоль управления (MMC) (раздел)
NoBrowserClose
Fault (раздел)
AllowLegacyWebView
AllowUnhashedWebView
RevertWebViewSecurity
AdditionalCriticalWorkerThreads


  • на главную страницу
  • все теги

Оборудование

Настройка возможностей и режимов работы различного оборудования

CacheLimit
DontSetAutoplayCheckbox
NoAutorun
NoCDBurning
NoDrives
NoDriveTypeAutoRun
NoHardwareTab
NoLowDiskSpaceChecks
NoViewOnDrive
NoWinkeys
Print_Background
UseClearType
Soundrec
DisableHTTPPrinting
DisableWebPnPDownload
ForceCSREMFDespooling
RegisterSpoolerRemoteRpcEndPoint
[нет]
AllowRemoteDASD
Deny_All
RebootTimeinSeconds
RebootTimeinSeconds_state
Deny_Read
Deny_Write
[GUID-номер устройства]
[GUID-номер устройства]
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
Deny_Read
Deny_Write
AppEvents (раздел)
EventLabels (раздел)
(по умолчанию)
.Default (раздел)
(по умолчанию)
Schemes (раздел)
Apps (раздел)
.Default (раздел)
[событие] (раздел)
(по умолчанию)
.Current (раздел)
(по умолчанию)
.Default\[событие]\.Default (раздел)
Names (раздел)
(по умолчанию)
.Default (раздел)
(по умолчанию)
.None (раздел)
On
AutoRepeatDelay
AutoRepeatRate
BounceTime
DelayBeforeAcceptance
Flags
MaximumSpeed
TimeToMaximumSpeed
On
Cursors (раздел)
AppStarting
Arrow
Crosshair
Hand
Help
Ibeam
No
NWPen
SizeAll
SizeNESW
SizeNS
SizeNWSE
SizeWE
UpArrow
Wait
Schemes (раздел)
ActiveWndTrkTimeout
CaretWidth
ClickLockTime
LowPowerActive
LowPowerTimeOut
WheelScrollChars
WheelScrollLines
LowLevelHooksTimeout
Virtual Key
Keyboard (раздел)
InitialKeyboardIndicators
KeyboardDelay
KeyboardSpeed
Mouse (раздел)
ActiveWindowTracking
DoubleClickHeight
DoubleClickSpeed
DoubleClickWidth
MouseHoverHeight
MouseHoverTime
MouseHoverWidth
MouseSensitivity
MouseSpeed
MouseThreshold1
MouseThreshold2
MouseTrails
SmoothMouseXCurve
SmoothMouseYCurve
SnapToDefaultButton
SwapMouseButtons
Sound (раздел)
Beep
Keyboard Layout (раздел)
Attributes
Preload (раздел)
1
Substitutes (раздел)
Toggle (раздел)
Language Hotkey
Layout Hotkey
EnableBalloonNotificationsLocal
EnableBalloonNotificationsRemote
Print_Background
UseClearType
Autoplay
PlaySound
EnableDVDUI
AutoCopyCD
AutoCopyCDInRipTabOnly
AutoEjectCD
CDAutoPlay
CDBurnAutoEject
CDBurnNormalizeAudio
CDBurnSpeed
CDRecordDRM
DataCDCreateFolders
DataCDSavePlaylistAsM3U
DataCDTranscodeMode
Mute
Volume
WMAProRecordRate
WMARecordRate
ShowDisconnectedDevices
ShowHiddenDevices
IEFixedFontName
IEFontSize
IEPropFontName
[название принтера]
Device
DosPrint
fPrintError
fPrintFileLine
fPrintVerbose
fPrintWarning
fPromptOnError
fPromptOnVerbose
fPromptOnWarning
MountPoints2 (раздел)
UseDoubleClickTimer
DisableAutoplay
(по умолчанию)
(по умолчанию)
Auto Eject
CD Recorder Drive
ImageStashLocation
Drive Type
IsImapiDataBurnSupported
UdfIncompatible
TotalBytes
Current Media (раздел)
Blank Disc
Disc Label
FreeBytes
IsImapiEraseSupported
Active
StagingPath
[GUID-номер привода диска] (раздел)
shell (раздел)
(по умолчанию)
1A10
RecycleBinSize
EnableProfileQuota
NoAudio
NoPrinting
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
PackagePointAndPrintOnly
PackagePointAndPrintServerList
[сервер]
InForest
NoWarningNoElevationOnInstall
Restricted
ServerList
TrustedServers
UpdatePromptSettings
Default Search Scope
DomainADprinters
DomainBluetoothprinters
DomainDisplayPrinters_State
DomainIPprinters
DomainWSDprinters
NonDomainBluetoothprinters
NonDomainDisplayPrinters_State
NonDomainIPprinters
NonDomainWSDprinters
Printers Page URL
CursorBlinkRate
ММХ
CreateLogFile
Enable
OptimizeComplete
DefaultSpoolDirectory
Transparency
Winprint_TextNoCRTranslation
Winprint_TextNoTranslation
Attributes
Datatype
Description
Location
Name
Port
Print Processor
Printer Driver
Priority
StartTime
UntilTime
printColor
printDuplexSupported
printMaxResolutionSupported
printMediaReady
printStaplingSupported
printEndTime
printSeparatorFile
printStartTime
priority
LoadTrustedDrivers
SyncOpenPrinter
TrustedDriverPath
ProfileList (раздел)
swapdisk
allocatecdroms
AllocateDASD
allocatefloppies
AllowMultipleTSSessions
CommonFilesDir
DiskSpinDownMin
LastID
UseSystemForSystemFolders
[клавиша] (раздел)
Association
ShellExecute
AutoplayHandlers (раздел)
[фильтр названия файла]
EventHandlers (раздел)
AutorunINFLegacyArrival (раздел)
HandleCDBurningOnArrival (раздел)
HandleDVDBurningOnArrival (раздел)
MixedContentOnArrival (раздел)
PlayBluRayOnArrival (раздел)
PlayCDAudioOnArrival (раздел)
PlayDVDAudioOnArrival (раздел)
PlayDVDMovieOnArrival (раздел)
PlayEnhancedCDOnArrival (раздел)
PlayEnhancedDVDOnArrival (раздел)
PlayHDDVDOnArrival (раздел)
PlayMusicFilesOnArrival (раздел)
PlaySuperVideoCDMovieOnArrival (раздел)
PlayVideoCDMovieOnArrival (раздел)
PlayVideoFilesOnArrival (раздел)
ShowPicturesOnArrival (раздел)
[идентификатор дополнительной команды]
Handlers (раздел)
EhomeMusicDropTarget (раздел)
EHomePhotosHandler (раздел)
EHomeVideosHandler (раздел)
MagicUSBCable (раздел)
MSAutoRun (раздел)
MSDVDArrivalDvdMaker (раздел)
MSOpenFolder (раздел)
MSPhotoAcquireDropHandler (раздел)
MSPlayMediaOnArrival (раздел)
MSPromptEachTime (раздел)
MSSHAudioDevHandler (раздел)
MSShowPicturesOnArrival (раздел)
MSTakeNoAction (раздел)
MSVideoCameraArrivalCaptureWizard (раздел)
MSWPDNetworkConfigHandler (раздел)
MSWPDShellNamespaceHandler (раздел)
Action
DefaultIcon
InvokeProgId
BitBucket (раздел)
(по умолчанию)
FileAssociation (раздел)
[диск] (раздел)
LastCheck (раздел)
[диск] (раздел)
LastOptimize (раздел)
[диск] (раздел)
MyComputer (раздел)
Templates
{259abffc-50a7-47ce-af08-68c9a7d73366},12
{a45c254e-df1c-4efd-8020-67d146a850e0},2
{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},3
{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},4
{e4870e26-3cc5-4cd2-ba46-ca0a9a70ed04},0
{f19f064d-082c-4e27-bc73-6882a1bb8e4c},0
DeviceState
{01fb17e3-796c-4451-8163-68cdc1321a60},3
{1864a4e0-efc1-45e6-a675-5786cbf3b9f0},4
{1b5c2483-0839-4523-ba87-95f89d27bd8c},3
{1da5d803-d492-4edd-8c23-e0c0ffee7f0e},5
{9c00eeed-edce-4cd8-ae08-cb05e8ef57a0},3
{fc52a749-4be9-4510-896e-966ba6525980},3
{1da5d803-d492-4edd-8c23-e0c0ffee7f0e},6
{259abffc-50a7-47ce-af08-68c9a7d73366},12
{a45c254e-df1c-4efd-8020-67d146a850e0},2
{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},3
{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},4
{e4870e26-3cc5-4cd2-ba46-ca0a9a70ed04},0
{f19f064d-082c-4e27-bc73-6882a1bb8e4c},0
DefCacheSize
CDInstall
LogLevel
NetSetup (раздел)
Coolbits
NvCplEnableAGPSettingsPage
NvCplEnableAdditionalInfoPage
NvCplEnableClearViewPage
ApplyToRemovableMedia
Enable
Enforce
Limit
LimitUnits
LogEventOverLimit
LogEventOverThreshold
Threshold
ThresholdUnits
DisableWebPrinting
Immortal
KMPrintersAreBlocked
PhysicalLocation
PhysicalLocationSupport
PruneDownlevel
PruningInterval
PruningPriority
PruningRetries
PruningRetryLog
PublishPrinters
ServerThread
SupportLink
VerifyPublishedState
Auto Publishing
EnableNvCache
EnablePowerModeState
EnableSolidStateMode
OptimizeBootAndResume
Lowerfilters
Upperfilters
{4D36E966-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
0000 (раздел)
EnableUDMA66
MasteDeviceTimingModeAllowed
SlaveDeviceTimingModeAllowed
UserMasteDeviceTimingModeAllowed
UserSlaveDeviceTimingModeAllowed
MasterDeviceTimingMode
SlaveDeviceTimingMode
{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
CountryID
MouseInitializePolled
WaitEventMask
{4d36e971-e325-11ce-bfc1-08002be10318} (раздел)
AsyncFileCommit
AutoMountDrives
BatDriveSpinDown
CompressionAlgorithm
CompressionThreshold
ConfigFileAllocSize
DriveWriteBehind
ForceRMIO
LastBootPMDrvs
VirtualHDIRQ
Win31FileSystem
Timeout
MediaResources (раздел)
Description
DeviceID
PreferredUILanguages
BeepEnabled
BrowsePrintWorkstations
DebugFlags
DisableServerThread
EnableBroadcastSpoolerStatus
FastPrintSlowDownThreshold
FastPrintThrottleTimeout
FastPrintWaitTimeout
MajorVersion
MaxRpcSize
MinorVersion
NetPrinterDecayPeriod
NoRemotePrinterDrivers
PortThreadPriority
Priorityclass
RefreshTimesPerDecayPeriod
RouterCacheSize
SchedulerThreadPriority
ServerThreadTimeout
SpoolerPriority
Upgrade
Directory
Directory
[название принтера] (раздел)
Driver
Forms (раздел)
FormKeyword
Driver
Driver
EOJTimeout
FailureTimeout
StatusUpdateEnabled
StatusUpdateInterval
[порт] (раздел)
PendingUpgrades (раздел)
Printers (раздел)
Attributes
Datatype
Description
Location
Name
Port
Print Processor
Printer Driver
Priority
StartTime
UntilTime
printColor
printDuplexSupported
printMaxResolutionSupported
printMediaReady
printStaplingSupported
printEndTime
printSeparatorFile
printStartTime
priority
Providers (раздел)
EventLog
NetPopup
NetPopupToComputer
Order
RestartJobOnPoolEnabled
RestartJobOnPoolError
RetryPopup
AddPrinterDrivers
Timeout
PriorityControl (раздел)
BootExecute
ProcessorControl
WriteProtect
WakeFromSleepState
WakeFromSleepState
CacheIsPowerProtected
UserRemovalPolicy
UserWriteCacheSetting
PCI (раздел)
[номер устройства] (раздел)
DeviceTimingMode
UserTimingModeAllowed
WakeFromSleepState
SelectiveSuspendEnabled
Mfg
NoThrottle
EnableBigLba
DriveControl
Interrupt
AUDIOSRV (раздел)
ErrorControl
Cdrom (раздел)
AutoRun
AutoRunAlwaysDisable
CISVC (раздел)
EnableDynamicConversionFor1394
DMSERVER (раздел)
Parameters (раздел)
CrashOnCtrlScroll
SampleRate
EnableWheelDetection
KeyboardDeviceBaseName
MouseDataQueueSize
MouseResendStallTime
MouseResolution
MouseSynchIn100ns
NumberOfButtons
OverrideKeyboardSubtype
OverrideKeyboardType
PointerDeviceBaseName
PollingIterations
PollingIterationsMaximum
PollStatusIterations
ResendIterations
EnableForcedLogOff
DisableRemovable
EndIdleEndpointSupport
MountedDevices (раздел)
Select (раздел)
CloneTag
Flags


  • на главную страницу
  • все теги

Оболочка

Настройка оболочки операционной системы

BrandHeight
SHBigBitMap
SHBrandBitMap
SHSmBrandBitMap
SmBrandHeight
IconUnderline
ClassicViewState
EncryptionContextMenu
HideIcons
ListviewAlphaSelect
NewDragImages
ShowCompColor
ShowInfoTip
ShowPreviewHandlers
ShowSuperHidden
TypeAhead
WebView
[подраздел] (раздел)
Bitmap
CheckedValue
DefaultValue
HKeyRoot
Mask
RegPath
text
type
UncheckedValue
ValueName
WarningIfNotDefault
DontShowMeThisDialogAgain (раздел)
Application
OpenWithList (раздел)
[{CLSID номер объекта}]
HideMyComputerIcons (раздел)
Shell Folders (раздел)
[нет]
NoBackButton
NoFileMRU
NoPlacesBar
[нет]
place0
DisableFavoritesDirChange
DisableMyMusicDirChange
DisableMyPicturesDirChange
HideRunAsVerb
MemCheckBoxInRunDlg
NoBandCustomize
NoControlPanel
NoFileAssociate
NoInternetOpenWith
NoManageMyComputerVerb
NoNetConnectDisconnect
NoOptions
NoPropertiesMyComputer
NoSaveSettings
NoStartBanner
NoToolbarCustomize
NoToolbarsOnTaskbar
NoViewContextMenu
NoWebView
NoWelcomeScreen
PreventItemCreationInUsersFilesFolder
SeparateProcess
TurnOffSPIAnimations
UseDefaultTile
NoThemesTab
DisableImportExportFavorites
Accessibility
Colors
DisableDeleteBrowsingHistory
DisableDeleteForms
DisableDeletePasswords
DisableRIED
Fonts
Languages
Links
MyPics_Hoverbar
DisableCustomerImprovementProgram
TitleBar
DisallowColorizationColorChanges
DisallowComposition
DisallowFlip3D
ButtonsText
LargeButtons
Viewaddress
ViewMain
Console (раздел)
CursorSize
FullScreen
WindowSize
WordDelimiters
[заголовок окна] (раздел)
Appearance (раздел)
Current
CustomColors
New Schemes (раздел)
SelectedStyle
DisplayName
Colors (раздел)
ActiveBorder
ActiveTitle
AppWorkSpace
Background
ButtonFace
ButtonHilight
ButtonLight
ButtonShadow
ButtonText
GradientActiveTitle
GradientInactiveTitle
GrayText
Hilight
HilightText
HotTrackingColor
InactiveBorder
InactiveTitle
InactiveTitleText
InfoText
InfoWindow
Menu
MenuHilight
MenuText
Scrollbar
TitleText
Window
WindowText
CoolSwitchColumns
CoolSwitchRows
CursorBlinkRate
FocusBorderHeight
FocusBorderWidth
PaintDesktopVersion
UserPreferencesMask
WindowMetrics (раздел)
MinWidth
don't load (раздел)
International (раздел)
iCurrDigits
iCurrency
iDigits
iLZero
iMeasure
iNegCurr
iNegNumber
iTime
iTimePrefix
iTLZero
NumShape
s1159
s2359
sCurrency
sDecimal
sGrouping
sList
sLongDate
sMonDecimalSep
sMonGrouping
sMonThousandSep
sNativeDigits
sNegativeSign
sShortDate
sThousand
sTime
sTimeFormat
Nation
FolderType
Shell (раздел)
MenuShadows
MenuShadows
MenuAnimation
MenuAnimation
MenuShadows
StatusBar
WindowX
Disable Thread Input Manager
ShowTipbar
ExtraIconsOnMinimized
Label
ShowStatus
Transparency
{ED9D5450-EBE6-4255-8289-F8A31E687228} (раздел)
DemoteLevel
MSUTB (раздел)
DontShowCloseLangBarDlg
DontShowMinimizeLangBarDlg
Left
NewLook
ShowDebugMenu
ShowShadow
TimerElapseBACKTOALPHA
Top
Vertical
Max3DWindows
Show_FullURL
ButtonLayout
TextOption
Default HTML Editor (раздел)
shell (раздел)
edit (раздел)
command (раздел)
Clsid
Exec
MenuStatusBar
MenuText
Script
Default_IEFontSize
Default_Script
[номер набора шрифта] (раздел)
IEFixedFontName
IEPropFontName
Anchor Underline
BigBitMap
Enable_MyPics_Hoverbar
FavIntelliMenus
Image_Filter
Offset
Play_Animations
Play_Background_Sounds
ShowGoButton
SmallBitMap
Update_Check_Page
Use_DlgBox_Colors
UseThemes
Window Title
(по умолчанию)
Contexts
SearchUrl (раздел)
Provider
%
&
(по умолчанию)
+
[префикс] (раздел)
[пробел]
Settings (раздел)
Always Use My Colors
Always Use My Font Face
Always Use My Font Size
Anchor Color
Anchor Color Hover
Anchor Color Visited
Background Color
Text Color
Use Anchor Hover Color
Toolbar (раздел)
BackBitmapIE5
BrandBitmap
LinksFolderName
ShowDiscussionButton
SmBrandBitmap
AppBar
RecentFileList (раздел)
AppColorAux2
AppColorBlackBackground
AppColorDark
AppColorDarkV11
AppColorLight
AppColorLightV11
AppColorMedium
BackHueShift
BackHueShift
BackSaturation
ButtonSaturation
CurrentEffectType
ForceBiDi
FullModeTaskbar
Height
ItemPlayingBackgroundColor
ItemPlayingColor
Maximized
NowPlayingMetadata
NowPlayingPlaylist
NowPlayingQuickHide
NowPlayingSettings
ShowAlbumArt
ShowAppTitlebar
ShowTitles
TitlebarMouseover
ToolBarButtonFace
ToolBarButtonFaceV11
ToolBarButtonHighlight
ToolBarButtonHighlightV11
ToolBarButtonShadow
ToolBarButtonShadowV11
Width
X
Y
CreatedLinks (раздел)
FtReceiveFolder
PassportBalloon
WindowMax
WindowRect
Apply (раздел)
Current (раздел)
BodyBarPath
HideFolderBar
No Modify Accts
ShowBodyBar
ShowSearchBar
ShowToolbarIEAK
ShowViewsBar
Toolbar Icon Size
Toolbar Text
Tree
Columns (раздел)
Show Header Info
ShowHybridView
ShowStatus
ShowStatusBar
SplitDir
ThreadArticles
WindowTitle
MenuDropAlignment
DisplayLogo
Recent File List (раздел)
Recent File List (раздел)
AltColor
AltEncryptionColor
AltTabSettings
ShellState
DesktopProcess
AltTab (раздел)
BottomMarginPx
Columns
FadeOut_ms
FadeOutThreshold_ms
FinalAlpha
MaxIconSizePx
MaxThumbSizePx
MinThumbSizePcent
MinWidthPx
OverlayIconDXPx
OverlayIconDYPx
OverlayIconPx
Rows
SideMarginPx
StartAlpha
TextBottomPX
ThumbSpacingXPx
ThumbSpacingYPx
TopMarginPx
Use Search Asst
RecentView
ShowCategoryMobilePC
MenuOrder (раздел)
[меню] (раздел)
Order
PageSpaceControlSizer
PreviewPaneSizer
ADMINISTRATIVE TOOLS
APPDATA
CACHE
CD BURNING
COOKIES
DESKTOP
FAVORITES
FONTS
HISTORY
LOCAL APPDATA
MY MUSIC
MY PICTURES
MY VIDEO
NETHOOD
PERSONAL
PRINTHOOD
PROGRAMS
RECENT
SENDTO
START MENU
STARTUP
Templates
User Shell Folders (раздел)
Count (раздел)
VisualEffects (раздел)
Btn_Back
Btn_Copy
Btn_Cut
Btn_Discussions
Btn_Edit
Btn_Encoding
Btn_Favorites
Btn_Folders
Btn_Forward
Btn_Fullscreen
Btn_History
Btn_Home
Btn_MailNews
Btn_Paste
Btn_Print
Btn_Refresh
Btn_Search
Btn_Size
Btn_Stop
Btn_Tools
DisablePersonalDirChange
DisallowCpl
NoChangeAnimation
NoChangeKeyboardNavigationIndicators
NoComputersNearMe
NoDFSTab
NoSecurityTab
NoSharedDocuments
NoThemesTab
RestrictCpl
RestrictWelcomeCenter
SpecifyDefaultButtons
NoColorChoice
NoSizeChoice
NoVisualStyleChoice
SetVisualStyle
BagMRU Size
MultiUILanguageID
HideAdminOptions
HideCurrentLocation
HideLanguageSelection
HideLocaleSelectAndCustomize
IEFontSize
Anchor Underline
Play_Animations
Play_Background_Sounds
Use_DlgBox_Colors
NoExternalBranding
NoHelpMenu
NoNavButtons
NoOpeninNewWnd
Anchor Color
Anchor Color Hover
Anchor Color Visited
Background Color
Text Color
Use Anchor Hover Color
ITBar7Position
DefaultSkin
ScreenSaverIsSecure
ScreenSaverPowerButton
ScreenSaveTimeOut
SCRNSAVE.EXE
DisableCMD
ShowGrid
SingleClick
Underline
Volatile Environment (раздел)
SLDte
{77916c00-866d-4575-a371-74831d3e2285} (раздел)
Autorun
DelayedExpansion
LangBar (раздел)
Internet Explorer (раздел)
MaxRenderLine
CSDVersion
PF_AccessoriesName
ProductId
WallPaperDir
don't load (раздел)
System.ApplicationName (раздел)
{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} 2 (раздел)
Color
PreviewOrder
Resource
Controls Folder (раздел)
{CLSID номер объекта}
NameSpace (раздел)
Desktop (раздел)
KillList
(по умолчанию)
BackupPath (раздел)
(по умолчанию)
cleanuppath (раздел)
(по умолчанию)
DefragPath (раздел)
NameSpace (раздел)
DelegateFolders (раздел)
NetworkNeighborhood (раздел)
{CLSID номер объекта}
NameSpace (раздел)
RemoteComputer (раздел)
{CLSID номер объекта}
NameSpace (раздел)
Shell Icons (раздел)
StartPanel (раздел)
VolumeCaches (раздел)
SOIEK (раздел)
TemplatePolicies (раздел)
NoEncryptOnMove
NoneLegacyShellMode
InstallDate
InstallLocation
NoModify
WindowsInstaller
URL (раздел)
NoSplash
NoCommandBar
NoNavBar
UpdateMode
KeyboardDataQueueSize


  • на главную страницу
  • все теги

Мониторинг

Настройка возможностей мониторинга, встроенных в операционную систему

CorporateWerUseAuthentication
DisableArchive
Disabled
DisableQueue
DontShowUI
MaxArchiveCount
MaxQueueCount
SendEFSFiles
APPCRASH
DefaultConsent
NewUserDefaultConsent
StoreLocation
WaitonExceptionRecord
WaitOnStart
ExcludedApplications (раздел)
PerfCplEnabled
SolutionsEnabled
UpsellEnabled
ConfigureArchive
CorporateWerPortNumber
CorporateWerServer
CorporateWerUseSSL
DisableArchive
Disabled
DisableQueue
DontSendAdditionalData
ForceQueue
LoggingDisabled
MaxArchiveCount
MaxQueueCount
QueuePesterInterval
[параметр разрешения]
DefaultConsent
DefaultOverrideBehavior
[программа-исключение]
ADAPPerflbTimeout
Autorecover MOFs
Default Namespace
MicrosoftEventVwrDisableLinks
MicrosoftRedirectionProgram
MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
MicrosoftRedirectionURL
EventLogLevel
Updating
Counter
Help
Ports (раздел)
Modules (раздел)
Active
MaxBuffers
Active
ControlFlags
Type 1 Fonts (раздел)
MOOBE
WOW (раздел)
HeartBeatInterval
MaxItems
MaxLatencyTime
Globals (раздел)
RetryCount
RetryInterval
[название подписки] (раздел)
CommonUserName
ConfigurationMode
CredentialType
DeliveryMode
Enabled
HeartBeatInterval
MaxItems
MaxLatencyTime
Query
TransportName
TransportPort
AlwaysUnloadDLL
AccountingEnabled
EmailIds
RecordWriteInterval
SMTPServer
AutoBackupLogFiles
BufferSize
ChannelAccess
Enabled
File
MaxBuffers
MaxSize
MinBuffers
Retention
Type
HTML Help (раздел)
CorporateSQMURL
CEIPEnable
StudyId
AutoBackupLogFiles
ChannelAccess
File
MaxSize
Retention
Enabled
DataRetentionBySizeEnabled
DirSizeLimit
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
DfdAlertTextOverride
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
DownloadToolsEnabled
DownloadToolsLevel
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
IsReentrant
ModuleName
NeverUnload
Windows (раздел)
BufferSize
ClockType
FileName
FlushTimer
Guid
LogFileMode
MaxFileSize
MaximumBuffers
MinimumBuffers
Start
WOW (раздел)
Attributes
DisplayNameFile
DisplayNameID
PrimaryModule
RestrictGuestAccess
Delay
HELPSVC (раздел)
Disable Performance Counters
First Help
IsMultiInstance
Last Counter
Last Help
Library
Open Timeout
WbemAdapStatus


  • на главную страницу
  • все теги

Конфигурация

Настройка конфигурации операционной системы

Local Page
Search Page
FEATURE_ADDON_MANAGEMENT (раздел)
FEATURE_BEHAVIORS (раздел)
FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL (раздел)
FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE (раздел)
Feature_Enable_Compat_logging (раздел)
Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt (раздел)
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN (раздел)
FEATURE_MIME_HANDLING (раздел)
FEATURE_MIME_SNIFFING (раздел)
FEATURE_OBJECT_CACHING (раздел)
FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN (раздел)
FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL (раздел)
FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD (раздел)
FEATURE_SECURITYBAND (раздел)
FEATURE_WINDOW_DEFWINDOWPROCSIZING (раздел)
FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS (раздел)
FEATURE_ZONE_ELEVATION (раздел)
EnableJavaConsole
MediaPlayer (раздел)
LibraryDatabasePath
MessengerService (раздел)
Shared Tools (раздел)
MSConfig (раздел)
[путь к программе и ее название]
Camp
Ri
Riac
Rip
Rirc
Ris
sRGB
Windows NT\CurrentVersion\Windows (раздел)
AutoRestartShell
Settings (раздел)
ActiveDebugging
Enabled
Timeout
Applets (раздел)
MaximizeApps
Advanced (раздел)
Extensions (раздел)
Startup (раздел)
AutoDetect
NetCache (раздел)
GoOfflineAction
NoReminders
ReminderFreqMinutes
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{B5FF6591-8776-42A2-A704-2562C7AA5A3F}
{E098BCD5-7A3C-456F-B143-84DF65C12337}
[нет]
AllowFileCLSIDJunctions
ConfirmFileDelete
CopyEngineNoNotifyMSSearch
DisplayName_FixedDisk
DisplayName_Floppy
DisplayName_OpticalDisk
DisplayName_RemoteDrive
DisplayName_RemovableDisk
DontShowSuperHidden
EnableShellExecuteHooks
ForceClassicControlPanel
HideSCABattery
InheritConsoleHandles
NoCustomizeThisFolder
NoEncryption
NoInstrumentation
NoNetCrawling
NoPropertiesMyDocuments
NoPropertiesRecycleBin
NoRecycleFiles
NoRemoteChangeNotify
NormalizeLinkNetPidls
NoSearchCommInStartMenu
NoSearchFilesInStartMenu
NoSearchFullText
NoSearchInternetInStartMenu
NoSearchInternetLinkInStartMenu
NoSearchProgramsInStartMenu
PreXPSP2ShellProtocolBehavior
RecycleBinDrives
StartRunNoHOMEPATH
UsePathEnvVarForCommandTemplates
[CLSID]
NoMobilityCenter
NoPresentationSettings
DisableInHelp
DisableStartupSound
ExcludedCredentialProviders
HideFastUserSwitching
ReportControllerMissing
TurnOffWinCal
OverrideMoreGadgetsLink
TurnOffSidebar
TurnOffUnsignedGadgets
TurnOffUserInstalledGadgets
NoExplicitFeedback
NoImplicitFeedback
NoOnlineAssist
VidCap
AllowableSystemLocaleTagList
AllowableUserLocaleTagList
CustomLocalesNoSelect
PreferredUILanguages
PreventGeoIdChange
PreventUserOverrides
RestrictSystemLocales
RestrictUserLocales
DisablePersonalization
RestrictImplicitInkCollection
RestrictImplicitTextCollection
Cache
Messaging
ResetWebSettings
Settings
RunInvalidSignatures
Enabled
BackgroundSyncStatus
DisableAddRemove
DisableEnclosureDownload
DisableFeedPane
[нет]
[нет]
NoBrowserSaveWebComplete
NoEditingScheduleGroups
NoEditingSubscriptions
NoRemovingSubscriptions
NoScheduledUpdates
NoSearchCustomization
NoSubscriptionContent
AllowWindowReuse
DisableFirstRunCustomize
Enable Browser Extensions
Error Dlg Displayed On Every Error
[нет]
[нет]
[нет]
iexplore.exe
[нет]
[нет]
LOCALMACHINE_CD_UNLOCK
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
DisablePopupFilterLevel
No_LaunchMediaBar
NoCrashDetection
NoExtensionManagement
NoPopupManagement
RestrictPopupExceptionList
[нет]
[нет]
CEIP
CorpPC2Phone
DisableCollaborationApps
DisableFileTransfer
DisableInkiM
DisableNM
DisablePC2PCAudio
DisableVideo
PreventAutoRun
PreferredUILanguages
DisableNetworkProjector
DisablePenTraining
NoHotStart
DisableInkball
DisableJournal
DisableNoteWriterPrinting
DisableSnippingTool
DisableStickyNotes
PreventButtonApplicationLaunch
PreventButtonBackEscapeMapping
PreventButtonPressAndHold
PreventFlicks
PreventFlicksLearningMode
TurnOffButtons
TurnOffPenFeedback
TurnOffTouchInput
DisableACIntegration
DisableEdgeTarget
HideIPTIPTarget
HideIPTIPTouchTarget
IncludeRareChar
PasswordSecurity
PasswordSecurityState
PRCGesture
ScratchOut
ScratchOutState
DisableCommunities
ManualLaunchAllowed
MediaCenter
MovieMaker
WebHelp
WebPublish
DisablePCA
VDMDisallowed
Locked Down
DisableIDNPrompt
EnableHttp1_1
EnableNegotiate
ProxyHttp1.1
ProxySettingsPerUser
SecureProtocols
ShowPunycode
WarnonBadCertRecving
WarnOnPostRedirect
WarnonZoneCrossing
1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
ListBox_Support_0
ListBox_Support_1
ListBox_Support_2
ListBox_Support_3
ListBox_Support_4
InternetZoneTemplate
IntranetZoneTemplate
LocalMachineZoneLockdownTemplate
LocalMachineZoneTemplate
RestrictedSitesZoneTemplate
TrustedSitesZoneTemplate
AutoDetect
IntranetName
ProxyByPass
1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
DoNotRunDigitalLocker
PreventHandwritingErrorReports
EventLoggingLevel
GoOfflineAction
InitialBalloonTimeoutSeconds
NoCacheViewer
NoConfigCache
NoMakeAvailableOffline
NoReminders
ReminderBalloonTimeoutSeconds
ReminderFreqMinutes
SyncAtLogoff
SyncAtLogon
SyncAtSuspend
[нет]
[нет]
[нет]
AutoWakeDisabled
DeleteDataOnLogoff
Disabled
PIN
PINTimeout
SetPIN
DenyRsopToInteractiveUser
DLT_AllowDomainMode
GroupPolicyMinTransferRate
GroupPolicyRefreshTime
GroupPolicyRefreshTimeOffset
GroupPolicyRefreshTimeOffsetDC
RsopLogging
LocalizeXPRelativePaths
DisableWcnUi
TurnOffWindowsCollaboration
TurnOnWindowsCollaborationAuditing
ProhibitInstallUninstall
Toolbar (раздел)
Policy (раздел)
Menu
Settings
HistoryBufferSize
HistoryNoDup
InsertMode
NumberOfHistoryBuffers
QuickEdit
Accessibility (раздел)
TimeToWait
FontSmoothingType
PreferredUILanguages
LowLevelHooksTimeout
PowerCfg (раздел)
CurrentPowerPolicy
PowerPolicies (раздел)
[номер] (раздел)
Description
Name
Policies
EUDC (раздел)
DownloadGameInfo
ListRecentlyPlayed
SessionInformation (раздел)
ProgramCount
Software (раздел)
MACHINE (раздел)
Microsoft (раздел)
Active Setup (раздел)
[компонент] (раздел)
CompletionChar
DefaultInterval
SyncStatus
Ftp (раздел)
Use PASV
Use Web Based FTP
Default LDAP Account
Default Mail Account
Default News Account
Internet Connection Wizard (раздел)
Completed
SmartDithering
Extensions (раздел)
[{CLSID команды}] (раздел)
Sound
AutoMarkAsReadOPV
TurnOffOPV
Help_Menu_URLs (раздел)
Online_Support
FirstTime
IntelliForms (раздел)
AskUser
Main (раздел)
AddToFavoritesExpanded
AllowWindowReuse
AutoSearch
Check_Associations
CheckDocumentForProgID
Disable Script Debugger
DisableScriptDebuggerIE
Display Inline Images
Display Inline Videos
Enable AutoImageResize
Enable Browser Extensions
EnableSearchPane
Error Dlg Displayed On Every Error
Expand Alt Text
Force Offscreen Composition
Friendly http errors
FullScreen
Move System Caret
NscSingleExpand
Page_Transitions
Secondary Start Pages
Show image placeholders
SmoothScroll
Start Page
XMLHTTP
Default_Page_URL
SuppressOnlineContent
MenuExt (раздел)
[команда] (раздел)
BlockControls
BlockUserInit
UseHooks
UseSecBand
UseTimerMethod
Allow (раздел)
header
footer
DefaultScope
[{CLSID-номер поисковой машины}] (раздел)
DisplayName
URL
Enabled
Styles (раздел)
Use My Stylesheet
User Stylesheet
Enabled
LastSessionPages
OpenAdjacent
OpenAllHomePages
OpenInForeground
PopupsUseNewWindow
QuickTabsThreshold
ShortcutBehavior
ShowTabsWelcome
UseHomepageForNewTab
UseMRUSwitching
WarnOnClose
WarnOnCloseAdvanced
ShowTaskFolder
ShiftQuickCompletePrefix
ShiftQuickCompleteSuffix
ResetTextSizeOnStartup
ResetTextSizeOnZoom
ResetZoomOnStartup
EnableJIT
EnableLogging
Magnify (раздел)
StationaryInvertColors
StationaryMagLevel
StationaryStartMinimized
StationaryTrackCursor
StationaryTrackFocus
StationaryTrackText
UseHotkeys
Battery (раздел)
AspectX
AspectY
EnableAutoUpgrade
[TrackFoldersDirectories_номер]
Preferences (раздел)
AddToMRU
AlwaysOnTopVTenApp
AlwaysOnTopVTenSkin
Audio_LCID
AutoAddMusicToLibrary
AutoAddRemovable
AutoMetadataUpdate
AutoOrganize
AutoRename
BackgroundScanCompleteDate
BackgroundTranscodeAudio
BackgroundTranscodeVideo
CDRecordMode
CDRecordMP3
CDRecordPath
CopyToCDBalloonDisplayed
CurrentBackgroundScanFolder
CustomBufferTime
DeinterlaceVideo
DeleteDevicePlaylistContents
DeleteRemovesFromComputer
DisableLicenseRefresh
DisableMRU
DVD_Menu_LCID
DynamicRangeControl
EnableScreensaver
FlushRatingsToFiles
ForceOnline
HeightV11
HTMLViewAsk
LibraryAutohideColumns
LibraryBasketVisibleBrowse
LibraryCurrentSchema
LibraryLastAddTime
LibraryTreeVisible
LocalSAMIFilesEnabled
MediaLibraryCreateNewDatabase
MetadataRetrieval
ModeLoop
ModeShuffle
PlayerScriptCommandsEnabled
PromptLicenseBackup
SearchAddPreviouslyDeleted
SearchMinAudio
SearchMinVideo
SearchNormalization
SearchOnlyMyPersonalFolder
SearchPath
SearchUpdateMetadata
SendUserGUID
ShowAppTitlebarVTen
ShowCaptions
SilentAcquisition
SilentDRMConfiguration
SnapToVideoV11
Subtitle_LCID
TrackFoldersDirectories
TranscodedFilesCachePath
TranscodedFilesCacheSize
TranscodedVideoComplexity
UsageTracking
UseDefaultBufferTime
VoiceMailMiniMode
WebScriptCommandsEnabled
WebStreamsEnabled
WidthV11
XV11
YV11
StartInMediaGuide
BorderColor
DontUseFrameInterpolation
DVDUseVMRFSCntrls
DXVA
IgnoreAVSync
UseFullScrMS
UseVMRFullScreenCntr
CDPlayDigital
CDPlayJitterCorrect
CDRecordDigital
CDRecordJitterCorrect
HDCDMode
AppSettings
CEIP Preference
DSBkgndMode
PassportWizard
.NET Messenger Service (раздел)
Notepad (раздел)
fMLE_is_broken
fWrap
iMarginBottom
iPointSize
iWindowPosDX
iWindowPosDY
iWindowPosX
iWindowPosY
lfCharSet
lfEscapement
lfFaceName
lfItalic
lfStrikeOut
lfUnderline
lfWeight
StatusBar
szHeader
szTrailer
Resiliency (раздел)
RespectSystemFontSmooth
QuickFindMRU (раздел)
Osk (раздел)
(по умолчанию)
Sysprep (раздел)
CriticalDevicesInstalled
SidsGenerated
Client (раздел)
Email Name
Windows (раздел)
Auto Add Senders Cert To WAB
Dial During Poll
Dont Encrypt For Self
Email Security Zone
Encode incoming messages
Expand Unread
ExpungeFolders
Legacy Background Compaction
Message List Tips
NoSplash
Reply To Messages In Original Format
RequestMDN
RequestMDNLocked
Revocation checking
Security Zone Locked
Send Security Receipt
SendMDN
SendMDNLocked
SendReceiptsToListLocked
SendReceiptToList
Signature Flags
SpellCheckOnSend
SpellDontIgnoreProtect
SpellIgnoreNumbers
SpellIgnoreUpper
SpellIgnoreURLs
SpellLangID
Store Root
Use AutoComplete
Use US Reply Headers
Watched Message Color
IMAP uses Deleted Items
Message Threads
Reply At End
Signature At End
Store Picture As Link
Synchronize My Pictures
Block Senders List (раздел)
Safe Senders List (раздел)
Attach Vcard
Auto Add Replies To WAB
Auto Add to Safe
Block External Content
Blocked [кодировка]
Blocked Tld [домен]
Check Mail on Startup
Compose Use Stationery
Default_CodePage
Delete Wastebasket On Exit
Digitally Sign Messages
EnableMovePhishingToJunk
EnablePhishing
Encrypt Messages
Encryption Warning Bits
Font Bold
Font Color
Font Italic
Font Size
Font Underline
Hangup After Spool
Include Certificate
Include Reply Msg
Junk Trust WAB
Level Junk Filtering
Log IMAP4 (0/1)
Log POP3 (0/1)
MarkPreviewAsRead
Message Read HTML
Message Send HTML
Opaque Signing
Permanently Delete Junk
PlaySoundOnNewMail
Poll For Mail
Safe Attachments
Safe Attachments Locked
SaveInSentItems
Security Receipts
Send Mail Immediately
Show Adv Mail Send
SwitchConnectionPrompt
VCard Display Name
Warn on Mapi Send
Warn on Mapi Send Locked
Wide Stationery Name
ConvertContactsToVCards
Attach Vcard
Auto Expand Threads
Auto Fill Preview
Cache Compact Runs
Cache Delete Message Days
Cache Read Messages
Communities
Compose Use Stationery
Download at a time
Font Bold
Font Color
Font Italic
Font Size
Font Underline
Log
Mark Read on Exit
Message Send HTML
New group notification
VCard Display Name
Wide Stationery Name
Filter (раздел)
Mail (раздел)
signatures (раздел)
Default Signature
Files
ProfileEnumMode
UsePerUserProfiles
Files
ProfileEnumMode
UsePerUserProfiles
Documents
NetMessage
NullPort
Programs
9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676 (раздел)
ExcludeProfileDirs
Windows Photo Gallery (раздел)
GalleryScopedFolders
Animations
DBPath
HoverThumbnailThreshold
LastAutoUpdate
MaxThumbSize
MetadataReadDelay
OpenWithMaxFiles
OriginalImagesCleanupDays
OriginalImagesCleanupEnabled
ShowThumbnailInHoverTooltips
SmartCheckbox
TurnOnAutoUpdate
SlideShow (раздел)
AntialiasingQuality
DXExclusiveSize
EnabledThemeSet
EnableVideo
MaxRenderSizeHeight
MaxRenderSizeWidth
PhodeosPerChunk
PlaybackFramesPerSecond
RunInDXEMode
UseScreenResCache
UseVSync
CurrentVersion (раздел)
Regedit (раздел)
FindFlags
LastKey
View
Favorites (раздел)
SysTray (раздел)
DefaultFormat
Explorer (раздел)
NoFileFolderConnection
AutoComplete (раздел)
Append Completion
AutoSuggest
Use AutoComplete
MaxCapacity
[{CLSID-номер ActiveX-объекта}] (раздел)
Attributes
Progid
ArchivedFiles
AutoWildCard
EnableNaturalQuerySyntax
SearchSubFolders
SystemFolders
WholeFileSystem
SearchOnly
SearchOnly
ShellImageView (раздел)
Settings (раздел)
AUTOCONFIGURL
AUTOPROXYDETECTMODE
DisableIDNPrompt
DisableKeepAlive
DisablePasswordCaching
EnableAutodial
EnablePunycode
FromCacheTimeout
KeepAliveTimeout
MaxHttpRedirect
ProxyEnable
ProxyOverride
ProxyServer
ReceiveTimeout
ServerInfoTimeout
ShowPunycode
SocketReceiveBufferLength
SocketSendBufferLength
SyncMode5
UrlEncoding
WarnonBadCertRecving
WarnOnBadCertSending
WarnOnHTTPSToHTTPRedirect
Persistent
(по умолчанию)
UTF8Encoding
Url History (раздел)
DaysToKeep
ZoneMap (раздел)
IntranetName
ProxyBypass
UNCAsIntranet
Domains (раздел)
[название протокола]
[пространство] (раздел)
[Camera, Scanner или OpticalMedia] (раздел)
AcquisitionFlags
FileTemplateId
FolderTemplateId
RootDirectory
DisableLockWorkstation
NoEncryption
NoDevMgrUpdate
[значение]
[значение]
InternetExtensionAction
InternetExtensionName
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
[нет]
ConnectHomeDirToRoot
DefaultLogonDomain
DisableChangePassword
DisplayLastLogonInfo
IncludeRegInProQuota
MaxProfileSize
ProfileQuotaMessage
SoftwareSASGeneration
WarnUser
WarnUserTimeout
DefaultCategory
NoAddFromCDorFloppy
NoAddFromInternet
NoAddFromNetwork
NoAddPage
NoAddRemovePrograms
NoChooseProgramsPage
NoRemovePage
NoServices
NoSupportInfo
NoWindowsSetupPage
Screensavers (раздел)
NoScheduledUpdates
State
BagMRU Size
Recent File List (раздел)
List Save Location
[нет]
CallSecurity
ConfigFile
IntranetSupportURL
MaxFileSendSize
MaximumBandwidth
NoAddingDirectoryServers
NoAdvancedCalling
NoAppSharing
NoAudioPage
NoAutoAcceptCalls
NoChangeDirectSound
NoChangingCallMode
NoChat
NoDirectoryServices
NoFullDuplex
NoGeneralPage
NoNewWhiteBoard
NoOldWhiteBoard
NoReceivingFiles
NoReceivingVideo
NoSendingFiles
NoSendingVideo
NoSharing
NoSharingDesktop
NoSharingDosWindows
NoSharingExplorer
NoTrueColorSharing
NoVideoPage
NoWebDirectory
PersistAutoAcceptCalls
Use AutoConfig
1
NoAutomaticSignup
PrivacyAddRemoveSites
SmartDithering
CalendarContact
Check_if_Default
IEAKContext
AddPolicySearchProviders
MaxSubscriptionCount
MaxSubscriptionSize
MaxWebcrawlLevels
MinUpdateInterval
NoAddingChannels
NoAddingSubscriptions
NoChangeDefaultSearchProvider
NoChannelLogging
NoChannelUI
NoManualUpdates
NoRemovingChannels
NoSearchBox
UpdateExcludeBegin
UpdateExcludeEnd
UsePolicySearchProvidersOnly
AlwaysShowMenus
AutoSearch
Disable Script Debugger
Display Inline Images
Display Inline Videos
Enable AutoImageResize
FormSuggest Passwords
Friendly http errors
Page_Transitions
Show image placeholders
SmoothScroll
Start Page
Use FormSuggest
XMLHTTP
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
DocumentLimit
DomainLimit
NoBrowserContextMenu
NoBrowserSaveAs
NoDefaultTextSize
NoFavorites
NoFileNew
NoFileOpen
NoFindFiles
NoHelpItemNetscapeHelp
NoHelpItemSendFeedback
NoHelpItemTipOfTheDay
NoHelpItemTutorial
NoTheaterMode
NoViewSource
RestGoMenu
[нет]
RestrictAuthorMode
RestrictToPermittedSnapins
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Downlevel Browse
DoNotShowAnchor
EnableScreenSaver
HideNetworkTab
HidePrivacyTab
HideSecurityTab
NetworkBufferingPolicy
PreventCDDVDMetadataRetrieval
PreventMusicFileMetadataRetrieval
PreventRadioPresetsRetrieval
SetAndLockSkin
ScreenSaveActive
UserPreferencesMask
Wallpaper
WheelScrollChars
WheelScrollLines
Append Completion
AutoSuggest
Use AutoComplete
DialupAutodetect
DisplayScriptDownloadFailureUI
EnableAutoProxyResultCache
EnableUTF8
MBCSAPIforCrack
MBCSServername
UTF8ServerNameRes
ScavengeCacheFileLimit
{05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
{22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95}
{26F24A93-1DA2-11D0-A334-00AA004A5FC5}
{275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67}
{2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A}
{2FF18E10-DE11-11D1-8161-00A0C90DD90C}
{52ADE293-85E8-11D2-BB22-00104B0EA281}
{7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2}
{9276B91A-E780-11d2-8A8D-00C04FA31D93}
{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
{BD1F006E-174F-11D2-95C0-00C04F9A8CFA}
{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}
{D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F}
{D6526FE0-E651-11CF-99CB-00C04FD64497}
{DED22F57-FEE2-11D0-953B-00C04FD9152D}
{F5131C24-E56D-11CF-B78A-444553540000}
[нет]
Persistent
[значение]
SymlinkLocalToLocalEvaluation
SymlinkLocalToRemoteEvaluation
SymlinkRemoteToLocalEvaluation
SymlinkRemoteToRemoteEvaluation
SymLinkState
DCOption
DisableAutoADMUpdate
GPODisplayName
NewGPOLinksDisabled
ShowPoliciesOnly
[нет]
DisableFRAdminPin
ExcludeProfileDirs
GroupPolicyRefreshTimeDC
PromptPasswordOnResume
FileList (раздел)
Detailed
BCD00000000 (раздел)
HARDWARE (раздел)
DESCRIPTION (раздел)
System (раздел)
SystemBiosVersion
CentralProcessor (раздел)
~MHz
[номер процессора] (раздел)
Identifier
ProcessorNameString
Identifier
DEVICEMAP (раздел)
Scsi (раздел)
Serial#
RESOURCEMAP (раздел)
Network (раздел)
Classes (раздел)
Clients (раздел)
[клиент] (раздел)
Mail (раздел)
MimeAssociations (раздел)
URLAssociations (раздел)
support_GL_EXT_texture_filter_anisotropic
tripleBufferMode
flipImmediate
PrivDiscUiShown
Installed Components (раздел)
[{CLSID номер компонента}] (раздел)
StubPath
Advanced INF Setup (раздел)
RegRestoreLogFile
RegSaveLogFile
[компонент] (раздел)
BackupFileName
BackupFileSize
BackupPath
BackupRegistry
InstallINFFile
InstallINFSection
UseDX9LText
Command Processor (раздел)
DefaultColor
EnableExtensions
PathCompletionChar
Conferencing (раздел)
CTF (раздел)
LogFilePath
ResourceDllName
BootOptimizeFunction (раздел)
OptimizeError
DirectDraw (раздел)
DisableAGPSupport
DisableInactivate
DisableMMX
DisableNoSysLock
DisableWiderSurfaces
EmulationOnly
EnablePrintScreen
ForceNoSysLock
ModeXOnly
ShowFrameRate
Driver Signing (раздел)
Exchange Extensions
DumpsterAlwaysOn
RPC_Binding_Order
RPC_Srv_Binding_Order
LogIncoming
LogOutgoing
Port
Microsoft.PnPX.Association (раздел)
EnableFrameNavigationInSafeMode
ProtocolAllowList
NoAutomaticSignup
Internet Explorer (раздел)
QFEInstalled
Version
AboutURLs (раздел)
Compatibility Flags
ErrorThresholds (раздел)
UrlTemplate (раздел)
Enabled
UnsafeFiles (раздел)
(по умолчанию)
CompactByPKey
PrevFormatCompactWithUNICODECompression
SystemDB
ExclusiveAsyncDelay
FlushTransactionTimeout
ImplicitCommitSync
LockDelay
LockRetry
MaxBufferSize
MaxLocksPerFile
PagesLockedToTableLock
PageTimeout
RecycleLVs
SharedAsyncDelay
Threads
UserCommitSync
MediaPlayer (раздел)
SkinsDir
Effects (раздел)
Descriptions (раздел)
MUIDescriptions (раздел)
Types (раздел)
DVD_ParentalControlLevel
MP3Encoding (раздел)
HighRate
LowRate
MediumHighRate
MediumRate
PreferredCodecName
PreferredCodecPath
InstallationDirectory
RollbackParameters
NodeTypes (раздел)
DisableWatson
SuppressActionsPane
NodeTypes (раздел)
StandAlone (раздел)
DisableTipBeginCheck
DisableTipPassThruCheck
DisableTipTmIdPortVerification
DisableTipTmIdVerification
NetworkDtcAccessTip
MSLicensing (раздел)
LICENSE00x (раздел)
AckTimeout
LogPath
MaxLogSizeKB
NotifyOnTaskMiss
TasksFolder
ViewHiddenTasks
AntiVirusDisableNotify
Services (раздел)
Startupfolder (раздел)
startupreg (раздел)
State (раздел)
FEE449EE0E3965A5246F000E87FDE2A065FD89D4 (раздел)
2BD63D28D7BCD0E251195AEB519243C13142EBC3 (раздел)
Updates (раздел)
Installation Directory
ADAPDelay
AutostartWin9X
Backup Interval Threshold
EnableAnonConnections
EnableEvents
EnableStartupHeapPreallocation
High Threshold On Client Objects
High Threshold On Events
LastStartupHeapPreallocation
Log File Max Size
Logging
Logging Directory
Low Threshold On Client Objects
Low Threshold On Events
Max DB Size
Max Wait On Events
Repository Directory
TimeToTerminateAdap
Enable for ASP
DisableAntiSpyware
Plus! ProductId
Plus! VersionNumber
ProductId
RegisteredOrganization
RegisteredOwner
RegDone
Utility Manager (раздел)
Application path
Display Name
Start with Utility Manager
AeDebug (раздел)
Auto
Debugger
UserDebuggerHotKey
[процесс]
ApphelpUIExe
AppMgmtDebugBreak
CacheStatus
DoRetestDevice
PhysicalDeviceSizeMB
ReadSpeedKBs
USBVersion
WriteSpeedKBs
Event Viewer (раздел)
[имя драйвера]
LogPixels
[имя шрифта]
Fonts (раздел)
[имя шрифта]
FontSubstitutes (раздел)
GRE_Initialize (раздел)
HotFix (раздел)
ExecuteOptions
debugger
ExecuteOptions
IniFileMapping (раздел)
MCI Extensions (раздел)
Network (раздел)
CollectUnicodeProcessNames
Configuration Flags
Disable Performance Counters
ExtCounterTestLevel
OpenProcedureWaitTime
TotalInstanceName
COM1:
BootFilesOptimized
LastDiskLayoutTimeString
[тип процессора] (раздел)
TasksInMemoryQueue
AtServiceAccount
Tasks (раздел)
Tree (раздел)
DefaultTemplate
EnvironmentVariables
GPOSavedInterval
LastUsedDatabase
SetupCompDebugLevel
TemplateUsed
Reg Values (раздел)
DisplayChoices
DisplayFlags
DisplayName
DisplayType
DisplayUnit
ValueType
RecoveryConsole (раздел)
SecurityLevel
AuthenticationCapabilities
CoInitializeSecurityAppID
CoInitializeSecurityParam
DefaultRpcStackSize
SystemFileProtection (раздел)
AppInit_DLLs
Spooler
TransmissionRetryTimeout
DebugServerCommand
DeleteRoamingCache
ForceUnlockLogon
LogonPrompt
ParseAutoExec
ProfileDlgTimeuot
RASForce
RsopDebugLevel
RsopLogging
ScRemoveOption
SFCDisable
SpecialAccounts (раздел)
boot (раздел)
Themes (раздел)
Locations (раздел)
IgnoreUserSettings
Include
IncludeSubdirs
URL
LowDiskMinimumMBytes
ConfigPath
CurrentType
DevicePath
LinkFolderName
MediaPath
ProgramFilesDir
RegisteredOwner
SM_AccessoriesName
SM_GamesName
(по умолчанию)
[сокращение] (раздел)
Path
EnableLegacyConverters
Credential Provider Filters (раздел)
Cpls (раздел)
PowerCfg (раздел)
DiskSpinDownMax
GlobalPowerPolicy (раздел)
PowerPolicies (раздел)
0 (раздел)
Policies
DateTime (раздел)
ShowDriveLettersFirst
Delay_Sec
AppKey (раздел)
(по умолчанию)
LastBackup (раздел)
LogFile
[имя шрифта]
Fonts (раздел)
Installer (раздел)
SO (раздел)
HideTV
DeviceState
Manufacturer
Model
SupportPhone
SupportHours
SupportURL
Logo
EnableAutoLayout
LayoutFilePath
NoStrCmpLogical
DisableBkGndGroupPolicy
DisableCAD
DisableLockWorkstation
SynchronousMachineGroupPolicy
SynchronousUserGroupPolicy
EnableLinkedConnections
[нет]
domain_realm_Enabled
MitRealms_Enabled
[значение]
[значение]
KdcValidation
ShutdownIgnorePredefinedReasons
BootDir
DriverCachePath
LogPath
SharedDir
Win9xUndoDirPath
OLSSrcPath
BaseWinOptions (раздел)
DisabledRunKeys (раздел)
RunWelcomeProcess
INF
Installed
WinbootDir (раздел)
SharedDlls (раздел)
[путь и имя dll]
Shell Extensions (раздел)
Approved (раздел)
Publisher
Readme
RegCompany
RegOwner
UninstallString
URLUpdateInfo
HelpTelephone
(по умолчанию)
DefaultPrefix (раздел)
Prefixes (раздел)
ftp
www
ErrorCheckingEnabled
LegacyCheckingEnabled
[номер раздела диска] (раздел)
Logo
LocalDumps
NoActiveHelp
NoUntrustedContent
NoRDS
PrivateKeyLifetimeSeconds
PrivKeyCacheMaxItems
PrivKeyCachePurgeIntervalSeconds
Functions
[нет]
MicrosoftEventVwrDisableLinks
MicrosoftRedirectionProgram
MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
MicrosoftRedirectionURL
NoJITSetup
NoWebJITSetup
Enabled
Enabled
Enabled
OpenInForeground
PopupsUseNewWindow
QuickTabsThreshold
DisableToolbarUpgrader
ResetTextSizeOnStartup
ResetTextSizeOnZoom
ZoomDisabled
MachineUILock
AllOrNone
DoReport
ForceQueueMode
IncludeKernelFaults
IncludeMicrosoftApps
IncludeShutdownErrs
IncludeWindowsApps
ShowUI
DWAllowHeadless
DWFileTreeRoot
DWNoExternalURL
DWNoFileCollection
DWNoSecondLevelCollection
DWReporteeName
[нет]
[нет]
[нет]
Headlines
MicrosoftKBSearch
ActivePowerScheme
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
DisableContentFileUpdates
MachineAccessRestriction
MachineLaunchRestriction
AllowLocalActivationSecurityCheckExemptionList
ListBox_Support_ActivationSecurityCheckExemptionList
[значение]
PreventIISInstall
EnableAuthEpResolution
ExtErrorInfoExceptions
ExtErrorInformation
RestrictRemoteClients
StateInformation
IgnoreDelegationFailure
MinimumConnectionTimeout
ServicePackSourcePath
fUseMailto
[значение]
SFCDllCacheDir
SfcQuota
DontUseFrameInterpolation
GroupPrivacyAcceptance
PreventLibrarySharing
DisableEngine
DisablePropPage
DisableWizard
ApprovedList
[нет]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
IEAKUpdateUrl
CodeBaseSearchPath
EnablePunycode
PreventIgnoreCertErrors
Security_HKLM_only
Security_options_edit
Security_zones_map_edit
UrlEncoding
WarnOnIntranet
UTF8Encoding
DaysToKeep
Version
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
NoHeapTerminationOnCorruption
DownloadGameInfo
ListRecentlyPlayed
OnlyUseLocalAdminFiles
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
ChangeCHAPSecret
ChangeIQNName
ConfigureiSNSServers
ConfigureTargetPortals
ConfigureTargets
NewStaticTargets
RequireIPSec
RequireMutualCHAP
RequireOneWayCHAP
RestrictAdditionalLogins
AllowLLTDIOOnDomain
AllowLLTDIOOnPublicNet
AllowRspndrOnDomain
AllowRspndrOnPublicNet
EnableLLTDIO
EnableRspndr
ProhibitLLTDIOOnPrivateNet
ProhibitRspndrOnPrivateNet
AlwaysPinSubFolders
CacheQuotaLimit
CacheQuotaLimitUnpinned
DefCacheSize
EconomicalAdminPinning
Enabled
EncryptCache
ExcludeExtensions
PurgeAtLogoff
PurgeOnlyAutoCacheAtLogoff
SlowLinkEnabled
SlowLinkSpeed
[значение]
DefaultLevel
ExecutableTypes
PolicyScope
TransparentEnabled
AllowX-ForestPolicy-and-RUP
CopyFileBufferedSynchronousIo
CopyFileChunkSize
CopyFileOverlappedCount
DenyUsersFromMachGP
DisableInHelp
DisableLGPOProcessing
GpNetworkStartTimeoutPolicyValue
GpSvcDebugLevel
HelpQualifiedRootDir
MachineProfilePath
RSoPGarbageCollectionInterval
UserPolicyMode
DisableGPO
Allow Browse
Disable Advanced
DragAndDrop
Execution
Property Pages
Task Creation
Task Deletion
[нет]
DisableFlashConfigRegistrar
DisableUPnPRegistrar
DisableWPDRegistrar
EnableRegistrars
MaxWCNDeviceNumber
DoNotAllowSP
AllowBasic
AllowDigest
AllowKerberos
AllowNegotiate
AllowUnencryptedTraffic
TrustedHosts
TrustedHostsList
AllowBasic
AllowKerberos
AllowNegotiate
AllowUnencryptedTraffic
IPv4Filter
IPv6Filter
AllowAutoConfig
AllowRemoteShellAccess
IdleTimeout
MaxConcurrentUsers
MaxMemoryPerShellMB
MaxProcessesPerShell
MaxShellsPerUser
ShellTimeOut
[нет]
public
public
NoBroadcast
Clone (раздел)
CurrentControlSet (раздел)
Control (раздел)
CurrentUser
RegistrySizeLimit
ServicesPipeTimeout
SystemBootDevice
BackupRestore (раздел)
BootVerificationProgram (раздел)
AttachedTo
NoInstallClass
NoUseClass
SilentInstall
{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000} (раздел)
HcDisableSelectiveSuspend
{4658EE7E-F050-11D1-B6BD-00C04FA372A7} (раздел)
{48721b56-6795-11d2-b1a8-0080c72e74a2} (раздел)
{49ce6ac8-6f86-11d2-b1e5-0080c72e74a2} (раздел)
DefaultRequestFlags
{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318} (раздел)
{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
0000 (раздел)
EnableCallerID (раздел)
LoggingPath
MaximumPortSpeed
UserInit
{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
0000 (раздел)
Mode1
PruningMode
{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
DisableInitializePolledUI
{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
ControlReceiveWindow
{4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318} (раздел)
EnumAdvancedDialog
{4D36E979-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4D36E97E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (раздел)
{4d36e980-e325-11ce-bfc1-08002be10318} (раздел)
{50906CB8-BA12-11D1-BF5D-0000F805F530} (раздел)
{50DD5230-BA8A-11D1-BF5D-0000F805F530} (раздел)
{6bdd1fc1-810f-11d0-bec7-08002be2092f} (раздел)
{6bdd1fc5-810f-11d0-bec7-08002be2092f} (раздел)
{6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F} (раздел)
{6d807884-7d21-11cf-801c-08002be10318} (раздел)
{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f} (раздел)
{72631e54-78a4-11d0-bcf7-00aa00b7b32a} (раздел)
{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} (раздел)
{B1D1A169-C54F-4379-81DB-BEE7D88D7454} (раздел)
{CE5939AE-EBDE-11D0-B181-0000F8753EC4} (раздел)
ComputerName (раздел)
ComputerName\ComputerName (раздел)
ComputerName
CiCatalogFlags
DaemonResponseTimeout
DefaultColumnFile
DelayedFilterRetries
DelayUsnReadOnLowResource
DLLsToRegister
EventLogFlags
FilterBufferSize
FilterDelayinterval
FilterDirectories
FilterFilesWithUnknownExstensions
FilterIdleTimeout
FilterRemainingThreshold
FilterRetries
FilterRetryInterval
ForcedNetPathScanInterval
ForcePathAlias
GenerateCharacterization
IMAPSvcInstance
IsapiDateTimeFormatting
IsapiDateTimeLocal
IsapiDefaultCatalogDirectory
IsapiMaxEntriesinQueryCache
IsapiMaxRecordsinResultSet
IsapiQueryCachePurgeinterval
IsapiRequestQueueSize
IsapiRequestThresholdFactor
IsAutoAlias
IsEnumAllowed
IsindexingIMAPSvc
IsIndexingNNTPSvc
IsIndexingW3SVC
IsReadOnly
LeaveCorruptCatalog
LowResourceCheckInterval
LowResourceSleep
MajorVersion
MasterMergeCheckpointInterval
MasterMergeTime
MaxactiveQueryThreads
MaxActiveRequestThreads
MaxAutoAliasRefresh
MaxCachedPipes
MaxCatalogs
MaxCharacterization
MaxDaemonVmUse
MaxfilesizeFiltered
MaxFilesizemultiplier
MaxFreshCount
MaxFreshDeletes
MaxIdealIndexes
MaxIndexes
MaxMergeInterval
MaxPendingDocuments
MaxQueryTimeslice
MaxQueueChunks
MaxRestrictionNodes
MaxRunningWebhits
MaxShadowFreeForceMerge
MaxShadowindexSize
MaxSimultaneousRequests
MaxTextFilterBytes
MaxUsnLogSize
MaxWebhitsCpuTime
MaxWordlistIo
MaxWordlistIoDiskPerf
MaxWordLists
MaxWordListSize
MinClientIdleTime
MinDiskFreeForceMerge
MinDiskSpaceToLeave
MinidleQueryThreads
MinidleRequestThreads
MinimizeWorkingSet
MinMergeIdleTime
MinorVersion
MinSizeMergewordlists
MinWordlistBattery
MinWordListMemory
NNTPSvcInstance
PropertyStoreMappedCache
RequestTimeout
ScanBackoff
SecPropertyStoreBackupSize
SecPropertyStoreMappedCache
StartupDelay
StompLastAccessDelay
ThreadClassFilter
ThreadPriorityFilter
ThreadPriorityMerge
UsnLogAllocationDelta
UsnReadMinSize
UsnReadTimeout
W3SvcInstance
WordlistuserIdle
CrashControl (раздел)
IgnorePagefileSize
DeviceClasses (раздел)
FileSystem (раздел)
NameNumericTail
SoftCompatMode
CacheSize
Prefetch
PrefetchTail
NoVolTrack (раздел)
DisableAll
DisableAll
Base
hivelist (раздел)
CurrentConfig
lsPortable
PropertyProviders
UserWaitInterval
InstalledFiles (раздел)
Keyboard Layout (раздел)
Enabled
MachineSid
UserList (раздел)
[кодовая страница]
ACP
[код региона]
[код сортировки]
NextLUID
NextLUID
PerfStats (раздел)
PowerSettings (раздел)
Description
FriendlyName
ValueIncrement
ValueMax
ValueMin
ValueUnits
DefaultPowerSchemeValues (раздел)
[GUID-номер схемы энергопотребления]
Default
ActivePowerScheme
[GUID-номер схемы энергопотребления] (раздел)
Description
FriendlyName
[GUID-настройки] (раздел)
Print (раздел)
IRQ#Priority
Win32PrioritySeparation
ProductSuite
PwdProvider (раздел)
ServiceGroupOrder (раздел)
List
ServiceProvider (раздел)
ExcludedProviders
AutoChkTimeout
CriticalSectionTimeout
EnableMCA
EnableMCE
ExcludeFromKnownDlls
LicensedProcessors
ProtectionMode
ProcessorControl
ObjectDirectories
RegisteredProcessors
ResourceTimeoutCount
Explorer.exe
CheckBadApps (раздел)
CheckVerDLLs (раздел)
SelfHealingEnabled
DOS Devices (раздел)
AUX
MAILSLOT
NUL
PIPE
PRN
Environment (раздел)
DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES
NUMBER_OF_PROCESSORS
PROCESSOR_IDENTIFIER
prompt
AdditionalDelayedWorkerThreads
HackIniFiles (раздел)
LargIRPStackLocations
ObCaseInsensitive
Known16DLLs (раздел)
KnownDLLs (раздел)
AllocationPreference
ClearPageFileAtShutdown
HeapDecommitFreeBlockThreshold
HighMemoryThreshold
IOPageLockLimit
LargePageDrivers
LargePageMinimum
LargeSystemCache
LowMemoryThreshold
ModifiedPageLife
NonPagedPoolQuota
NonPagedPoolSize
PagedPoolQuota
PagedPoolSize
PagingFileQuota
PagingFiles
PhysicalAddressExtension
PoolTag
PoolTagOverruns
SecondLevelDataCache
SessionImageSize
SessionPoolSize
SessionViewSize
SystemPages
TempPageFile
VerifyDrivers
PrefetchParameters (раздел)
EnableBootTrace
EnablePrefetcher
EnableSuperfetch
HostingAppList
PendingFileRenameOperations (раздел)
Heuristics
Debug
Kmode
Optional
Posix
Required
Windows
WarnVerDLLs (раздел)
WriteProtect
fDenyTSConnections
EnableConcurrentSessions
VMM32Files (раздел)
ExecutionContext
Directory
ErrorMode
NoInteractiveServices
NoPopupsOnBoot
ShutdownTime
[название процесса трассировки] (раздел)
DefaultSeparateVDM
DisallowedPolicyDefault
KnownDLLs
size
wowcmdline
wowsize
cmdline
Enum (раздел)
HWRevision
Hardware Profiles (раздел)
CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current (раздел)
DefaultSettings.BitsPerPel
DefaultSettings.Vrefresh
DefaultSettings.Xresolution
DefaultSettings.Yresolution
Services (раздел)
DebugOutputLevel
EnableDebugCount
MaximumThreadCount
AFD (раздел)
EnableDynamicBacklog
LocalVolumes
BaseAddress
BROWSER (раздел)
{00001103-0000-1000-8000-00805f9b34fb}
{00001124-0000-1000-8000-00805f9b34fb}
{00001126-0000-1000-8000-00805f9b34fb}
Cdfs (раздел)
NetTrans (раздел)
UseMHAsyncDns
AdapterTimeoutCacheTime
MaxSOACacheEntryTtlLimit
NegativeSOACacheTime
NetFailureCacheTime
AddressAnswerLimit
EventLogLevel
ForwardDelegations
ForwardingTimeout
IsSlave
ListenAddresses
LocalNetPriority
LogFileMaxSize
LogFilePath
LogLevel
LooseWildcarding
MaxCacheTtl
NameCheckFlag
NoRecursion
PreviousLocalHostname
PublishAddresses
PublishAutonet
RecursionRetry
RecursionTimeout
RoundRobin
RpcProtocol
ScavengingInterval
SecureResponses
SendPort
StrictFileParsing
UpdateOptions
WriteAuthorityNs
XfrConnectTimeout
AllowUpdate
DatabaseFile
DsIntegrated
MasterServers
NoRefreshInterval
NotifyLevel
NotifyServers
RefreshInterval
ScavengeServers
SecondaryServers
SecureSecondaries
type
CompressionEnabled
UseReadyBoot
DiskNumber
RPM
SizeInGb
VolumeSerialNumber
ReadyBootStats (раздел)
Eventlog (раздел)
Delay
i8042prt (раздел)
SampleRate
EnableWheelDetection
KeyboardDataQueueSize
KeyboardDeviceBaseName
MouseDataQueueSize
MouseResendStallTime
MouseResolution
MouseSynchIn100ns
NumberOfButtons
OverrideKeyboardSubtype
OverrideKeyboardType
PointerDeviceBaseName
PollingIterations
PollingIterationsMaximum
PollStatusIterations
ResendIterations
lanmanserver (раздел)
ConnectionNoSessionsTimeout
EnableWFW311DirectIpx
IRPStackSize
MaxFreeConnections
MaxGlobalOpenSearch
MaxKeepSearch
MaxLinkDelay
MaxMpxCt
MaxNonpagedMemoryUsage
MaxPagedMemoryUsage
MaxRawWorkItems
MaxThreadsPerQueue
MaxWorkItems
BufFilesDenyWrite
BufNamedPipes
LDAPClientIntegrity
LmHosts (раздел)
MESSENGER (раздел)
MultiUserEnabled
ReuseConnections
DisableDFS
Disable Performance Counters
BcastNameQueryCount
BcastQueryTimeout
CacheTimeout
NameServerPort
NameSrvQueryCount
NameSrvQueryTimeout
SessionKeepAlive
BroadcastAddress
EnableProxyRegCheck
InitialRefreshT.O.
LmhostsTimeout
MaxDgramBuffering
RandomAdapter
RefreshOpCode
SingleResponse
WinsDownTimeout
DhcpScopeId
NbProvider
TransportBindName
NameServer
NameServerBackup
DhcpNameServer
DhcpNameServerBackup
NETLOGON (раздел)
DisablePasswordChange
RefusePasswordChange
RegisterDnsARecords
RequireSignOrSeal
RequireStrongKey
SealSecureChannel
SignSecureChannel
NTDS (раздел)
Device0 (раздел)
EnableVia4x
MediaType
HackFlags
PLUGPLAY (раздел)
POLICYAGENT (раздел)
ProtectedStorage (раздел)
Parameters (раздел)
DisableSavePassword
Logging
ProhibitIpSec
Start
SCHEDULE (раздел)
AtTaskMaxHours
SECLOGON (раздел)
SHAREDACCESS (раздел)
DoNotSkipDH
SPOOLER (раздел)
sr (раздел)
TcpTimedWaitDelay
IPEnableRouter
DhcpNameServer
ArpRetryCount
DhcpDefaultGateway
DhcpIPAddress
DhcpSubnetMask
IPInterfaceContext
Lease
LLInterface
T1
T2
DefaultLicenseServer
[NETBIOS имя сервера лицензий для службы терминалов Windows Server 2003] (раздел)
TRKWKS (раздел)
TraceOutputMode
Update (раздел)
UPS (раздел)
CommandFile
FirstMessageDelay
MessageInterval
Options
Port
DisableSelectiveSuspend
VXD (раздел)
MSTCP (раздел)
Parameters (раздел)
WINMGMT (раздел)
WUAUSERV (раздел)
WZCSVC (раздел)
RechargeRate
[служба] (раздел)
DelayedAutoStart
DependOnGroup
DependOnService
Description
DisplayName
ErrorControl
FailureActions
FailureActionsOnNonCrashFailures
FailureCommand
Group
ImagePath
ObjectName
RebootMessage
RequiredPrivileges
Security
ServiceSidType
Start
Tag
Type
ServiceDll
ServiceDllUnloadOnStop
Performance (раздел)
Collect Timeout
First Counter
DefaultGateway
Disk (раздел)
BootDiskSig


  • на главную страницу
  • все теги

Инсталляция

Настройка процесса инсталляции программ, компонентов и самой операционной системы

UpgradeCheckFrequency
DisableUpdates
Update_Check_Interval
Update_Check_Page
PreventAutoUpdate
PreventCodecDownload
CodecDownload
DontPromptForWindowsUpdate
DontSearchWindowsUpdate
AlwaysInstallElevated
DisableRollback
NoAUAsDefaultShutdownOption
NoAUShutdownOption
NoJITSetup
NotifyDownloadComplete
NoUpdateCheck
NoWebJITSetup
Update_Check_Interval
OpenDir
CurrentSkin
AcceptedPrivacyStatement
UpgradeCheckFrequency
UpgradeCodecPrompt
NoAutoUpdate
NoRunasInstallPrompt
PromptRunasInstallNetPath
NoDefaultPrograms
NoGetPrograms
NoInstalledUpdates
NoProgramsAndFeatures
NoProgramsCPL
NoWindowsFeatures
NoWindowsMarketplace
Restrict_Run
Restrict_Run
BehaviorOnFailedVerify
NoCodecDownload
DontSearchCD
DontSearchFloppies
DisableMedia
SearchOrder
Enum (раздел)
fAskDest
ММХ
(по умолчанию)
ComponentID
IsInstalled
KeyFileName
Locale
StubPath
Version
StubPath
StubPath
StubPath
StubPath
StubPath
AdvPackLogFile
Version
RollbackCommand
Filelist (раздел)
BuildCheckSum
BuildDate
FileName
Location
Version
Build
MOF Self-Install Directory
AppMgmtDebugLevel
RunDiagnosticLoggingApplicationManagement
CacheSizeInMB
Manual
SkipRearm
ActivationInterval
NotificationDisabled
{09F7EDC5-294E-4180-AF6A-FB0E6A0E9513}
[номер обновления для нее] (раздел)
DisplayName
State
Uninstallable
CodeBaseSearchPath
NoMSAppLogo5ChannelNotify
OLSSrcPath
LogLevel
EBD (раздел)
OOBE (раздел)
Section
OptionalComponents (раздел)
[компонент] (раздел)
DisplayName
DisplayName_Localized
LogFile
ModifyPath
ProductID
UninstallString_Localized
URLInfoAbout
InstallLocation_Localized
ModifyPath
NoRemove
NoRepair
SystemComponent
WindowsUpdate (раздел)
AUOptions
AUState
IncludeRecommendedUpdates
ScheduledInstallDay
ScheduledInstallTime
[имя канала] (раздел)
NoUpdateCheck
DisableRootAutoUpdate
SourcePath
DesktopShortcut
DisableAutoUpdate
QuickLaunchShortcut
AllowRemoteRPC
AllSigningEqual
DisableBalloonTips
DisableSendGenericDriverNotFoundToWER
DisableSystemRestore
InstallTimeout
AllowAdminInstall
AllowDeviceClasses
AllowDeviceIDs
AllowUserDeviceClasses
DenyDeviceClasses
DenyDeviceIDs
DenyRemovableDevices
DenyUnspecified
DetailText
SimpleText
AllowLockdownBrowse
AllowLockdownMedia
AllowLockdownPatch
DisableAutomaticApplicationShutdown
DisableBrowse
DisableFlyweightPatching
DisableLoggingFromPackage
DisableLUAPatching
DisableMSI
DisablePatch
DisablePatchUninstall
DisableUserInstalls
EnableAdminTSRemote
EnableUserControl
EnforceUpgradeComponentRules
LimitSystemRestoreCheckpointing
Logging
MaxPatchCacheSize
SafeForScripting
TransformsSecure
Completed
ExitOnMSICW
NoRegistration
DisableWindowsUpdateAccess
TargetGroup
TargetGroupEnabled
WUServer
WUStatusServer
AUOptions
AUPowerManagement
AutoInstallMinorUpdates
DetectionFrequency
DetectionFrequencyEnabled
ElevateNonAdmins
IncludeRecommendedUpdates
NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
NoAutoUpdate
RebootRelaunchTimeout
RebootRelaunchTimeoutEnabled
RebootWarningTimeout
RebootWarningTimeoutEnabled
RescheduleWaitTime
RescheduleWaitTimeEnabled
ScheduledInstallDay
ScheduledInstallTime
UseWUServer
PendingFileRenameOperations2 (раздел)
Shutdown (раздел)
PCI (раздел)
AtTaskMaxHours
MiniSetupInProgress
SystemSetupInProgress


  • на главную страницу
  • все теги

~HKLM

Данный параметр, расположенный в корневом разделе HKEY_LOCAL_MACHINE, нельзя изменить при помощи оснастки "Редактор объектов групповой политики"

[нет]
NoBackButton
NoFileMRU
NoPlacesBar
[нет]
place0
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{B5FF6591-8776-42A2-A704-2562C7AA5A3F}
{E098BCD5-7A3C-456F-B143-84DF65C12337}
AllowFileCLSIDJunctions
AlwaysShowClassicMenu
ClassicShell
ConfirmFileDelete
CopyEngineNoNotifyMSSearch
DisableFavoritesDirChange
DisableMyMusicDirChange
DisableMyPicturesDirChange
DisableThumbnails
DisableThumbnailsOnNetworkFolders
DisallowRun
DisplayName_FixedDisk
DisplayName_Floppy
DisplayName_OpticalDisk
DisplayName_RemoteDrive
DisplayName_RemovableDisk
DontShowSuperHidden
EnableShellExecuteHooks
EnforceShellExtensionSecurity
ForceClassicControlPanel
ForceRunOnStartMenu
ForceStartMenuLogoff
GreyMSIAds
HideClock
HideRunAsVerb
HideSCABattery
HideSCANetwork
HideSCAPower
HideSCAVolume
InheritConsoleHandles
LinkResolveIgnoreLinkInfo
LockTaskbar
MemCheckBoxInRunDlg
NoAutoTrayNotify
NoBandCustomize
NoCDBurning
NoChangeStartMenu
NoClose
NoCloseDragDropBands
NoCommonGroups
NoControlPanel
NoCustomizeThisFolder
NoCustomizeWebView
NoDesktop
NoDrives
NoEncryption
NoExpandedNewMenu
NoFavoritesMenu
NoFileAssociate
NoFileMenu
NoFind
NoFolderOptions
NoHardwareTab
NoInplaceSharing
NoInstrumentation
NoInternetIcon
NoLowDiskSpaceChecks
NoManageMyComputerVerb
NoMovingBands
NoNetConnectDisconnect
NoNetCrawling
NoNetHood
NoNetworkConnections
NoOptions
NoPreviewPane
NoPrinters
NoPrinterTabs
NoPropertiesMyComputer
NoPropertiesMyDocuments
NoPropertiesRecycleBin
NoReadingPane
NoRecentDocsHistory
NoRecentDocsMenu
NoRecentDocsNetHood
NoRecycleFiles
NoRemoteChangeNotify
NoRemoteRecursiveEvents
NormalizeLinkNetPidls
NoRun
NoSaveSettings
NoSearchCommInStartMenu
NoSearchComputerLinkInStartMenu
NoSearchFilesInStartMenu
NoSearchFullText
NoSearchInternetInStartMenu
NoSearchInternetLinkInStartMenu
NoSearchProgramsInStartMenu
NoSetActiveDesktop
NoSetFolders
NoSimpleStartMenu
NoSMConfigurePrograms
NoSmHelp
NoSmMyDocs
NoSmMyPictures
NoStartBanner
NoStartMenuEjectPC
NoStartMenuMFUprogramsList
NoStartMenuMorePrograms
NoStartMenuMyGames
NoStartMenuMyMusic
NoStartMenuNetworkPlaces
NoStartMenuPinnedList
NoStartMenuSubfolders
NoTaskGrouping
NoThumbnailCache
NoToolbarCustomize
NoToolbarsOnTaskbar
NoTrayContextmenu
NoTrayItemsDisplay
NoUserFolderInStartMenu
NoViewContextMenu
NoViewOnDrive
NoWebView
NoWelcomeScreen
NoWindowsUpdate
NoWinkeys
PreventItemCreationInUsersFilesFolder
QuickLaunchEnabled
RecycleBinDrives
RestrictRun
SeparateProcess
StartMenuLogoff
StartRunNoHOMEPATH
TaskbarLockAll
TaskbarNoAddRemoveToolbar
TaskbarNoNotification
TaskbarNoRedock
TaskbarNoResize
TaskbarNoThumbnail
TurnOffSPIAnimations
UsePathEnvVarForCommandTemplates
NoModify
NoRemove
NoRepair
[нет]
[нет]
AlphanumPwds
DisablePwdCaching
HideSharePwds
MinPwdLen
NoDialIn
NoFileSharingControl
NoNetSetup
NoNetSetupIdPage
NoNetSetupSecurityPage
NoNetworkGroupContents
NoPrintSharingControl
NoWorkgroupContents
HideShutdownScripts
NoAdminPage
NoConfigPage
NoDevMgrPage
NoDispAppearancePage
NoDispBackgroundPage
NoDispCPL
NoDispScrSavPage
NoDispSettingsPage
NoFileSysPage
NoProfilePage
NoPwdPage
NoSecCPL
NoThemesTab
NoVirtMemPage
[нет]
NoExplicitFeedback
NoImplicitFeedback
NoOnlineAssist
DisableImportExportFavorites
Accessibility
Advanced
Cache
Colors
Fonts
HomePage
Languages
Links
NoBrowserSaveWebComplete
NoEditingScheduleGroups
NoEditingSubscriptions
NoRemovingSubscriptions
NoScheduledUpdates
NoSubscriptionContent
Error Dlg Displayed On Every Error
Print_Background
No_LaunchMediaBar
NoSelectDownloadDir
PreferredUILanguages
PreventCodecDownload
TitleBar
Locked Down
EnableHttp1_1
EnableNegotiate
ProxyHttp1.1
SecureProtocols
ShowPunycode
WarnonBadCertRecving
WarnOnPostRedirect
WarnonZoneCrossing
DontSearchWindowsUpdate
EventLoggingLevel
GoOfflineAction
InitialBalloonTimeoutSeconds
NoCacheViewer
NoConfigCache
NoReminders
ReminderBalloonTimeoutSeconds
SyncAtLogoff
SyncAtLogon
SyncAtSuspend
[нет]
AllowRemoteDASD
NoAddingComponents
NoClosingComponents
NoComponents
NoDeletingComponents
NoEditingComponents
NoHTMLWallpaper
Add
Delete
DefaultFileTypeRisk
HighRiskFileTypes
LowRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
HideZoneInfoOnProperties
SaveZoneInformation
ScanWithAntiVirus
UseTrustedHandlers
Btn_Back
Btn_Copy
Btn_Cut
Btn_Discussions
Btn_Edit
Btn_Encoding
Btn_Favorites
Btn_Folders
Btn_Forward
Btn_Fullscreen
Btn_History
Btn_Home
Btn_MailNews
Btn_Paste
Btn_Print
Btn_Refresh
Btn_Search
Btn_Size
Btn_Stop
Btn_Tools
ClearRecentDocsOnExit
ClearRecentProgForNewUserInStartMenu
DisableCurrentUserRun
DisableCurrentUserRunOnce
DisableLockWorkstation
DisablePersonalDirChange
DisallowCpl
ForceActiveDesktopOn
Intellimenus
MaxRecentDocs
NoActiveDesktop
NoActiveDesktopChanges
NoAddPrinter
NoChangeAnimation
NoChangeKeyboardNavigationIndicators
NoComputersNearMe
NoDeletePrinter
NoDesktopCleanupWizard
NoDFSTab
NoEncryption
NoLogOff
NoResolveSearch
NoResolveTrack
NoRunasInstallPrompt
NoSecurityTab
NoSetTaskbar
NoSharedDocuments
NoShellSearchButton
NoSMBalloonTip
NoStartMenuSearchComm
NoStartMenuSearchFiles
NoStartMenuSearchInternet
NoStartMenuSearchPrograms
NoThemesTab
NoUserNameInStartMenu
PromptRunasInstallNetPath
RecycleBinSize
RestrictCpl
RestrictWelcomeCenter
SpecifyDefaultButtons
TaskbarNoDragToolbar
UseFoldersInStartMenu
[значение]
[значение]
InternetExtensionAction
InternetExtensionName
NoEntireNetwork
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
[нет]
NoDefaultPrograms
NoGetPrograms
NoInstalledUpdates
NoProgramsAndFeatures
NoProgramsCPL
NoWindowsFeatures
NoWindowsMarketplace
ConnectHomeDirToRoot
DisableChangePassword
DisableRegistryTools
DisableTaskMgr
DontDisplayLogonHoursWarnings
EnableProfileQuota
HideLegacyLogonScripts
HideLogoffScripts
HideLogonScripts
IncludeRegInProQuota
LogonHoursAction
MaxProfileSize
NoChangingWallPaper
NoColorChoice
NoSizeChoice
NoVisualStyleChoice
ProfileQuotaMessage
SetVisualStyle
Shell
Wallpaper
WallpaperStyle
WarnUser
WarnUserTimeout
DefaultCategory
NoAddFromCDorFloppy
NoAddFromInternet
NoAddFromNetwork
NoAddPage
NoAddRemovePrograms
NoChooseProgramsPage
NoRemovePage
NoServices
NoSupportInfo
NoWindowsSetupPage
CallSecurity
IntranetSupportURL
MaxFileSendSize
MaximumBandwidth
NoAddingDirectoryServers
NoAdvancedCalling
NoAllowControl
NoAppSharing
NoAudio
NoAudioPage
NoAutoAcceptCalls
NoChangeDirectSound
NoChangingCallMode
NoChat
NoDirectoryServices
NoFullDuplex
NoGeneralPage
NoNewWhiteBoard
NoOldWhiteBoard
NoReceivingFiles
NoReceivingVideo
NoSecurityPage
NoSendingFiles
NoSendingVideo
NoSharing
NoSharingDesktop
NoSharingDosWindows
NoSharingExplorer
NoTrueColorSharing
NoVideoPage
NoWebDirectory
PersistAutoAcceptCalls
Use AutoConfig
MultiUILanguageID
HideAdminOptions
HideCurrentLocation
HideLanguageSelection
HideLocaleSelectAndCustomize
1
NoAutomaticSignup
SmartDithering
Certificates
Check_if_Default
FormSuggest
FormSuggest Passwords
Ratings
NoAddingChannels
NoAddingSubscriptions
NoChannelLogging
IEFontSize
Anchor Underline
AutoSearch
Disable Script Debugger
Display Inline Images
Enable AutoImageResize
FormSuggest Passwords
Friendly http errors
Page_Transitions
Show image placeholders
SmoothScroll
Start Page
Use FormSuggest
Use_DlgBox_Colors
NoBrowserClose
NoBrowserContextMenu
NoBrowserOptions
NoBrowserSaveAs
NoDefaultTextSize
NoExternalBranding
NoFavorites
NoFileNew
NoFileOpen
NoFindFiles
NoHelpItemSendFeedback
NoHelpItemTutorial
NoOpeninNewWnd
NoTheaterMode
NoViewSource
Anchor Color
Anchor Color Hover
Anchor Color Visited
Background Color
Text Color
Use Anchor Hover Color
ITBar7Position
RestrictAuthorMode
RestrictToPermittedSnapins
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
Restrict_Run
BehaviorOnFailedVerify
PackagePointAndPrintOnly
PackagePointAndPrintServerList
[сервер]
InForest
NoWarningNoElevationOnInstall
Restricted
ServerList
TrustedServers
UpdatePromptSettings
Default Search Scope
Downlevel Browse
Printers Page URL
PublishDfsRoots
PublishSharedFolders
AllowExplicitLogonMethod
AllowExplicitProxyName
AllowExplicitUseProxy
LogonMethod
ProxyName
UseProxy
BufferingType
DefaultSkin
DoNotShowAnchor
EnableScreenSaver
HideNetworkTab
HidePrivacyTab
HideSecurityTab
NetworkBuffering
NetworkBufferingPolicy
NoCodecDownload
PreventCDDVDMetadataRetrieval
PreventMusicFileMetadataRetrieval
PreventRadioPresetsRetrieval
SetAndLockSkin
UseDefaultBuffering
HTTP
Multicast
TCP
UDP
UDPPorts
WindowsMediaStreamingProtocols
AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
UseBrowserProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
CursorBlinkRate
ScreenSaveActive
ScreenSaverIsSecure
ScreenSaverPowerButton
ScreenSaveTimeOut
SCRNSAVE.EXE
UserPreferencesMask
Wallpaper
WheelScrollChars
WheelScrollLines
Append Completion
AutoSuggest
Use AutoComplete
DialupAutodetect
DisplayScriptDownloadFailureUI
EnableAutoProxyResultCache
{05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
{22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95}
{26F24A93-1DA2-11D0-A334-00AA004A5FC5}
{275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67}
{2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A}
{2FF18E10-DE11-11D1-8161-00A0C90DD90C}
{52ADE293-85E8-11D2-BB22-00104B0EA281}
{7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2}
{9276B91A-E780-11d2-8A8D-00C04FA31D93}
{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
{BD1F006E-174F-11D2-95C0-00C04F9A8CFA}
{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}
{D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F}
{D6526FE0-E651-11CF-99CB-00C04FD64497}
{DED22F57-FEE2-11D0-953B-00C04FD9152D}
{F5131C24-E56D-11CF-B78A-444553540000}
[нет]
EnableFilter
HideDirectoryFolder
QueryLimit
DontSearchCD
DontSearchFloppies
DCOption
DisableAutoADMUpdate
GPODisplayName
NewGPOLinksDisabled
ShowPoliciesOnly
DisableMedia
SearchOrder
DisableFRAdminPin
NC_AddRemoveComponents
NC_AdvancedSettings
NC_AllowAdvancedTCPIPConfig
NC_ChangeBindState
NC_DeleteAllUserConnection
NC_DeleteConnection
NC_DialupPrefs
NC_EnableAdminProhibits
NC_IpStateChecking
NC_LanChangeProperties
NC_LanConnect
NC_LanProperties
NC_NewConnectionWizard
NC_RasAllUserProperties
NC_RasChangeProperties_Help
NC_RasConnect
NC_RasMyProperties
NC_RenameAllUserRasConnection
NC_RenameConnection
NC_RenameLanConnection
NC_RenameMyRasConnection
NC_Statistics
CscSuspendDirs
DisableCMD
ExcludeProfileDirs
PromptPasswordOnResume
NoMSAppLogo5ChannelNotify
NoneLegacyShellMode
NoStrCmpLogical
FileName0
Hint
key
WarnOnOff
[нет]
Allow_Unknowns
Enabled
PleaseMom
[нет]
ConsentPromptBehaviorAdmin
ConsentPromptBehaviorUser
DisableCAD
DisableLockWorkstation
DisableStatusMessages
DontDisplayLastUserName
EnableInstallerDetection
EnableLUA
EnableSecureUIAPaths
EnableVirtualization
FilterAdministratorToken
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText
PromptOnSecureDesktop
ScForceOption
ShutdownWithoutLogon
UndockWithoutLogon
ValidateAdminCodeSignatures
SynchronousMachineGroupPolicy
SynchronousUserGroupPolicy
ForceKeyProtection
PrivateKeyLifetimeSeconds
PrivKeyCacheMaxItems
PrivKeyCachePurgeIntervalSeconds
ResetTextSizeOnStartup
DontReportInfectionInformation
AllOrNone
DoReport
ForceQueueMode
IncludeKernelFaults
IncludeMicrosoftApps
IncludeWindowsApps
ShowUI
DWAllowHeadless
DWFileTreeRoot
DWNoExternalURL
DWNoFileCollection
DWNoSecondLevelCollection
DWReporteeName
[нет]
[нет]
CacheTimeout
EfsConfiguration
EfsOptions
RsaKeyLength
MachineAccessRestriction
MachineLaunchRestriction
AdapterDomainName
NameServer
RegistrationOverwritesInConflict
Auto Publishing
[нет]
SFCDllCacheDir
SfcQuota
SfcScan
SfcShowProgress
UrlEncoding
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
DefCacheSize
ExcludeExtensions
PurgeAtLogoff
PurgeOnlyAutoCacheAtLogoff
SlowLinkSpeed
NC_ICSClientApp
NC_PersonalFirewallConfig
8021XCARootHash
AuthenticodeEnabled
DefaultLevel
ExecutableTypes
LogFileName
PolicyScope
TransparentEnabled
CopyFileBufferedSynchronousIo
CopyFileChunkSize
CopyFileOverlappedCount
DisableInHelp
GpSvcDebugLevel
ProfileDlgTimeOut
ProfileUnloadTimeout
RSoPGarbageCollectionInterval
DisableGPO
Execution
DisableWindowsUpdateAccess
NoAutoUpdate


  • на главную страницу
  • все теги

~HKCU

Данный параметр, расположенный в корневом разделе HKEY_CURRENT_USER, нельзя изменить при помощи оснастки "Редактор объектов групповой политики"

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{B5FF6591-8776-42A2-A704-2562C7AA5A3F}
{E098BCD5-7A3C-456F-B143-84DF65C12337}
AllowFileCLSIDJunctions
CopyEngineNoNotifyMSSearch
DisableFavoritesDirChange
DisableMyMusicDirChange
DisableMyPicturesDirChange
DisplayName_FixedDisk
DisplayName_Floppy
DisplayName_OpticalDisk
DisplayName_RemoteDrive
DisplayName_RemovableDisk
DontShowSuperHidden
EnableShellExecuteHooks
HideRunAsVerb
HideSCAPower
InheritConsoleHandles
NoCustomizeThisFolder
NoCustomizeWebView
NoDisconnect
NoEncryption
NoExpandedNewMenu
NoFileAssociate
NoLowDiskSpaceChecks
NoNetCrawling
NoNTSecurity
NoOptions
NoPrinters
NoPrinterTabs
NoRemoteChangeNotify
NoRemoteRecursiveEvents
NormalizeLinkNetPidls
NoSearchFullText
NoSearchInternetLinkInStartMenu
NoSetActiveDesktop
NoStartBanner
NoWebView
NoWelcomeScreen
RecycleBinDrives
SeparateProcess
StartRunNoHOMEPATH
UseDefaultTile
UsePathEnvVarForCommandTemplates
NoModify
NoRemove
NoRepair
AlphanumPwds
DisablePwdCaching
HideSharePwds
MinPwdLen
NoDialIn
NoFileSharingControl
NoNetSetup
NoNetSetupIdPage
NoNetSetupSecurityPage
NoNetworkGroupContents
NoPrintSharingControl
NoWorkgroupContents
DisableStartupSound
ExcludedCredentialProviders
HideFastUserSwitching
HideShutdownScripts
HideStartupScripts
NoAdminPage
NoConfigPage
NoDevMgrPage
NoFileSysPage
NoProfilePage
NoPwdPage
NoSecCPL
NoThemesTab
NoVirtMemPage
RunLogonScriptSync
TurnOffWinCal
OverrideMoreGadgetsLink
TurnOffSidebar
TurnOffUnsignedGadgets
TurnOffUserInstalledGadgets
AllowableSystemLocaleTagList
CustomLocalesNoSelect
PreferredUILanguages
RestrictSystemLocales
Update_Check_Interval
Update_Check_Page
DisableCustomerImprovementProgram
DisableNetworkProjector
PreventFlicks
DisableCommunities
ManualLaunchAllowed
ForceCSREMFDespooling
RegisterSpoolerRemoteRpcEndPoint
DisablePasswordSaving
SessionDirectoryActive
SessionDirectoryClusterName
SessionDirectoryExposeServerIP
SessionDirectoryLocation
TitleBar
EnableHttp1_1
EnableNegotiate
ProxyHttp1.1
ProxySettingsPerUser
SecureProtocols
ShowPunycode
WarnonBadCertRecving
WarnOnPostRedirect
WarnonZoneCrossing
EventLoggingLevel
GoOfflineAction
InitialBalloonTimeoutSeconds
NoCacheViewer
NoConfigCache
NoReminders
ReminderBalloonTimeoutSeconds
ReminderFreqMinutes
SyncAtLogoff
SyncAtLogon
SyncAtSuspend
[нет]
[нет]
AllowBlockingAppsAtShutdown
GroupPolicyRefreshTimeOffsetDC
RsopLogging
CorporateWerPortNumber
CorporateWerServer
CorporateWerUseSSL
DisableLockWorkstation
NoChangeKeyboardNavigationIndicators
NoDesktopCleanupWizard
NoEncryption
NoStartMenuSearchComm
NoStartMenuSearchFiles
NoStartMenuSearchInternet
NoStartMenuSearchPrograms
NoUserNameInStartMenu
DefaultLogonDomain
DisableShutdownNamedPipe
DisplayLastLogonInfo
ShutdownSessionTimeout
SoftwareSASGeneration
DisableWindowsUpdateAccess
Display Inline Videos
DomainADprinters
DomainBluetoothprinters
DomainDisplayPrinters_State
DomainIPprinters
DomainWSDprinters
NonDomainBluetoothprinters
NonDomainDisplayPrinters_State
NonDomainIPprinters
NonDomainWSDprinters
DoNotShowAnchor
NoCodecDownload
BypassProxyLocalAddress
ProxyType
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
BypassProxyLocalAddress
CursorBlinkRate
ScreenSaverPowerButton
UserPreferencesMask
Wallpaper
WheelScrollChars
WheelScrollLines
HideDirectoryFolder
SymlinkLocalToLocalEvaluation
SymlinkLocalToRemoteEvaluation
SymlinkRemoteToLocalEvaluation
SymlinkRemoteToRemoteEvaluation
SymLinkState
NC_AddRemoveComponents
NC_AdvancedSettings
NC_AllowAdvancedTCPIPConfig
NC_ChangeBindState
NC_NewConnectionWizard
NC_RenameMyRasConnection
NC_Statistics
GroupPolicyRefreshTimeDC
EnableSecureCredentialPrompting
EnumerateAdministrators
DisableLocalMachineRun
DisableLocalMachineRunOnce
NoEncryptOnMove
NoMSAppLogo5ChannelNotify
NoneLegacyShellMode
NoStrCmpLogical
WPCEnableOnDomain
FileName0
Hint
key
WarnOnOff
[нет]
Allow_Unknowns
Enabled
PleaseMom
[нет]
Allow-LogonScript-NetbiosDisabled
ConsentPromptBehaviorAdmin
ConsentPromptBehaviorUser
DisableBkGndGroupPolicy
DisableCAD
DisableStatusMessages
DontDisplayLastUserName
EnableInstallerDetection
EnableLUA
EnableSecureUIAPaths
EnableVirtualization
FilterAdministratorToken
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText
LogonType
MaxGPOScriptWait
PromptOnSecureDesktop
RunStartupScriptSync
ScForceOption
ShutdownWithoutLogon
UndockWithoutLogon
ValidateAdminCodeSignatures
verbosestatus
SynchronousMachineGroupPolicy
SynchronousUserGroupPolicy
domain_realm_Enabled
MitRealms_Enabled
[значение]
[значение]
KdcValidation
AccountingEnabled
EmailIds
RecordWriteInterval
SMTPServer
NoActiveHelp
NoUntrustedContent
NoRDS
ForceKeyProtection
PrivateKeyLifetimeSeconds
PrivKeyCacheMaxItems
PrivKeyCachePurgeIntervalSeconds
Functions
MicrosoftEventVwrDisableLinks
MicrosoftRedirectionProgram
MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
MicrosoftRedirectionURL
ActiveDirectoryBackup
ActiveDirectoryInfoToStore
DefaultRecoveryFolderPath
EnableNonTPM
EncryptionMethod
MorBehavior
RequireActiveDirectoryBackup
UsePartialEncryptionKey
UsePIN
UseRecoveryDrive
UseRecoveryPassword
[нет]
NoJITSetup
NoSplash
NoUpdateCheck
NoWebJITSetup
Enabled
DontReportInfectionInformation
MachineUILock
AddressTypeReturned
AllowExclusiveScriptsShareAccess
AllowExclusiveSysvolShareAccess
AllowSingleLabelDnsDomain
AutoSiteCoverage
AvoidPdcOnWan
BackgroundRetryInitialPeriod
BackgroundRetryMaximumPeriod
BackgroundRetryQuitTime
BackgroundSuccessfulRefreshPeriod
dbFlag
DnsAvoidRegisterRecords
DnsRefreshInterval
DnsTtl
ExpectedDialupDelay
ForceRediscoveryInterval
GcSiteCoverage
LdapSrvPriority
LdapSrvWeight
MaximumLogFileSize
NdncSiteCoverage
NegativeCachePeriod
NonBackgroundSuccessfulRefreshPeriod
ScavengeInterval
SiteCoverage
SiteName
TryNextClosestSite
UseDynamicDns
AllOrNone
DoReport
ForceQueueMode
IncludeKernelFaults
IncludeMicrosoftApps
IncludeShutdownErrs
IncludeWindowsApps
ShowUI
DWAllowHeadless
DWFileTreeRoot
DWNoExternalURL
DWNoFileCollection
DWNoSecondLevelCollection
DWReporteeName
[нет]
[нет]
[нет]
Headlines
MicrosoftKBSearch
Disabled
IgnoreDomainPasswordPolicyForNewGroups
DisableMulticastBootstrap
DontIncludeMicrosoftSeedServer
SeedServer
DisableMulticastBootstrap
SeedServer
DisableMulticastBootstrap
SeedServer
ActivePowerScheme
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
[нет]
DCSettingIndex
DisableContentFileUpdates
CorporateSQMURL
CEIPEnable
StudyId
DisableRootAutoUpdate
DfsDcNameDelay
NV PrimaryDnsSuffix
ActiveDirectoryBackup
RequireActiveDirectoryBackup
Enabled
IgnoreDefaultList
IgnoreLocalList
AnnounceFlags
EventLogFlags
FrequencyCorrectRate
HoldPeriod
LargePhaseOffset
LocalClockDispersion
MaxAllowedPhaseOffset
MaxNegPhaseCorrection
MaxPollInterval
MaxPosPhaseCorrection
MinPollInterval
PhaseCorrectRate
PollAdjustFactor
SpikeWatchPeriod
UpdateInterval
NtpServer
Type
CrossSiteSyncFlags
Enabled
EventLogFlags
ResolvePeerBackoffMaxTimes
ResolvePeerBackoffMinutes
SpecialPollInterval
Enabled
DisableAntiSpyware
EnableUnknownPrompts
DisableLoggingForKnownGood
DisableLoggingForUnknown
CheckForSignaturesBeforeRunningScan
CheckAlternateDownloadLocation
ForceFullUpdate
SpyNetReporting
DontPowerOffAfterShutdown
CacheTimeout
EfsConfiguration
EfsOptions
RsaKeyLength
SyncForegroundPolicy
MachineAccessRestriction
MachineLaunchRestriction
AllowLocalActivationSecurityCheckExemptionList
ListBox_Support_ActivationSecurityCheckExemptionList
[значение]
ApplyToRemovableMedia
Enable
Enforce
Limit
LimitUnits
LogEventOverLimit
LogEventOverThreshold
Threshold
ThresholdUnits
AdapterDomainName
AppendToMultiLabelName
EnableMulticast
NameServer
RegisterAdapterName
RegisterReverseLookup
RegistrationEnabled
RegistrationOverwritesInConflict
RegistrationRefreshInterval
RegistrationTtl
SearchList
UpdateSecurityLevel
UpdateTopLevelDomainZones
UseDomainNameDevolution
PreventIISInstall
DisableWebPrinting
Immortal
KMPrintersAreBlocked
PhysicalLocation
PhysicalLocationSupport
PruneDownlevel
PruningInterval
PruningPriority
PruningRetries
PruningRetryLog
PublishPrinters
ServerThread
SupportLink
VerifyPublishedState
Auto Publishing
ShutdownReasonOn
ShutdownReasonUI
SnapShot
TimeStampEnabled
TimeStampInterval
EnableAuthEpResolution
ExtErrorInfoExceptions
ExtErrorInformation
RestrictRemoteClients
StateInformation
IgnoreDelegationFailure
MinimumConnectionTimeout
SecurityCenterInDomain
ServicePackSourcePath
SourcePath
CertTemplateName
ColorDepth
CreateEncryptedOnlyTickets
DeleteTempDirsOnExit
FallbackPrintDriverType
fAllowFullControl
fAllowToGetHelp
fAllowUnsolicited
fAllowUnsolicitedFullControl
fDenyTSConnections
fDisableAutoReconnect
fDisableCam
fDisableCcm
fDisableCdm
fDisableClip
fDisableCpm
fDisableForcibleLogoff
fDisableLPT
fDisablePNPRedir
fDisableTerminalServerTooltip
fEnableSmartCard
fEnableTimeZoneRedirection
fEncryptRPCTraffic
fForceClientLptDef
fNoRemoteDesktopWallpaper
fPolicyFallbackPrintDriver
fPreventLicenseUpgrade
fPromptForPassword
fSecureLicensing
fSingleSessionPerUser
fTurnOffSingleAppMode
fUseMailto
fWritableTSCCPermTab
KeepAliveEnable
KeepAliveInterval
LicenseServers
LicensingMode
LoggingEnabled
MaxInstanceCount
MaxTicketExpiry
MaxTicketExpiryUnits
MinEncryptionLevel
OptimizeBandwidth
PerSessionTempDir
SecurityLayer
ShareControlMessage
UseBandwidthOptimization
UseCustomMessages
UserAuthentication
ViewMessage
WFDontAppendUserNameToProfile
WFHomeDir
WFHomeDirDrive
WFHomeDirUNC
WFProfilePath
[значение]
SFCDllCacheDir
SfcQuota
SfcScan
SfcShowProgress
DisableNotifications
DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast
DoNotAllowExceptions
EnableFirewall
[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled
[программа]
[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled
[значение]
AllowInboundEchoRequest
AllowInboundMaskRequest
AllowInboundRouterRequest
AllowInboundTimestampRequest
AllowOutboundDestinationUnreachable
AllowOutboundPacketTooBig
AllowOutboundParameterProblem
AllowOutboundSourceQuench
AllowOutboundTimeExceeded
AllowRedirect
LogDroppedPackets
LogFilePath
LogFileSize
LogSuccessfulConnections
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
Enabled
RemoteAddresses
DesktopShortcut
DisableAutoUpdate
DontUseFrameInterpolation
GroupPrivacyAcceptance
PreventLibrarySharing
QuickLaunchShortcut
DisableEngine
DisablePropPage
DisableWizard
NoBackupToDisk
NoBackupToNetwork
NoBackupToOptical
NoRunNowBackup
OnlySystemBackup
DisablePeerCachingClient
DisablePeerCachingServer
EnableBITSMaxBandwidth
EnablePeercaching
JobInactivityTimeout
MaxBandwidthServed
MaxBandwidthValidFrom
MaxBandwidthValidTo
MaxCacheSize
MaxContentAge
MaxDownloadTime
MaxFilesPerJob
MaxJobsPerMachine
MaxJobsPerUser
MaxRangesPerFile
MaxTransferRateOffSchedule
MaxTransferRateOnSchedule
UseSystemMaximum
CertPropEnabled
EnableRootCertificatePropagation
RootCertificateCleanupOption
AllowDefaultCredentials
AllowDefCredentialsWhenNTLMOnly
AllowFreshCredentials
AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly
AllowSavedCredentials
AllowSavedCredentialsWhenNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowDefault
ConcatenateDefaults_AllowDefNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowFresh
ConcatenateDefaults_AllowFreshNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowSaved
ConcatenateDefaults_AllowSavedNTLMOnly
ConcatenateDefaults_DenyDefault
ConcatenateDefaults_DenyFresh
ConcatenateDefaults_DenySaved
DenyDefaultCredentials
DenyFreshCredentials
DenySavedCredentials
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
IEAKUpdateUrl
CodeBaseSearchPath
Security_HKLM_only
Security_options_edit
Security_zones_map_edit
[значение]
[значение]
[значение]
[значение]
AllowRemoteRPC
AllSigningEqual
DisableBalloonTips
DisableSendGenericDriverNotFoundToWER
DisableSystemRestore
InstallTimeout
AllowAdminInstall
AllowDeviceClasses
AllowDeviceIDs
AllowUserDeviceClasses
DenyDeviceClasses
DenyDeviceIDs
DenyRemovableDevices
DenyUnspecified
[значение]
DetailText
SimpleText
AutoBackupLogFiles
ChannelAccess
File
MaxSize
Retention
Enabled
NoHeapTerminationOnCorruption
DownloadGameInfo
ListRecentlyPlayed
OnlyUseLocalAdminFiles
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoGPOListChanges
NoSlowLink
NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink
AllowLockdownBrowse
AllowLockdownMedia
AllowLockdownPatch
DisableAutomaticApplicationShutdown
DisableBrowse
DisableFlyweightPatching
DisableLoggingFromPackage
DisableLUAPatching
DisableMSI
DisablePatch
DisablePatchUninstall
DisableUserInstalls
EnableAdminTSRemote
EnableUserControl
EnforceUpgradeComponentRules
LimitSystemRestoreCheckpointing
Logging
MaxPatchCacheSize
SafeForScripting
TransformsSecure
Completed
ExitOnMSICW
BypassFirewall
ChangeCHAPSecret
ChangeIQNName
ConfigureiSNSServers
ConfigureTargetPortals
ConfigureTargets
NewStaticTargets
RequireIPSec
RequireMutualCHAP
RequireOneWayCHAP
RestrictAdditionalLogins
AllowLLTDIOOnDomain
AllowLLTDIOOnPublicNet
AllowRspndrOnDomain
AllowRspndrOnPublicNet
EnableLLTDIO
EnableRspndr
ProhibitLLTDIOOnPrivateNet
ProhibitRspndrOnPrivateNet
AlwaysPinSubFolders
CacheQuotaLimit
CacheQuotaLimitUnpinned
DefCacheSize
EconomicalAdminPinning
Enabled
EncryptCache
ExcludeExtensions
PurgeAtLogoff
PurgeOnlyAutoCacheAtLogoff
SlowLinkEnabled
SlowLinkSpeed
[значение]
NC_AllowNetBridge_NLA
NC_ICSClientApp
NC_PersonalFirewallConfig
NC_ShowSharedAccessUI
8021XCARootHash
EnableNvCache
EnablePowerModeState
EnableSolidStateMode
OptimizeBootAndResume
MaxOutstandingSends
NonBestEffortLimit
TimerResolution
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeNonConforming
ServiceTypeQualitative
NoRegistration
AuthenticodeEnabled
DefaultLevel
ExecutableTypes
LogFileName
PolicyScope
TransparentEnabled
AllowCertificatesWithNoEKU
AllowIntegratedUnblock
AllowSignatureOnlyKeys
AllowTimeInvalidCertificates
FilterDuplicateCerts
ForceReadingAllCertificates
IntegratedUnblockPromptString
ReverseSubject
X509HintsNeeded
AddAdminGroupToRUP
AllowX-ForestPolicy-and-RUP
CleanupProfiles
CompatibleRUPSecurity
CopyFileBufferedSynchronousIo
CopyFileChunkSize
CopyFileOverlappedCount
DeleteRoamingCache
DenyUsersFromMachGP
DisableForceUnload
DisableInHelp
DisableLGPOProcessing
GpNetworkStartTimeoutPolicyValue
GpSvcDebugLevel
HelpQualifiedRootDir
LeaveAppMgmtData
LocalProfile
MachineProfilePath
ProfileDlgTimeOut
ProfileErrorAction
ProfileUnloadTimeout
ReadOnlyProfile
RSoPGarbageCollectionInterval
SlowLinkDetectEnabled
SlowLinkProfileDefault
SlowLinkTimeOut
SlowLinkUIEnabled
UserPolicyMode
UserProfileMinTransferRate
WaitForNetwork
DisableGPO
Allow Browse
Disable Advanced
DragAndDrop
Property Pages
Task Creation
Task Deletion
DisableFlashConfigRegistrar
DisableUPnPRegistrar
DisableWPDRegistrar
EnableRegistrars
MaxWCNDeviceNumber
DataRetentionBySizeEnabled
DirSizeLimit
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
DfdAlertTextOverride
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
DownloadToolsEnabled
DownloadToolsLevel
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
ScenarioExecutionEnabled
[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled
AllowIndexingEncryptedStoresOrItems
AllowUsingDiacritics
DataDirectory
PreventIndexingEmailAttachments
PreventIndexingOfflineFiles
PreventIndexingOutlook
PreventIndexingPublicFolders
PreventIndexingUncachedExchangeFolders
PreventUsingAdvancedIndexingOptions
TargetGroup
TargetGroupEnabled
WUServer
WUStatusServer
AUOptions
AUPowerManagement
AutoInstallMinorUpdates
DetectionFrequency
DetectionFrequencyEnabled
ElevateNonAdmins
IncludeRecommendedUpdates
NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
NoAutoUpdate
RebootRelaunchTimeout
RebootRelaunchTimeoutEnabled
RebootWarningTimeout
RebootWarningTimeoutEnabled
RescheduleWaitTime
RescheduleWaitTimeEnabled
ScheduledInstallDay
ScheduledInstallTime
UseWUServer
AllowBasic
AllowDigest
AllowKerberos
AllowNegotiate
AllowUnencryptedTraffic
TrustedHosts
TrustedHostsList
AllowBasic
AllowKerberos
AllowNegotiate
AllowUnencryptedTraffic
IPv4Filter
IPv6Filter
AllowAutoConfig
AllowRemoteShellAccess
IdleTimeout
MaxConcurrentUsers
MaxMemoryPerShellMB
MaxProcessesPerShell
MaxShellsPerUser
ShellTimeOut
DisableOnline
public
public
WriteProtect


Сборник параметров и ветвей реестра Windows

Данный сборник содержит описание параметров и ветвей реестра операционных систем семейства Windows.

Приоритет сделан на параметры ОС Windows Vista, поэтому в сборнике вы можете не найти описания некоторых устаревших параметров предыдущих версий Windows (которые в Windows Vista уже не поддерживаются).

Замечание составителя: описание параметров было выдрано из написанных мною книг о реестре Windows. Выдрано с корнем, без редактирования контекста описания. Тем не менее, я считаю, что по этим описаниям можно разобраться в назначении параметров =)

На данный момент в сборнике содержится описание 5894 параметров и ветвей реестра.

Полезные ссылки

  • http://www.onestyle.com.ua/ - наш официальный сайт. Помимо онлайновой версии словаря компьютерных терминов здесь вы сможете найти можество других полезных вещей, относящихся к компьютерной тематике. Ведь у нас еще есть следующие базы: Привилегии, Счетчик perfmon, Службы/драйверы, Справка: Vista, Реестр Win32, Обновления, Rundll32.exe, Диалоги, Свойства CSS, JavaScript, VBScript, Файл .htaccess, Модель DOM, Синтаксис MySQL, Dynamic HTML, Теги HTML, Атрибуты HTML, Слова, термины, Полезные ссылки, Коды BSOD, Железо, Опции BIOS, Неполадки ПК, Боты ICQ и др., Коды и читы, Функции PHP, Синтаксис INF, API-функции, Модель COM, TypeLib, Свойства WMI, Ассемблер, Сценарии, Директивы, опции, Файлы Windows, Клавиши, Пасхальные яйца, Опции программ, Photoshop, Взлом, GUID, Программы. А кроме того огромное количество авторских статей и форум. И, конечно, анекдоты, поговорки, цитаты - куда же без них.
  • http://www.onestyle.com.ua/o.php?p=149 - онлайновая версия данного справочника.
  • http://creative.jera.com.ua - отличный блог, посвященный дизайну.
  • http://neodn.ru/ - дизайн-студия "Neo Дизайн". Мы недорого и профессионально готовы создать для вас сайт любого уровня сложности.
  • Рассылка subscribe.ru - Подписаться на рассылку "Секреты Windows: статьи о реестре, rundll32.exe, программах". Авторские статьи и книги о недокументированных возможностях Windows.
  • Рассылка subscribe.ru - Подписаться на рассылку "Новости IT-мира". Ежедневно ссылки на новые новости и статьи популярных компьютерных сайтов.
  • - а здесь может быть ваш сайт...

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по адресу onestyle@list.ru. В двух словах о ценах, которые не ударят по вашему кошельку: реклама в справочнике стоит от 1$.

И, кстати, авторство, без него сейчас никуда - словарь составил Роман Клименко.


Наши справочники

  • Сборник советов дизайнеру, компьютерщику, администратору
  • Словарь компьютерных терминов (версия onestyle.com.ua)
  • Сборник дизайнера: свойства CSS
  • Сборник цитат известных людей
  • Сборник полезных сайтов и Интернет-страниц
  • Сборник параметров и ветвей реестра Windows


Теги

~HKCU Данный параметр, расположенный в корневом разделе HKEY_CURRENT_USER, нельзя изменить при помощи оснастки "Редактор объектов групповой политики"

~HKLM Данный параметр, расположенный в корневом разделе HKEY_LOCAL_MACHINE, нельзя изменить при помощи оснастки "Редактор объектов групповой политики"

XP Данный параметр влияет на работу операционной системы Windows XP

2003 Данный параметр влияет на работу операционной системы Windows 2003

Vista Данный параметр влияет на работу операционной системы Windows Vista

Архивация Настраивает возможности архивации и восстановления операционной системы

Безопасность Выполняет настройку компонентов безопасности операционной системы

Вход/выход Настройка запуска, выключения, входа и выхода из операционной системы

Время Настройка работы со временем, а также настройка даты и времени

Значки Настройка отображения значков

Инсталляция Настройка процесса инсталляции программ, компонентов и самой операционной системы

Конфигурация Настройка конфигурации операционной системы

Мониторинг Настройка возможностей мониторинга, встроенных в операционную систему

Оболочка Настройка оболочки операционной системы

Оборудование Настройка возможностей и режимов работы различного оборудования

Окна Настройка параметров отображения окон операционной системы

Поиск Настройка механизмов поиска и индексации в операционной системе

Рабочий стол Настройка параметров отображения рабочего стола Windows

Сеть Настройка сетевых возможностей операционной системы

Локализация Настройка параметров языка, раскладки и локализации операционной системы

GPO Данная запись изменяется при помощи административных шаблонов (групповых политик)

Файловая система Влияет на работу файловой системы компьютера

IE Данный параметр влияет на работу браузера Internet Explorer

Windows Media Данный параметр влияет на работу стандартного проигрывателя Windows Media

Media Center Данный параметр влияет на работу оболочки Windows Media Center

Outlook Данный параметр влияет на работу почтового клиента Outlook Express

Windows Данный параметр влияет на работу операционной системы Windows

Приложения Данный параметр влияет на работу какого-либо приложения

Mobile Данный параметр относится к реестру операционной системы Windows Mobile


на главную страницу


на главную страницу

Local Page
Search Page


на главную страницу

нет


на главную страницу

BrandHeight
SHBigBitMap
SHBrandBitMap
SHSmBrandBitMap
SmBrandHeight


на главную страницу

EnableJavaConsole


на главную страницу

LibraryDatabasePath
UpgradeCheckFrequency


на главную страницу

DisableUpdates


на главную страницу

нет
ActiveDebugging
Enabled
LogSecurityFailures
LogSecuritySuccesses
Remote
Timeout
TrustPolicy
UseWINSAFER


на главную страницу

IconUnderline
MaximizeApps


на главную страницу

нет
CascadeControlPanel
CascadeMyDocuments
CascadeMyPictures
CascadeNetworkConnections
CascadePrinters
ClassicViewState
DisableThumbnailCache
DontPrettyPath
EnableBalloonTips
EncryptionContextMenu
FolderContentsInfoTip
FriendlyTree
Hidden
HideFileExt
HideIcons
IntelliMenus
ListviewAlphaSelect
ListviewShadow
ListviewWatermark
MapNetDrvBtn
NewDragImages
NoNetCrawling
PersistBrowsers
SeparateProcess
ShowAttribCol
ShowCompColor
ShowInfoTip
ShowPreviewHandlers
ShowSuperHidden
Start_AdminToolsRoot
Start_AutoCascade
Start_EnableDragDrop
Start_LargeMFUIcons
Start_MinMFU
Start_NotifyNewApps
Start_ScrollPrograms
Start_ShowControlPanel
Start_ShowHelp
Start_ShowMyComputer
Start_ShowMyDocs
Start_ShowMyGames
Start_ShowMyMusic
Start_ShowMyPics
Start_ShowNetConn
Start_ShowNetPlaces
Start_ShowOEMLink
Start_ShowPrinters
Start_ShowRun
Start_ShowSearch
Start_ShowSetProgramAccessAndDefaults
Start_ShowUser
Start_SortByName
Start_TrackDocs
Start_TrackProgs
StartMenuAdminTools
StartMenuChange
StartMenuFavorites
StartMenuRun
StartMenuScrollPrograms
TaskbarContextMenu
TaskbarGlomming
TaskbarGroupSize
TypeAhead
WebView


на главную страницу

нет
Bitmap
CheckedValue
DefaultValue
HKeyRoot
Mask
RegPath
text
type
UncheckedValue
ValueName
WarningIfNotDefault


на главную страницу

Application


на главную страницу

[{CLSID номер объекта}]
нет


на главную страницу

BalloonTip
Icon Cleanup Time
IconDemoteTimerTick
InfoTipTimerTick
TrayIconResidentInterval


на главную страницу

CacheLimit


на главную страницу

AutoDetect


на главную страницу

1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600
CurrentLevel
Description
DISPLAYNAME
Flags
Icon
LowIcon
MinLevel
PMDisplayName
RecommendedLevel


на главную страницу

нет
FolderShortcutCreated
GoOfflineAction
NoReminders
ReminderFreqMinutes
SyncAtLogoff
SyncAtLogon


на главную страницу

нет
WinOldApp


на главную страницу

[нет]
NoBackButton
NoFileMRU
NoPlacesBar


на главную страницу

[нет]
place0


на главную страницу

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{B5FF6591-8776-42A2-A704-2562C7AA5A3F}
{E098BCD5-7A3C-456F-B143-84DF65C12337}
[нет]
AllowFileCLSIDJunctions
AlwaysShowClassicMenu
ClassicShell
ConfirmFileDelete
CopyEngineNoNotifyMSSearch
DisableFavoritesDirChange
DisableMyMusicDirChange
DisableMyPicturesDirChange
DisableThumbnails
DisableThumbnailsOnNetworkFolders
DisallowRun
DisplayName_FixedDisk
DisplayName_Floppy
DisplayName_OpticalDisk
DisplayName_RemoteDrive
DisplayName_RemovableDisk
DontSetAutoplayCheckbox
DontShowSuperHidden
EnableShellExecuteHooks
EnforceShellExtensionSecurity
ForceClassicControlPanel
ForceRunOnStartMenu
ForceStartMenuLogoff
GreyMSIAds
HideClock
HideRunAsVerb
HideSCABattery
HideSCANetwork
HideSCAPower
HideSCAVolume
InheritConsoleHandles
LinkResolveIgnoreLinkInfo
LockTaskbar
MemCheckBoxInRunDlg
NoAutorun
NoAutoTrayNotify
NoBandCustomize
NoCDBurning
NoChangeStartMenu
NoClose
NoCloseDragDropBands
NoCommonGroups
NoControlPanel
NoCustomizeThisFolder
NoCustomizeWebView
NoDesktop
NoDisconnect
NoDrives
NoDriveTypeAutoRun
NoEncryption
NoExpandedNewMenu
NoFavoritesMenu
NoFileAssociate
NoFileMenu
NoFind
NoFolderOptions
NoHardwareTab
NoInplaceSharing
NoInstrumentation
NoInternetIcon
NoInternetOpenWith
NoLowDiskSpaceChecks
NoManageMyComputerVerb
NoMovingBands
NoNetConnectDisconnect
NoNetCrawling
NoNetHood
NoNetworkConnections
NoNTSecurity
NoOnlinePrintsWizard
NoOptions
NoPreviewPane
NoPrinters
NoPrinterTabs
NoPropertiesMyComputer
NoPropertiesMyDocuments
NoPropertiesRecycleBin
NoPublishingWizard
NoReadingPane
NoRecentDocsHistory
NoRecentDocsMenu
NoRecentDocsNetHood
NoRecycleFiles
NoRemoteChangeNotify
NoRemoteRecursiveEvents
NormalizeLinkNetPidls
NoRun
NoSaveSettings
NoSearchCommInStartMenu
NoSearchComputerLinkInStartMenu
NoSearchFilesInStartMenu
NoSearchFullText
NoSearchInternetInStartMenu
NoSearchInternetLinkInStartMenu
NoSearchProgramsInStartMenu
NoSetActiveDesktop
NoSetFolders
NoSimpleStartMenu
NoSMConfigurePrograms
NoSmHelp
NoSmMyDocs
NoSmMyPictures
NoStartBanner
NoStartMenuEjectPC
NoStartMenuMFUprogramsList
NoStartMenuMorePrograms
NoStartMenuMyGames
NoStartMenuMyMusic
NoStartMenuNetworkPlaces
NoStartMenuPinnedList
NoStartMenuSubfolders
NoTaskGrouping
NoThumbnailCache
NoToolbarCustomize
NoToolbarsOnTaskbar
NoTrayContextmenu
NoTrayItemsDisplay
NoUserFolderInStartMenu
NoViewContextMenu
NoViewOnDrive
NoWebServices
NoWebView
NoWelcomeScreen
NoWindowsUpdate
NoWinkeys
PreventItemCreationInUsersFilesFolder
PreXPSP2ShellProtocolBehavior
QuickLaunchEnabled
RecycleBinDrives
RestrictRun
SeparateProcess
StartMenuLogoff
StartRunNoHOMEPATH
TaskbarLockAll
TaskbarNoAddRemoveToolbar
TaskbarNoNotification
TaskbarNoRedock
TaskbarNoResize
TaskbarNoThumbnail
TurnOffSPIAnimations
UseDefaultTile
UsePathEnvVarForCommandTemplates


на главную страницу

NoModify
NoRemove
NoRepair


на главную страницу

[нет]


на главную страницу

[CLSID]


на главную страницу

NoMobilityCenter


на главную страницу

[нет]
AlphanumPwds
DisablePwdCaching
HideSharePwds
MinPwdLen
NoDialIn
NoFileSharingControl
NoNetSetup
NoNetSetupIdPage
NoNetSetupSecurityPage
NoNetworkGroupContents
NoPrintSharingControl
NoWorkgroupContents


на главную страницу

NoPresentationSettings


на главную страницу

[нет]
DisableInHelp
DisableStartupSound
ExcludedCredentialProviders
HideFastUserSwitching
HideShutdownScripts
HideStartupScripts
NoAdminPage
NoConfigPage
NoDevMgrPage
NoDispAppearancePage
NoDispBackgroundPage
NoDispCPL
NoDispScrSavPage
NoDispSettingsPage
NoFileSysPage
NoProfilePage
NoPwdPage
NoSecCPL
NoThemesTab
NoVirtMemPage
ReportControllerMissing
RunLogonScriptSync


на главную страницу

TurnOffWinCal


на главную страницу

OverrideMoreGadgetsLink
TurnOffSidebar
TurnOffUnsignedGadgets
TurnOffUserInstalledGadgets


на главную страницу

CorporateWerUseAuthentication
DisableArchive
Disabled
DisableQueue
DontShowUI
MaxArchiveCount
MaxQueueCount
SendEFSFiles


на главную страницу

APPCRASH
DefaultConsent
NewUserDefaultConsent


на главную страницу

StoreLocation
WaitonExceptionRecord
WaitOnStart


на главную страницу

[путь к программе и ее название]


на главную страницу

Camp
Ri
Riac
Rip
Rirc
Ris
sRGB


на главную страницу

нет
Load
run


на главную страницу

нет
AutoRestartShell
KeepRasConnection
passwordexpirywarning
shell


на главную страницу

NoExplicitFeedback
NoImplicitFeedback
NoOnlineAssist


на главную страницу

VidCap


на главную страницу

AllowableSystemLocaleTagList
AllowableUserLocaleTagList
CustomLocalesNoSelect
PreferredUILanguages
PreventGeoIdChange
PreventUserOverrides
RestrictSystemLocales
RestrictUserLocales


на главную страницу

DisablePersonalization
RestrictImplicitInkCollection
RestrictImplicitTextCollection


на главную страницу

[нет]
DisableImportExportFavorites


на главную страницу

[нет]
Accessibility
Advanced
AdvancedTab
AutoConfig
Cache
CertifPers
CertifPub
CertifSite
Colors
Connection Settings
ConnectionsTab
Connwiz Admin Lock
ContentTab
DisableDeleteBrowsingHistory
DisableDeleteForms
DisableDeletePasswords
DisableRIED
Fonts
GeneralTab
History
HomePage
Languages
Links
Messaging
Privacy Settings
PrivacyTab
Profiles
ProgramsTab
Proxy
ResetWebSettings
SecAddSites
SecChangeSettings
SecurityTab
Settings


на главную страницу

CheckExeSignatures
RunInvalidSignatures


на главную страницу

Enabled


на главную страницу

BackgroundSyncStatus
DisableAddRemove
DisableEnclosureDownload
DisableFeedPane


на главную страницу

[нет]
NoBrowserSaveWebComplete
NoEditingScheduleGroups
NoEditingSubscriptions
NoRemovingSubscriptions
NoScheduledUpdates
NoSearchCustomization
NoSubscriptionContent


на главную страницу

AllowWindowReuse
DisableFirstRunCustomize
Enable Browser Extensions
Error Dlg Displayed On Every Error
Print_Background
Update_Check_Interval
Update_Check_Page
UseClearType


на главную страницу

iexplore.exe


на главную страницу

LOCALMACHINE_CD_UNLOCK


на главную страницу

ListBox_Support_Allow


на главную страницу

MyPics_Hoverbar


на главную страницу

[нет]
DisablePopupFilterLevel
No_LaunchMediaBar
NoCrashDetection
NoExtensionManagement
NoPopupManagement
NoSelectDownloadDir
RestrictPopupExceptionList


на главную страницу

DisableCustomerImprovementProgram


на главную страницу

[нет]
CEIP
CorpPC2Phone
DisableCollaborationApps
DisableFileTransfer
DisableInkiM
DisableNM
DisablePC2PCAudio
DisableVideo
PreventAutoRun
PreventAutoUpdate
PreventRun


на главную страницу

PreferredUILanguages


на главную страницу

DisableNetworkProjector


на главную страницу

DisablePenTraining


на главную страницу

DisableBackupRestore
DisableLocalPage
DisableLocalRestore
DisableRemotePage
DisableRemoteRestore
HideBackupEntries


на главную страницу

Soundrec


на главную страницу

NoHotStart


на главную страницу

DisableInkball
DisableJournal
DisableNoteWriterPrinting
DisableSnippingTool
DisableStickyNotes
PreventButtonApplicationLaunch
PreventButtonBackEscapeMapping
PreventButtonPressAndHold
PreventFlicks
PreventFlicksLearningMode
TurnOffButtons
TurnOffPenFeedback
TurnOffTouchInput


на главную страницу

CodecDownload
MovieMaker
WebHelp
WebPublish


на главную страницу

COMClassStore


на главную страницу

DisablePCA
VDMDisallowed


на главную страницу

DisableBackupLauncher
DisableBackupToDisk
DisableBackupToNetwork
DisableBackupToOptical
DisableBackupUI
DisableRestoreUI
DisableSystemBackupUI


на главную страницу

PerfCplEnabled
SolutionsEnabled
UpsellEnabled


на главную страницу

Locked Down


на главную страницу

DisableCachingOfSSLPages
DisableIDNPrompt
EnableHttp1_1
EnableNegotiate
ListBox_Support_ZoneMapKey
ProxyHttp1.1
ProxySettingsPerUser
SecureProtocols
ShowPunycode
WarnonBadCertRecving
WarnOnPostRedirect
WarnonZoneCrossing


на главную страницу

1001
1004
1200
1201
1208
1209
120A
1400
1402
1405
1406
1407
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1800
1802
1803
1804
1809
1A00
1A04
1C00
1E05
2000
2001
2004
2100
2101
2102
2103
2200
2201
2400
2401
2402
2500
2600


на главную страницу

ListBox_Support_0
ListBox_Support_1
ListBox_Support_2
ListBox_Support_3
ListBox_Support_4


на главную страницу

InternetZoneTemplate
IntranetZoneTemplate
LocalMachineZoneLockdownTemplate
LocalMachineZoneTemplate
RestrictedSitesZoneTemplate
TrustedSitesZoneTemplate


на главную страницу

AutoDetect
IntranetName
ProxyByPass
UNCAsIntranet


на главную страницу

[название сайта]


на главную страницу

DoNotRunDigitalLocker


на главную страницу

DontPromptForWindowsUpdate
DontSearchWindowsUpdate


на главную страницу

DefaultColorizationColorAlpha
DefaultColorizationColorBlue
DefaultColorizationColorGreen
DefaultColorizationColorRed
DefaultColorizationColorState
DisallowAnimations
DisallowColorizationColorChanges
DisallowComposition
DisallowFlip3D


на главную страницу

PreventHandwritingErrorReports


на главную страницу

AlwaysInstallElevated
DisableRollback


на главную страницу

EventLoggingLevel
GoOfflineAction
InitialBalloonTimeoutSeconds
NoCacheViewer
NoConfigCache
NoMakeAvailableOffline
NoReminders
ReminderBalloonTimeoutSeconds
ReminderFreqMinutes
SyncAtLogoff
SyncAtLogon
SyncAtSuspend


на главную страницу

[нет]
AllowRemoteDASD
Deny_All
RebootTimeinSeconds
RebootTimeinSeconds_state


на главную страницу

Deny_Read
Deny_Write


на главную страницу

[GUID-номер устройства]


на главную страницу

AutoWakeDisabled
DeleteDataOnLogoff
Disabled
PIN
PINTimeout
SetPIN


на главную страницу

AllowBlockingAppsAtShutdown
DenyRsopToInteractiveUser
DLT_AllowDomainMode
GroupPolicyMinTransferRate
GroupPolicyRefreshTime
GroupPolicyRefreshTimeOffset
GroupPolicyRefreshTimeOffsetDC
RsopLogging


на главную страницу

LocalizeXPRelativePaths


на главную страницу

DisableWcnUi


на главную страницу

TurnOffWindowsCollaboration
TurnOnWindowsCollaborationAuditing


на главную страницу

ConfigureArchive
CorporateWerPortNumber
CorporateWerServer
CorporateWerUseSSL
DisableArchive
Disabled
DisableQueue
DontSendAdditionalData
ForceQueue
LoggingDisabled
MaxArchiveCount
MaxQueueCount
QueuePesterInterval


на главную страницу

[параметр разрешения]
DefaultConsent
DefaultOverrideBehavior


на главную страницу

[программа-исключение]


на главную страницу

ProhibitInstallUninstall


на главную страницу

DisableACIntegration
DisableEdgeTarget
HideIPTIPTarget
HideIPTIPTouchTarget
IncludeRareChar
PasswordSecurity
PasswordSecurityState
PRCGesture
ScratchOut
ScratchOutState


на главную страницу

DisableCommunities
ManualLaunchAllowed


на главную страницу

DisableHTTPPrinting
DisableWebPnPDownload
ForceCSREMFDespooling
RegisterSpoolerRemoteRpcEndPoint


на главную страницу

[нет]
DisableConfig
DisableSR


на главную страницу

DisablePasswordSaving
fReconnectSame
fResetBroken
InitialProgram
MaxConnectionTime
MaxDisconnectionTime
MaxIdleTime
SessionDirectoryActive
SessionDirectoryClusterName
SessionDirectoryExposeServerIP
SessionDirectoryLocation
Shadow
WorkDirectory


на главную страницу

MediaCenter


на главную страницу

PreventCodecDownload
TitleBar


на главную страницу

NoAUAsDefaultShutdownOption
NoAUShutdownOption


на главную страницу

нет
ButtonsText
LargeButtons
Viewaddress
ViewMain


на главную страницу

нет
Menu
Settings


на главную страницу

ServiceParameters
LocalService
DllSurrogate
ActivateAtStorage
RunAs
AuthenticationLevel
нет
(по умолчанию)
RemoteServerName


на главную страницу

TaskbarGroupIcon
нет
NoOpen
NoStartPage


на главную страницу

(по умолчанию)


на главную страницу

Propertiestext
Properties
Opentext


на главную страницу

SortOrderIndex


на главную страницу

Control
Insertable
нет
(по умолчанию)
InfoTip
LocalizedString
ClassID
AppID
System.ControlPanel.Category
System.ApplicationName


на главную страницу

OpenIcon
нет
(по умолчанию)


на главную страницу

нет
(по умолчанию)


на главную страницу

JavaClass
нет
(по умолчанию)
ThreadingModel


на главную страницу

WantsFORDISPLAY
CallForAttributes
HideInWebView
HideFolderVerbs
нет
attributes
System.HideOnDesktop


на главную страницу

{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} 2


на главную страницу

flags


на главную страницу

DocObject
нет
NewMenuAllowedTypes


на главную страницу

нет
NewMenuAllowedTypes


на главную страницу

BrowserFlags


на главную страницу

нет
IsShortcut


на главную страницу

нет
Extension
CLSID
Encoding


на главную страницу

нет
NeverShowExt


на главную страницу

BrowseInPlace
Thumbnail
DEFAULTDROPEFFECT
нет
(по умолчанию)
EditFlags
AlwaysShowExt
NeverShowExt
InfoTip
TileTip
FullDetails


на главную страницу

MUIVerb
Extended
нет
(по умолчанию)
LegacyDisable
ProgrammaticAccessOnly
MUIVerb
NoWorkingDirectory
Extended


на главную страницу

FriendlyAppName


на главную страницу

NoOpen
нет
(по умолчанию)
ContentType
PerceivedType


на главную страницу

нет
NullFile
FileName
Command
IconPath
MenuText


на главную страницу

NoExtension
DontRename


на главную страницу

(по умолчанию)
нет


на главную страницу

нет
CursorSize
FullScreen
HistoryBufferSize
HistoryNoDup
InsertMode
NumberOfHistoryBuffers
QuickEdit
ScreenBufferSize
WindowSize
WordDelimiters


на главную страницу

On


на главную страницу

AutoRepeatDelay
AutoRepeatRate
BounceTime
DelayBeforeAcceptance
Flags


на главную страницу

MaximumSpeed
TimeToMaximumSpeed


на главную страницу

TimeToWait


на главную страницу

нет
Current
CustomColors


на главную страницу

нет
SelectedStyle


на главную страницу

DisplayName


на главную страницу

Notification Area Icon


на главную страницу

нет
ActiveBorder
ActiveTitle
AppWorkSpace
Background
ButtonFace
ButtonHilight
ButtonLight
ButtonShadow
ButtonText
GradientActiveTitle
GradientInactiveTitle
GrayText
Hilight
HilightText
HotTrackingColor
InactiveBorder
InactiveTitle
InactiveTitleText
InfoText
InfoWindow
Menu
MenuHilight
MenuText
Scrollbar
TitleText
Window
WindowText


на главную страницу

нет
AppStarting
Arrow
Crosshair
Hand
Help
Ibeam
No
NWPen
SizeAll
SizeNESW
SizeNS
SizeNWSE
SizeWE
UpArrow
Wait


на главную страницу

нет
ActiveWndTrkTimeout
AutoEndTasks
CaretWidth
ClickLockTime
CoolSwitchColumns
CoolSwitchRows
CursorBlinkRate
DragFullWindows
DragHeight
DragWidth
FocusBorderHeight
FocusBorderWidth
FontSmoothing
FontSmoothingType
ForegroundFlashCount
ForegroundLockTimeout
HungAppTimeout
LowPowerActive
LowPowerTimeOut
MenuShowDelay
PaintDesktopVersion
Pattern
PreferredUILanguages
ScreenSaveActive
ScreenSaverIsSecure
ScreenSaveTimeOut
SCRNSAVE.EXE
SmoothScroll
TileWallpaper
UserPreferencesMask
WaitToKillAppTimeout
Wallpaper
WallpaperStyle
WheelScrollChars
WheelScrollLines
LowLevelHooksTimeout


на главную страницу

нет
BorderWidth
CaptionFont
CaptionHeight
CaptionWidth
IconFont
IconSpacing
IconTitleWrap
IconVerticalspacing
inHorzGap
MenuFont
MenuHeight
MenuWidth
MessageFont
MinAnimate
MinArrange
MinVertGap
PaddedBorderWidth
ScrollHeight
ScrollWidth
Shell Icon Size
Shell Small Icon Size
Size
SmCaptionFont
SmCaptionHeight
SmCaptionWidth
MinWidth


на главную страницу

Virtual Key


на главную страницу

нет
iCurrDigits
iCurrency
iDigits
iLZero
iMeasure
iNegCurr
iNegNumber
iTime
iTimePrefix
iTLZero
NumShape
s1159
s2359
sCurrency
sDecimal
sGrouping
sList
sLongDate
sMonDecimalSep
sMonGrouping
sMonThousandSep
sNativeDigits
sNegativeSign
sShortDate
sThousand
sTime
sTimeFormat


на главную страницу

Nation


на главную страницу

нет
InitialKeyboardIndicators
KeyboardDelay
KeyboardSpeed


на главную страницу

нет
ActiveWindowTracking
DoubleClickHeight
DoubleClickSpeed
DoubleClickWidth
MouseHoverHeight
MouseHoverTime
MouseHoverWidth
MouseSensitivity
MouseSpeed
MouseThreshold1
MouseThreshold2
MouseTrails
SmoothMouseXCurve
SmoothMouseYCurve
SnapToDefaultButton
SwapMouseButtons


на главную страницу

нет
CurrentPowerPolicy


на главную страницу

нет
Description
Name
Policies


на главную страницу

нет
Beep


на главную страницу

DstNotification


на главную страницу

нет
DisplayName
Enable
TzRegKeyName


на главную страницу

нет
Attributes


на главную страницу

нет
1


на главную страницу

нет
Language Hotkey
Layout Hotkey


на главную страницу

DownloadGameInfo
ListRecentlyPlayed


на главную страницу

FolderType


на главную страницу

нет
ProviderName
RemotePath
UserName


на главную страницу

EnableBalloonNotificationsLocal
EnableBalloonNotificationsRemote


на главную страницу

нет
InternetProfile


на главную страницу

нет
ProgramCount


на главную страницу

LiveScrolling


на главную страницу

MenuShadows


на главную страницу

MenuShadows
MenuAnimation


на главную страницу

MenuAnimation
MenuShadows


на главную страницу

DuckyProperty


на главную страницу

MaxDVDOverSizeBlocks
ShowBurnProofCount


на главную страницу

ShowSingleRecorderSpeed


на главную страницу

Language


на главную страницу

ShowAd


на главную страницу

CompletionChar


на главную страницу

StatusBar


на главную страницу

WindowX


на главную страницу

Disable Thread Input Manager
ShowTipbar


на главную страницу

ExtraIconsOnMinimized
Label
ShowStatus
Transparency


на главную страницу

нет
DemoteLevel


на главную страницу

нет
DontShowCloseLangBarDlg
DontShowMinimizeLangBarDlg
Left
NewLook
ShowDebugMenu
ShowShadow
TimerElapseBACKTOALPHA
Top
Vertical


на главную страницу

AnimationsShiftKey
Max3DWindows


на главную страницу

DefaultInterval
SyncStatus


на главную страницу

нет
Use PASV
Use Web Based FTP


на главную страницу

Default LDAP Account
Default Mail Account
Default News Account


на главную страницу

нет
Completed


на главную страницу

Download Directory
Show_FullURL
SmartDithering


на главную страницу

ButtonLayout
TextOption


на главную страницу

нет
TileWallpaper
Wallpaper
WallpaperStyle


на главную страницу

BackupWallpaper


на главную страницу

нет
Clsid
Exec
MenuStatusBar
MenuText
Script


на главную страницу

Sound


на главную страницу

AutoMarkAsReadOPV
TurnOffOPV


на главную страницу

нет
Online_Support


на главную страницу

FirstTime


на главную страницу

нет
AskUser


на главную страницу

AcceptLanguage


на главную страницу

Default_IEFontSize
Default_Script


на главную страницу

нет
IEFixedFontName
IEPropFontName


на главную страницу

нет
AddToFavoritesExpanded
AllowWindowReuse
Anchor Underline
AutoSearch
BigBitMap
Check_Associations
CheckDocumentForProgID
Disable Script Debugger
DisableScriptDebuggerIE
Display Inline Images
Display Inline Videos
Enable AutoImageResize
Enable Browser Extensions
Enable_MyPics_Hoverbar
EnableSearchPane
Error Dlg Displayed On Every Error
Expand Alt Text
FavIntelliMenus
Force Offscreen Composition
FormSuggest Passwords
FormSuggest PW Ask
Friendly http errors
FullScreen
Image_Filter
Move System Caret
NoJITSetup
NotifyDownloadComplete
NoUpdateCheck
NoWebJITSetup
NscSingleExpand
Offset
Page_Transitions
Play_Animations
Play_Background_Sounds
Print_Background
Secondary Start Pages
Show image placeholders
ShowGoButton
SmallBitMap
SmoothScroll
Start Page
Update_Check_Interval
Update_Check_Page
Use FormSuggest
Use_DlgBox_Colors
UseClearType
UseThemes
Window Title
Window_Min_Height
Window_Min_Width
Window_Placement
XMLHTTP
Default_Page_URL
IEWatsonDisabled
RunOnceComplete
StatusBarOther


на главную страницу

Autoplay
SuppressOnlineContent


на главную страницу

(по умолчанию)
нет
Contexts


на главную страницу

нет
AllowHTTPS
BlockControls
BlockUserInit
PlaySound
PopupMgr
UseHooks
UseSecBand
UseTimerMethod


на главную страницу

header
footer


на главную страницу

DefaultScope


на главную страницу

нет
DisplayName
URL


на главную страницу

нет
Provider


на главную страницу

%
&
(по умолчанию)
+
нет
[пробел]


на главную страницу

нет
Safety Warning Level
Sending_Security
Viewing_Security


на главную страницу

нет
Always Use My Colors
Always Use My Font Face
Always Use My Font Size
Anchor Color
Anchor Color Hover
Anchor Color Visited
Background Color
Text Color
Use Anchor Hover Color


на главную страницу

нет
Use My Stylesheet
User Stylesheet


на главную страницу

Enabled
LastSessionPages
OpenAdjacent
OpenAllHomePages
OpenInForeground
PopupsUseNewWindow
QuickTabsThreshold
ShortcutBehavior
ShowTabsWelcome
UseHomepageForNewTab
UseMRUSwitching
WarnOnClose
WarnOnCloseAdvanced


на главную страницу

нет
BackBitmap
BackBitmapIE5
BackBitmapShell
BrandBitmap
LinksFolderName
Locked
ShowDiscussionButton
ShowTaskFolder
SmBrandBitmap


на главную страницу

ShiftQuickCompletePrefix
ShiftQuickCompleteSuffix


на главную страницу

ResetTextSizeOnStartup
ResetTextSizeOnZoom
ResetZoomOnStartup


на главную страницу

EnableJIT
EnableLogging


на главную страницу

нет
AppBar
StationaryInvertColors
StationaryMagLevel
StationaryStartMinimized
StationaryTrackCursor
StationaryTrackFocus
StationaryTrackText
UseHotkeys


на главную страницу

EnableAutoUpgrade


на главную страницу

EnableDVDUI
OpenDir


на главную страницу

AspectX
AspectY


на главную страницу

CurrentSkin


на главную страницу

BorderColor
DontUseFrameInterpolation
DVDUseVMRFSCntrls
DXVA
IgnoreAVSync
UseFullScrMS
UseVMRFullScreenCntr


на главную страницу

[TrackFoldersDirectories_номер]
нет
AcceptedPrivacyStatement
AddToMRU
AlwaysOnTop
AlwaysOnTopVTenApp
AlwaysOnTopVTenSkin
AppColorAux2
AppColorBlackBackground
AppColorDark
AppColorDarkV11
AppColorLight
AppColorLightV11
AppColorMedium
Audio_LCID
AutoAddMusicToLibrary
AutoAddRemovable
AutoCopyCD
AutoCopyCDInRipTabOnly
AutoEjectCD
AutoMetadataUpdate
AutoOrganize
AutoRename
BackgroundScanCompleteDate
BackgroundTranscodeAudio
BackgroundTranscodeVideo
BackHueShift
BackHueShift
BackSaturation
ButtonSaturation
CDAutoPlay
CDBurnAutoEject
CDBurnNormalizeAudio
CDBurnSpeed
CDRecordDRM
CDRecordFileDetail
CDRecordFileSeparator
CDRecordMode
CDRecordMP3
CDRecordPath
CopyToCDBalloonDisplayed
CurrentBackgroundScanFolder
CurrentEffectType
CustomBufferTime
CustomUDPPort
DataCDCreateFolders
DataCDSavePlaylistAsM3U
DataCDTranscodeMode
DeinterlaceVideo
DeleteDevicePlaylistContents
DeletePhysicalFile
DeleteRemovesFromComputer
DisableLicenseRefresh
DisableMRU
DoNotShowAnchor
DVD_Menu_LCID
DynamicRangeControl
EnableScreensaver
FlushRatingsToFiles
ForceBiDi
ForceOnline
FullModeTaskbar
Height
HeightV11
HTMLViewAsk
ItemPlayingBackgroundColor
ItemPlayingColor
LibraryAutohideColumns
LibraryBasketVisibleBrowse
LibraryCurrentSchema
LibraryLastAddTime
LibraryTreeVisible
LocalSAMIFilesEnabled
MaxBandwidth
Maximized
MediaLibraryCreateNewDatabase
MetadataRetrieval
ModeLoop
ModeShuffle
Mute
NowPlayingMetadata
NowPlayingPlaylist
NowPlayingQuickHide
NowPlayingSettings
PlayerScriptCommandsEnabled
PromptLicenseBackup
SearchAddPreviouslyDeleted
SearchMinAudio
SearchMinVideo
SearchNormalization
SearchOnlyMyPersonalFolder
SearchPath
SearchUpdateMetadata
SendUserGUID
ShowAlbumArt
ShowAppTitlebar
ShowAppTitlebarVTen
ShowCaptions
ShowTitles
SilentAcquisition
SilentDRMConfiguration
SnapToVideoV11
Subtitle_LCID
TitlebarMouseover
ToolBarButtonFace
ToolBarButtonFaceV11
ToolBarButtonHighlight
ToolBarButtonHighlightV11
ToolBarButtonShadow
ToolBarButtonShadowV11
TrackFoldersDirectories
TranscodedFilesCachePath
TranscodedFilesCacheSize
TranscodedVideoComplexity
UpgradeCheckFrequency
UpgradeCodecPrompt
UsageTracking
UseCustomUDPPort
UseDefaultBufferTime
UseHTTP
UseMulticast
UseTCP
UseUDP
VoiceMailMiniMode
Volume
WebScriptCommandsEnabled
WebStreamsEnabled
Width
WidthV11
WMAProRecordRate
WMARecordRate
X
XV11
Y
YV11
StartInMediaGuide
AskMeAgain


на главную страницу

ProxyBypass
ProxyExclude
ProxyName
ProxyPort
ProxyStyle


на главную страницу

CDPlayDigital
CDPlayJitterCorrect
CDRecordDigital
CDRecordJitterCorrect
HDCDMode


на главную страницу

DesktopShortcut
QuickLaunchShortcut


на главную страницу

AlwaysOnTop
AppSettings
CEIP Preference
DSBkgndMode
FirstTimeUser
FtReceiveFolder
PassportBalloon
PassportWizard
WindowMax
WindowRect


на главную страницу

ShowDisconnectedDevices
ShowHiddenDevices


на главную страницу

нет
fMLE_is_broken
fWrap
iMarginBottom
iPointSize
iWindowPosDX
iWindowPosDY
iWindowPosX
iWindowPosY
lfCharSet
lfEscapement
lfFaceName
lfItalic
lfStrikeOut
lfUnderline
lfWeight
StatusBar
szHeader
szTrailer


на главную страницу

MSOLAPVersionDependent
UndoHistory


на главную страницу

нет
Autostart
QuietStart


на главную страницу

Сachesize


на главную страницу

RespectSystemFontSmooth


на главную страницу

MinToTray


на главную страницу

нет
AutoUpdateAddress
Bullet Path
Clipart URL
Dlg Bullet Path
Dlg HorizontalLine
HorizontalLine Path
LocalContent
LocalPageStyles
WebArt Path


на главную страницу

AutoGrammar
AutoSave-Path
AutoSpell
BackgroundPrint
BackgroundSave
Bak-Extension
BitMapMemory
CacheSize
DateFormat
Doc-Extension
Doc-Path
Dot Extension
EnableMacroVirus
NoEditTime
OleDot
Picture-Path
PlainTextAutoFormat
ProgramDir
SlowShading
Startup-Path
StartWhatIsNew
TimeFormat
Tools-Path
UpdateDictionaryNumber
User Dot Path
Wordmail-Path
Workgroup Dot Path
WPHelp


на главную страницу

нет
Cfg File Location
Default Template
DlgDefTpl
Option


на главную страницу

нет
AsstFile
AsstState
CurrAsstFile
CurrAsstState


на главную страницу

DWNeverUpload
DWNoExternalURL
DWNoFileCollection
DWNoSecondLevelCollection
FirstrRun
UserData


на главную страницу

нет
AsstAssistWithAlerts
AsstAssistWithHelp
AsstAssistWithWizards
AsstFeatureTips
AsstFile
AsstGuessHelp
AsstHiddenCount
AsstKeyboardShortcutTips
AsstMouseTips
AsstMoveWhenInTheWay
AsstOnlyHighPriorityTips
AsstSearchInProgram
AsstSounds
ClipboardClosedUnused
ClipboardOpenedTrigger


на главную страницу

нет
ItemSize


на главную страницу

нет
show


на главную страницу

нет
Name
Path


на главную страницу

нет
AcbControl


на главную страницу

нет
Microsoft Excel AWDropdownHidden
Microsoft Outlook AWDropdownHidden
Microsoft Visual Basic AWDropdownHidden
Microsoft Word AwDropdownHidden


на главную страницу

AltStartup
AutoDec
DefaultPath
DefFileMRU
ExtendList
Font
Maximized
Option5
Option6
Option95
Options
Options3
Pos
ShowWindowsInTaskbar
StartupDialog


на главную страницу

нет
Level1Remove


на главную страницу

нет
AutoGrammar
AutoSpell
LastUILang
NoLiveScrolling
PICTURE-PATH
PROGRAMDIR


на главную страницу

Logging


на главную страницу

Disable
URL


на главную страницу

EULAAccepted


на главную страницу

OPERATORDIAL
PhonebookMode
PopupOnTopWhenRedialing


на главную страницу

FormatConsistencyWavyUnderlineColor
GrammarWavyUnderlineColor
SpellingWavyUnderlineColor


на главную страницу

нет
CriticalDevicesInstalled
SidsGenerated


на главную страницу

нет
Email Name


на главную страницу

DisplayLogo


на главную страницу

нет
FindFlags
LastKey
View


на главную страницу

нет
Services


на главную страницу

DefaultFormat


на главную страницу

нет
AltColor
AltEncryptionColor
AltTabSettings
DirectoryColsX
DocFindColsX
EnableAutoTray
link
Max Cached Icons
NetDomainColsX
NoFileFolderConnection
ShellState
Shutdown Setting
ThumbnailQuality
ThumbnailSize
DesktopProcess


на главную страницу

AlwaysShowMenus
AutoCheckSelect
IconsOnly
SharingWizardOn
ShowCompColor
ShowTypeOverlay
Start_SearchComm
Start_SearchFiles
Start_SearchInternet
Start_SearchPrograms
TaskbarAnimations
TaskbarSizeMove
UseDoubleClickTimer
WebViewBarricade
StartButtonBalloonTip
Start_ShowRecentDocs


на главную страницу

нет
BottomMarginPx
Columns
FadeOut_ms
FadeOutThreshold_ms
FinalAlpha
MaxIconSizePx
MaxThumbSizePx
MinThumbSizePcent
MinWidthPx
OverlayIconDXPx
OverlayIconDYPx
OverlayIconPx
Rows
SideMarginPx
StartAlpha
TextBottomPX
ThumbSpacingXPx
ThumbSpacingYPx
TopMarginPx


на главную страницу

нет
Append Completion
AutoSuggest
Use AutoComplete


на главную страницу

DisableAutoplay


на главную страницу

MaxCapacity
NukeOnDelete


на главную страницу

нет
FullPath
FullPathAddress
Settings
Use Search Asst


на главную страницу

Auto Eject
CD Recorder Drive
ImageStashLocation


на главную страницу

Drive Type
IsImapiDataBurnSupported
UdfIncompatible


на главную страницу

TotalBytes
нет
Blank Disc
Disc Label
FreeBytes
IsImapiEraseSupported


на главную страницу

Active
StagingPath


на главную страницу

RecentView
ShowCategoryMobilePC


на главную страницу

Progid


на главную страницу

нет
Order


на главную страницу

PageSpaceControlSizer
PreviewPaneSizer


на главную страницу

ArchivedFiles
AutoWildCard
EnableNaturalQuerySyntax
SearchSubFolders
SystemFolders
WholeFileSystem


на главную страницу

SearchOnly


на главную страницу

ADMINISTRATIVE TOOLS
APPDATA
CACHE
CD BURNING
COOKIES
DESKTOP
FAVORITES
FONTS
HISTORY
LOCAL APPDATA
MY MUSIC
MY PICTURES
MY VIDEO
NETHOOD
PERSONAL
PRINTHOOD
PROGRAMS
RECENT
SENDTO
START MENU
STARTUP
Templates


на главную страницу

FavoritesResolve
StartMenuIndexed
StartPanel_FadeDelay
StartPanel_FadeIn
StartPanel_FadeOut


на главную страницу

нет
Settings


на главную страницу

нет
TaskbarWinXP


на главную страницу

Settings


на главную страницу

нет
IconStreams
PastIconsStream


на главную страницу

нет
shell:ControlPanelFolder


на главную страницу

AUTOCONFIGURL
AUTOPROXYDETECTMODE
CertificateRevocation
DisableCachingOfSSLPages
DisableIDNPrompt
DisableKeepAlive
DisablePasswordCaching
EnableAutodial
EnableHttp1_1
EnableNegotiate
EnablePunycode
FromCacheTimeout
GlobalUserOffline
KeepAliveTimeout
MaxConnectionsPer1_0Server
MaxConnectionsPerServer
MaxHttpRedirect
ProxyEnable
ProxyHttp1.1
ProxyOverride
ProxyServer
ReceiveTimeout
SecureProtocols
ServerInfoTimeout
ShowPunycode
SocketReceiveBufferLength
SocketSendBufferLength
SyncMode5
UrlEncoding
User Agent
WarnonBadCertRecving
WarnOnBadCertSending
WarnOnHTTPSToHTTPRedirect
WarnOnPostRedirect
WarnonZoneCrossing


на главную страницу

Persistent


на главную страницу

RegistrationCompleted


на главную страницу

UTF8Encoding


на главную страницу

нет
DaysToKeep


на главную страницу

нет
IntranetName
ProxyBypass
UNCAsIntranet


на главную страницу

[название протокола]


на главную страницу

1A10


на главную страницу

нет
AcquisitionFlags
FileTemplateId
FolderTemplateId
RootDirectory


на главную страницу

NoAddingComponents
NoClosingComponents
NoComponents
NoDeletingComponents
NoEditingComponents
NoHTMLWallpaper


на главную страницу

Add
Delete


на главную страницу

DefaultFileTypeRisk
HighRiskFileTypes
LowRiskFileTypes
ModRiskFileTypes


на главную страницу

HideZoneInfoOnProperties
SaveZoneInformation
ScanWithAntiVirus
UseTrustedHandlers


на главную страницу

Btn_Back
Btn_Copy
Btn_Cut
Btn_Discussions
Btn_Edit
Btn_Encoding
Btn_Favorites
Btn_Folders
Btn_Forward
Btn_Fullscreen
Btn_History
Btn_Home
Btn_MailNews
Btn_Paste
Btn_Print
Btn_Refresh
Btn_Search
Btn_Size
Btn_Stop
Btn_Tools
ClearRecentDocsOnExit
ClearRecentProgForNewUserInStartMenu
DisableCurrentUserRun
DisableCurrentUserRunOnce
DisableLockWorkstation
DisablePersonalDirChange
DisallowCpl
ForceActiveDesktopOn
Intellimenus
MaxRecentDocs
NoActiveDesktop
NoActiveDesktopChanges
NoAddPrinter
NoAutoUpdate
NoChangeAnimation
NoChangeKeyboardNavigationIndicators
NoComputersNearMe
NoDeletePrinter
NoDesktopCleanupWizard
NoDFSTab
NoEncryption
NoLogOff
NoResolveSearch
NoResolveTrack
NoRunasInstallPrompt
NoSecurityTab
NoSetTaskbar
NoSharedDocuments
NoShellSearchButton
NoSMBalloonTip
NoStartMenuSearchComm
NoStartMenuSearchFiles
NoStartMenuSearchInternet
NoStartMenuSearchPrograms
NoThemesTab
NoUserNameInStartMenu
PromptRunasInstallNetPath
RecycleBinSize
RestrictCpl
RestrictWelcomeCenter
SpecifyDefaultButtons
TaskbarNoDragToolbar
UseFoldersInStartMenu
NoDevMgrUpdate


на главную страницу

[значение]


на главную страницу

InternetExtensionAction
InternetExtensionName


на главную страницу

NoEntireNetwork


на главную страницу

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
[нет]


на главную страницу

NoDefaultPrograms
NoGetPrograms
NoInstalledUpdates
NoProgramsAndFeatures
NoProgramsCPL
NoWindowsFeatures
NoWindowsMarketplace


на главную страницу

ConnectHomeDirToRoot
DefaultLogonDomain
DisableChangePassword
DisableRegistryTools
DisableShutdownNamedPipe
DisableTaskMgr
DisplayLastLogonInfo
DontDisplayLogonHoursWarnings
EnableProfileQuota
HideLegacyLogonScripts
HideLogoffScripts
HideLogonScripts
IncludeRegInProQuota
LogonHoursAction
MaxProfileSize
NoChangingWallPaper
NoColorChoice
NoSizeChoice
NoVisualStyleChoice
ProfileQuotaMessage
SetVisualStyle
Shell
ShutdownSessionTimeout
SoftwareSASGeneration
Wallpaper
WallpaperStyle
WarnUser
WarnUserTimeout


на главную страницу

DefaultCategory
NoAddFromCDorFloppy
NoAddFromInternet
NoAddFromNetwork
NoAddPage
NoAddRemovePrograms
NoChooseProgramsPage
NoRemovePage
NoServices
NoSupportInfo
NoWindowsSetupPage


на главную страницу

DisableWindowsUpdateAccess


на главную страницу

нет
Brightness
NumLayers
Speed


на главную страницу

нет
MaterialGlass
Radius
ShowBubbles
ShowShadows
SphereDensity
TurbulenceForce
TurbulenceSpeed


на главную страницу

нет
CameraFOV
LineWidth
NumLines


на главную страницу

нет
Blur
CameraFOV
NumRibbons
RibbonWidth


на главную страницу

ThemeFile


на главную страницу

нет
Location
MaxCacheFileSize1024
MaxCacheFileSize256
MaxCacheFileSize32
MaxCacheFileSize96
MaxPercentageOfFreeSpaceForRebalancing
MinCacheFilesSizesWhenShrinking1024
MinCacheFilesSizesWhenShrinking256
MinCacheFilesSizesWhenShrinking32
MinCacheFilesSizesWhenShrinking96
ShrinkIfGreaterThanPercentageOfFreeSpace


на главную страницу

MessageExpiryDays


на главную страницу

NoChannelLogging
NoScheduledUpdates


на главную страницу

State


на главную страницу

AnimationsShiftKey
ColorizationColor
ColorizationOpaqueBlend
CompositionPolicy


на главную страницу

BagMRU Size


на главную страницу

Auto Add Senders Cert To WAB
BodyBarPath
Dial During Poll
Dont Encrypt For Self
Email Security Zone
Encode incoming messages
Expand Unread
ExpungeFolders
HideFolderBar
Legacy Background Compaction
Message List Tips
No Modify Accts
NoSplash
Reply To Messages In Original Format
RequestMDN
RequestMDNLocked
Revocation checking
Security Zone Locked
Send Security Receipt
SendMDN
SendMDNLocked
SendReceiptsToListLocked
SendReceiptToList
ShowBodyBar
ShowSearchBar
ShowToolbarIEAK
ShowViewsBar
Signature Flags
SpellCheckOnSend
SpellDontIgnoreProtect
SpellIgnoreNumbers
SpellIgnoreUpper
SpellIgnoreURLs
SpellLangID
Store Root
Toolbar Icon Size
Toolbar Text
Tree
Use AutoComplete
Use US Reply Headers
Watched Message Color


на главную страницу

IMAP uses Deleted Items
Message Threads
Reply At End
Signature At End
Store Picture As Link
Synchronize My Pictures


на главную страницу

Attach Vcard
Auto Add Replies To WAB
Auto Add to Safe
Block External Content
Blocked [кодировка]
Blocked Tld [домен]
Check Mail on Startup
Compose Use Stationery
Default_CodePage
Delete Wastebasket On Exit
Digitally Sign Messages
EnableMovePhishingToJunk
EnablePhishing
Encrypt Messages
Encryption Warning Bits
Font Bold
Font Color
Font Italic
Font Size
Font Underline
Hangup After Spool
Include Certificate
Include Reply Msg
Junk Trust WAB
Level Junk Filtering
Log IMAP4 (0/1)
Log POP3 (0/1)
MarkPreviewAsRead
Message Read HTML
Message Send HTML
Opaque Signing
Permanently Delete Junk
PlaySoundOnNewMail
Poll For Mail
Safe Attachments
Safe Attachments Locked
SaveInSentItems
Security Receipts
Send Mail Immediately
Show Adv Mail Send
Show Header Info
ShowHybridView
ShowStatus
ShowStatusBar
SplitDir
SwitchConnectionPrompt
ThreadArticles
VCard Display Name
Warn on Mapi Send
Warn on Mapi Send Locked
Wide Stationery Name
WindowTitle


на главную страницу

ConvertContactsToVCards


на главную страницу

Attach Vcard
Auto Expand Threads
Auto Fill Preview
Cache Compact Runs
Cache Delete Message Days
Cache Read Messages
Communities
Compose Use Stationery
Download at a time
Font Bold
Font Color
Font Italic
Font Size
Font Underline
Log
Mark Read on Exit
Message Send HTML
New group notification
VCard Display Name
Wide Stationery Name


на главную страницу

нет
Default Signature


на главную страницу

IEFixedFontName
IEFontSize
IEPropFontName


на главную страницу

AlgorithmID


на главную страницу

CertificateHash


на главную страницу

Files
ProfileEnumMode
UsePerUserProfiles


на главную страницу

SaveConnections


на главную страницу

[название принтера]


на главную страницу

SetCommand


на главную страницу

Device
Documents
DosPrint
fPrintError
fPrintFileLine
fPrintVerbose
fPrintWarning
fPromptOnError
fPromptOnVerbose
fPromptOnWarning
MenuDropAlignment
NetMessage
NullPort
Programs


на главную страницу

ExcludeProfileDirs
ReportDC


на главную страницу

нет
GalleryScopedFolders


на главную страницу

Animations
DBPath
HoverThumbnailThreshold
LastAutoUpdate
MaxThumbSize
MetadataReadDelay
OpenWithMaxFiles
OriginalImagesCleanupDays
OriginalImagesCleanupEnabled
ShowThumbnailInHoverTooltips
SmartCheckbox
TurnOnAutoUpdate


на главную страницу

нет
AntialiasingQuality
DXExclusiveSize
EnabledThemeSet
EnableVideo
MaxRenderSizeHeight
MaxRenderSizeWidth
PhodeosPerChunk
PlaybackFramesPerSecond
RunInDXEMode
UseScreenResCache
UseVSync


на главную страницу

List Save Location


на главную страницу

AutoUpdate


на главную страницу

AppWindowMaximized
AppWindowPosition
ShowStatusWindow
PlugInDirectory
WarnOnLowMemory
MEMORYUSAGE
HaveStickyCursors
AllowRemovableScratchVolume
AllowAllowNetworkScratchVolume
SettingsFilePath
ShowWinThumbnails
StartUpIMAGEDIRECTORY
UseAsyncScratch
ScratchWarningSeen


на главную страницу

[нет]
CallSecurity
ConfigFile
IntranetSupportURL
MaxFileSendSize
MaximumBandwidth
NoAddingDirectoryServers
NoAdvancedCalling
NoAllowControl
NoAppSharing
NoAudio
NoAudioPage
NoAutoAcceptCalls
NoChangeDirectSound
NoChangingCallMode
NoChat
NoDirectoryServices
NoFullDuplex
NoGeneralPage
NoNewWhiteBoard
NoOldWhiteBoard
NoReceivingFiles
NoReceivingVideo
NoSecurityPage
NoSendingFiles
NoSendingVideo
NoSharing
NoSharingDesktop
NoSharingDosWindows
NoSharingExplorer
NoTrueColorSharing
NoVideoPage
NoWebDirectory
PersistAutoAcceptCalls
Use AutoConfig


на главную страницу

MultiUILanguageID


на главную страницу

HideAdminOptions
HideCurrentLocation
HideLanguageSelection
HideLocaleSelectAndCustomize


на главную страницу

1


на главную страницу

NoAutomaticSignup


на главную страницу

PrivacyAddRemoveSites
SmartDithering


на главную страницу

CalendarContact
Certificates
Check_if_Default
FormSuggest
FormSuggest Passwords
IEAKContext
Ratings


на главную страницу

AddPolicySearchProviders
MaxSubscriptionCount
MaxSubscriptionSize
MaxWebcrawlLevels
MinUpdateInterval
NoAddingChannels
NoAddingSubscriptions
NoChangeDefaultSearchProvider
NoChannelLogging
NoChannelUI
NoManualUpdates
NoRemovingChannels
NoSearchBox
UpdateExcludeBegin
UpdateExcludeEnd
UsePolicySearchProvidersOnly


на главную страницу

IEFontSize


на главную страницу

AlwaysShowMenus
Anchor Underline
AutoSearch
Disable Script Debugger
Display Inline Images
Display Inline Videos
Enable AutoImageResize
FormSuggest Passwords
Friendly http errors
Page_Transitions
Play_Animations
Play_Background_Sounds
Show image placeholders
SmoothScroll
Start Page
Use FormSuggest
Use_DlgBox_Colors
XMLHTTP


на главную страницу

DocumentLimit
DomainLimit


на главную страницу

NoBrowserClose
NoBrowserContextMenu
NoBrowserOptions
NoBrowserSaveAs
NoDefaultTextSize
NoExternalBranding
NoFavorites
NoFileNew
NoFileOpen
NoFindFiles
NoHelpItemNetscapeHelp
NoHelpItemSendFeedback
NoHelpItemTipOfTheDay
NoHelpItemTutorial
NoHelpMenu
NoNavButtons
NoOpeninNewWnd
NoPrinting
NoTheaterMode
NoViewSource
RestGoMenu


на главную страницу

Anchor Color
Anchor Color Hover
Anchor Color Visited
Background Color
Text Color
Use Anchor Hover Color


на главную страницу

ITBar7Position


на главную страницу

[нет]
RestrictAuthorMode
RestrictToPermittedSnapins


на главную страницу

Restrict_Run


на главную страницу

AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType


на главную страницу

CursorBlinkRate
ScreenSaveActive
ScreenSaverIsSecure
ScreenSaverPowerButton
ScreenSaveTimeOut
SCRNSAVE.EXE
UserPreferencesMask
Wallpaper
WheelScrollChars
WheelScrollLines


на главную страницу

Append Completion
AutoSuggest
Use AutoComplete


на главную страницу

DialupAutodetect
DisplayScriptDownloadFailureUI
EnableAutoProxyResultCache
EnableUTF8
MBCSAPIforCrack
MBCSServername
UTF8ServerNameRes


на главную страницу

ScavengeCacheFileLimit


на главную страницу

{05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
{22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95}
{26F24A93-1DA2-11D0-A334-00AA004A5FC5}
{275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67}
{2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A}
{2FF18E10-DE11-11D1-8161-00A0C90DD90C}
{52ADE293-85E8-11D2-BB22-00104B0EA281}
{7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2}
{9276B91A-E780-11d2-8A8D-00C04FA31D93}
{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
{BD1F006E-174F-11D2-95C0-00C04F9A8CFA}
{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}
{D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F}
{D6526FE0-E651-11CF-99CB-00C04FD64497}
{DED22F57-FEE2-11D0-953B-00C04FD9152D}
{F5131C24-E56D-11CF-B78A-444553540000}
[нет]


на главную страницу

EnableFilter
HideDirectoryFolder
QueryLimit


на главную страницу

DontSearchCD
DontSearchFloppies


на главную страницу

SymlinkLocalToLocalEvaluation
SymlinkLocalToRemoteEvaluation
SymlinkRemoteToLocalEvaluation
SymlinkRemoteToRemoteEvaluation
SymLinkState


на главную страницу

DCOption
DisableAutoADMUpdate
GPODisplayName
NewGPOLinksDisabled
ShowPoliciesOnly


на главную страницу

DisableMedia
SearchOrder


на главную страницу

[нет]
DisableFRAdminPin


на главную страницу

NC_AddRemoveComponents
NC_AdvancedSettings
NC_AllowAdvancedTCPIPConfig
NC_ChangeBindState
NC_DeleteAllUserConnection
NC_DeleteConnection
NC_DialupPrefs
NC_EnableAdminProhibits
NC_IpStateChecking
NC_LanChangeProperties
NC_LanConnect
NC_LanProperties
NC_NewConnectionWizard
NC_RasAllUserProperties
NC_RasChangeProperties_Help
NC_RasConnect
NC_RasMyProperties
NC_RenameAllUserRasConnection
NC_RenameConnection
NC_RenameLanConnection
NC_RenameMyRasConnection
NC_Statistics


на главную страницу

CscSuspendDirs
DisableCMD
ExcludeProfileDirs
GroupPolicyRefreshTimeDC


на главную страницу

BehaviorOnFailedVerify


на главную страницу

PackagePointAndPrintOnly
PackagePointAndPrintServerList


на главную страницу

[сервер]


на главную страницу

InForest
NoWarningNoElevationOnInstall
Restricted
ServerList
TrustedServers
UpdatePromptSettings


на главную страницу

Default Search Scope
DomainADprinters
DomainBluetoothprinters
DomainDisplayPrinters_State
DomainIPprinters
DomainWSDprinters
Downlevel Browse
NonDomainBluetoothprinters
NonDomainDisplayPrinters_State
NonDomainIPprinters
NonDomainWSDprinters
Printers Page URL


на главную страницу

PublishDfsRoots
PublishSharedFolders


на главную страницу

AllowExplicitLogonMethod
AllowExplicitProxyName
AllowExplicitUseProxy
LogonMethod
ProxyName
UseProxy


на главную страницу

BufferingType
DefaultSkin
DoNotShowAnchor
EnableScreenSaver
HideNetworkTab
HidePrivacyTab
HideSecurityTab
NetworkBuffering
NetworkBufferingPolicy
NoCodecDownload
PreventCDDVDMetadataRetrieval
PreventMusicFileMetadataRetrieval
PreventRadioPresetsRetrieval
SetAndLockSkin
UseDefaultBuffering


на главную страницу

HTTP
Multicast
TCP
UDP
UDPPorts
WindowsMediaStreamingProtocols


на главную страницу

AutodetectProxy
BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ExludeFromProxy
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType
UseBrowserProxy


на главную страницу

BypassProxyLocal
BypassProxyLocalAddress
ProxyAddress
ProxyPolicy
ProxyPort
ProxyType


на главную страницу

PromptPasswordOnResume


на главную страницу

нет
Detailed
ShowGrid
SingleClick
Underline


на главную страницу

Menu
settings


на главную страницу

нет
System
TreatAsSystem


на главную страницу

Element


на главную страницу

нет
SystemBiosVersion


на главную страницу

~MHz
нет
Identifier
ProcessorNameString


на главную страницу

Identifier


на главную страницу

Serial#


на главную страницу

SLDte


на главную страницу

F


на главную страницу

C


на главную страницу

F
UserDontShowInLogonUI
UserPasswordHint
UserTile
V


на главную страницу

Enterprise


на главную страницу

fAskDest


на главную страницу

ММХ


на главную страницу

support_GL_EXT_texture_filter_anisotropic
tripleBufferMode
flipImmediate


на главную страницу

UseVPUninstallPassword
VPUninstallPassword


на главную страницу

PrivDiscUiShown


на главную страницу

нет
(по умолчанию)
ComponentID
IsInstalled
KeyFileName
Locale
StubPath
Version


на главную страницу

StubPath


на главную страницу

нет
AdvPackLogFile
RegRestoreLogFile
RegSaveLogFile


на главную страницу

нет
BackupFileName
BackupFileSize
BackupPath
BackupRegistry
InstallINFFile
InstallINFSection


на главную страницу

UseDX9LText


на главную страницу

нет
BackupDescription
BackupIcon
RestoreAlwaysEnabled
RestoreDescription
RestoreIcon


на главную страницу

нет
Arguments
CommandText
Executable
RequirePrivilege


на главную страницу

нет
Autorun
DefaultColor
DelayedExpansion
EnableExtensions
PathCompletionChar


на главную страницу

нет
CreateLogFile
LogFilePath
ResourceDllName


на главную страницу

нет
Enable
OptimizeComplete
OptimizeError


на главную страницу

нет
DisableAGPSupport
DisableInactivate
DisableMMX
DisableNoSysLock
DisableWiderSurfaces
EmulationOnly
EnablePrintScreen
ForceNoSysLock
ModeXOnly
ShowFrameRate


на главную страницу

Version


на главную страницу

нет
Policy


на главную страницу

Exchange Extensions
Exchange Extensions


на главную страницу

DumpsterAlwaysOn


на главную страницу

RPC_Binding_Order
RPC_Srv_Binding_Order


на главную страницу

LogIncoming
LogOutgoing


на главную страницу

Port


на главную страницу

EnableFrameNavigationInSafeMode
ProtocolAllowList


на главную страницу

Apps.InstDateTime


на главную страницу

нет
нет
QFEInstalled
Version


на главную страницу

Compatibility Flags


на главную страницу

msimn.exe


на главную страницу

MaxRenderLine


на главную страницу

CompactByPKey
PrevFormatCompactWithUNICODECompression
SystemDB


на главную страницу

ExclusiveAsyncDelay
FlushTransactionTimeout
ImplicitCommitSync
LockDelay
LockRetry
MaxBufferSize
MaxLocksPerFile
PagesLockedToTableLock
PageTimeout
RecycleLVs
SharedAsyncDelay
Threads
UserCommitSync


на главную страницу

нет
SkinsDir


на главную страницу

DVD_ParentalControlLevel


на главную страницу

нет
HighRate
LowRate
MediumHighRate
MediumRate
PreferredCodecName
PreferredCodecPath


на главную страницу

InstallationDirectory
RollbackCommand
RollbackParameters


на главную страницу

DisableWatson
SuppressActionsPane


на главную страницу

DisableTipBeginCheck
DisableTipPassThruCheck
DisableTipTmIdPortVerification
DisableTipTmIdVerification


на главную страницу

NetworkDtcAccessTip


на главную страницу

AckTimeout
BscAckFrequency
CertInfoCacheSize
CleanupInterval
ClusterName
CryptKeyExpirationTime
DcCacheSize
DcCacheExpirationTime
CryptReceiveKeyCacheSize
CryptSendKeyCacheSize
DeferredInit
DSAdsRefreshIPSitesIntervalSecs
DSAdsRefreshNT4SitesIntervalSecs
DSCliSearchAdsForServersIntervalSecs
DSListRefresh
DSSecurityCache
ForceNoTransactionModeSwitch
IdleAckDelay
InSeqCheckInterval
LastPrivateQueueId
LogDataCreated
LogMgrBuffers
LogMgrChkptInterval
LogMgrFileSize
LogMgrFlushInterval
LogMgrProbeInterval
MaxMessageSize
MaxRRThreads
MaxSysQueue
MaxUnackedPacket
MessageID
MinRRThreads
mqisConnectionNumber
mqisdb
MsmqIpxPingPort
MsmqIpxPort
PerThreadDSServer
QmPbKeyCacheSize
QMThreadNo
RemoteQMMachine
RemoveDuplicateCleanup
RMFlushInterval
RpcCancelTimeout
RRThreadIdleTTL
SeqIDAtLastRestore
SeqMaxAckDelay
SeqResend10Time
SeqResend13Time
StoreAckTimeout
StoreInSeqLogPath
StoreJournalPath
StoreLogPath
StoreMqLogPath
StorePersistentPath
StoreReliablePath
StoreXactLogPath
SysQueuePriority
TCPNoDelay
TransactionMode
UsePing
UserCacheExpirationTime
UserCacheSize
WaitTime
Workgroup
WriteMsgTimeout
XactDeadLetterAlways
XactDelayReceiveNack


на главную страницу

BlockExeAttachments
HTTP Mail Enabled


на главную страницу

GUID


на главную страницу

LogPath
MaxLogSizeKB
NotifyOnTaskMiss
TasksFolder
ViewHiddenTasks


на главную страницу

AntiVirusDisableNotify
FirewallDisableNotify
UpdatesDisableNotify


на главную страницу

AntiSpywareOverride
AntiVirusOverride
FirewallOverride


на главную страницу

EnableNotifications


на главную страницу

boot.ini


на главную страницу

BuildCheckSum
BuildDate
FileName
Location
Version


на главную страницу

Build
Installation Directory
MOF Self-Install Directory


на главную страницу

ADAPDelay
ADAPPerflbTimeout
Autorecover MOFs
AutostartWin9X
Backup Interval Threshold
EnableAnonConnections
EnableEvents
EnableStartupHeapPreallocation
High Threshold On Client Objects
High Threshold On Events
LastStartupHeapPreallocation
Log File Max Size
Logging
Logging Directory
Low Threshold On Client Objects
Low Threshold On Events
Max DB Size
Max Wait On Events
Repository Directory
TimeToTerminateAdap


на главную страницу

LowDiskMinimumMBytes
NotifyQueueFileLimit


на главную страницу

CacheWriteDelay
CommonFilesDir
ConfigPath
CurrentType
DevicePath
IEAKUpdateUrl
LinkFolderName
MediaPath
MediaPathUnexpanded
PF_AccessoriesName
ProductId
ProgramFilesDir
ProgramFilesPath
RegisteredOrganization
RegisteredOwner
SM_AccessoriesName
SM_GamesName
WallPaperDir


на главную страницу

(по умолчанию)
нет
Path


на главную страницу

EnableLegacyConverters


на главную страницу

Disabled


на главную страницу

нет
LastLoggedOnProvider
LastLoggedOnSAMUser
LastLoggedOnUser


на главную страницу

DisableStartupSound


на главную страницу

Color
PreviewOrder
Resource


на главную страницу

нет
DiskSpinDownMax
DiskSpinDownMin
LastID


на главную страницу

нет
Policies


на главную страницу

нет
Support Internet Time


на главную страницу

DeliveryMode
HeartBeatInterval
MaxItems
MaxLatencyTime


на главную страницу

нет
RetryCount
RetryInterval


на главную страницу

нет
CommonUserName
ConfigurationMode
CredentialType
DeliveryMode
Enabled
HeartBeatInterval
MaxItems
MaxLatencyTime
Query
TransportName
TransportPort


на главную страницу

AlwaysUnloadDLL
ShowDriveLettersFirst
UseSystemForSystemFolders


на главную страницу

Delay_Sec


на главную страницу

нет
Association
ShellExecute


на главную страницу

[фильтр названия файла]


на главную страницу

нет
нет


на главную страницу

[идентификатор дополнительной команды]


на главную страницу

Action
DefaultIcon
InvokeProgId


на главную страницу

нет
PurgeInfo


на главную страницу

{CLSID номер объекта}
нет


на главную страницу

нет
AddRemoveApps
AddRemoveNames
KillList


на главную страницу

нет
11
12
13
19
20
21
22
23
24
27
3
33
34
35
4
40
43
44
5
6
7
8


на главную страницу

нет
Description
Display
Filelist
Flags
Folder
StateFlags
Temporary Setup Files


на главную страницу

Templates


на главную страницу

нет
LogFile


на главную страницу

[имя шрифта]
нет


на главную страницу

нет
DisplayName
State
Uninstallable


на главную страницу

CodeBaseSearchPath


на главную страницу

TemplateIndex


на главную страницу

HideDVD
HideTV


на главную страницу

DeviceState


на главную страницу

{259abffc-50a7-47ce-af08-68c9a7d73366},12
{a45c254e-df1c-4efd-8020-67d146a850e0},2
{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},3
{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},4
{e4870e26-3cc5-4cd2-ba46-ca0a9a70ed04},0
{f19f064d-082c-4e27-bc73-6882a1bb8e4c},0


на главную страницу

{01fb17e3-796c-4451-8163-68cdc1321a60},3
{1864a4e0-efc1-45e6-a675-5786cbf3b9f0},4
{1b5c2483-0839-4523-ba87-95f89d27bd8c},3
{1da5d803-d492-4edd-8c23-e0c0ffee7f0e},5
{9c00eeed-edce-4cd8-ae08-cb05e8ef57a0},3
{fc52a749-4be9-4510-896e-966ba6525980},3


на главную страницу

{1da5d803-d492-4edd-8c23-e0c0ffee7f0e},6
{259abffc-50a7-47ce-af08-68c9a7d73366},12
{a45c254e-df1c-4efd-8020-67d146a850e0},2
{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},3
{b3f8fa53-0004-438e-9003-51a46e139bfc},4
{e4870e26-3cc5-4cd2-ba46-ca0a9a70ed04},0
{f19f064d-082c-4e27-bc73-6882a1bb8e4c},0


на главную страницу

DefCacheSize
Enabled


на главную страницу

Manufacturer
Model
SupportPhone
SupportHours
SupportURL
Logo


на главную страницу

EnableAutoLayout
LayoutFilePath


на главную страницу

EnableSecureCredentialPrompting
EnumerateAdministrators


на главную страницу

DisableLocalMachineRun
DisableLocalMachineRunOnce
NoEncryptOnMove
NoMSAppLogo5ChannelNotify
NoneLegacyShellMode
NoStrCmpLogical
AllowLegacyWebView
AllowUnhashedWebView
RevertWebViewSecurity


на главную страницу

WPCEnableOnDomain


на главную страницу

[нет]
FileName0
Hint
key
WarnOnOff


на главную страницу

[нет]
Allow_Unknowns
Enabled
PleaseMom


на главную страницу

Allow-LogonScript-NetbiosDisabled
ConsentPromptBehaviorAdmin
ConsentPromptBehaviorUser
DisableBkGndGroupPolicy
DisableCAD
DisableLockWorkstation
DisableStatusMessages
DontDisplayLastUserName
EnableInstallerDetection
EnableLUA
EnableSecureUIAPaths
EnableVirtualization
FilterAdministratorToken
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText
LogonType
MaxGPOScriptWait
PromptOnSecureDesktop
RunStartupScriptSync
ScForceOption
ShutdownWithoutLogon
UndockWithoutLogon
ValidateAdminCodeSignatures
verbosestatus
SynchronousMachineGroupPolicy
SynchronousUserGroupPolicy
EnableLinkedConnections


на главную страницу

[нет]
domain_realm_Enabled
MitRealms_Enabled


на главную страницу

KdcValidation


на главную страницу

AccountingEnabled
EmailIds
RecordWriteInterval
SMTPServer


на главную страницу

ShutdownIgnorePredefinedReasons
ShutdownReason


на главную страницу

нет
BootDir
CDInstall
DriverCachePath
Installation Sources
LogPath
ServicePackCachePath
ServicePackSourcePath
SharedDir
SourcePath
Win9xUndoDirPath
OLSSrcPath
LogLevel


на главную страницу

нет
RunWelcomeProcess


на главную страницу

INF
Installed
Section


на главную страницу

нет
[путь и имя dll]


на главную страницу

нет
DisplayName
DisplayName_Localized
LogFile
ModifyPath
ProductID
Publisher
Readme
RegCompany
RegOwner
UninstallString
UninstallString_Localized
URLInfoAbout
URLUpdateInfo


на главную страницу

HelpTelephone
InstallDate
InstallLocation
InstallLocation_Localized
ModifyPath
NoModify
NoRemove
NoRepair
SystemComponent
WindowsInstaller


на главную страницу

нет
ftp
www


на главную страницу

ErrorCheckingEnabled
LegacyCheckingEnabled


на главную страницу

нет
Flags
Root


на главную страницу

нет
AUOptions
AUState
IncludeRecommendedUpdates
ScheduledInstallDay
ScheduledInstallTime
DebugType


на главную страницу

нет
AutoBackupLogFiles
BufferSize
ChannelAccess
Enabled
File
MaxBuffers
MaxSize
MinBuffers
Retention
Type


на главную страницу

Logo


на главную страницу

LocalDumps


на главную страницу

Default Namespace
Enable for ASP


на главную страницу

GuestOnly


на главную страницу

DisableAntiSpyware
ProductUpdateAvailable


на главную страницу

нет
ApplicationExecutionAgent
ApplicationRegistrationAgent
AutoStartAgent
DisableAntiSpywareRealtimeProtection
EnableKnownGoodPrompts
EnableUnknownPrompts
IEAddInsAgent
IEConfigurationAgent
IEDownloadsAndOutlookAttachmentsAgent
ServicesAndDriversAgent
SystemConfigurationAgent
ThirdPartyExtensibilityPointsAgent


на главную страницу

нет
AutomaticallyCleanAfterScan
CheckForSignaturesBeforeRunningScan
DisableArchiveScanning
DisableHeuristics
DisableRestorePoint
ExcludePaths
ScanParameters
ScheduleDay
ScheduleTime


на главную страницу

UpdateOnStartUp


на главную страницу

SpyNetReporting
SpyNetReportingLocation


на главную страницу

AllowNonAdminFunctionality
AlwaysShowTaskTrayIcon
ConsoleFunctionalityAvailable


на главную страницу

CSDVersion
Plus! ProductId
Plus! VersionNumber
ProductId
RegisteredOrganization
RegisteredOwner
RegDone


на главную страницу

Application path
Display Name
Start with Utility Manager


на главную страницу

нет
Auto
Debugger
UserDebuggerHotKey


на главную страницу

[процесс]


на главную страницу

ApphelpUIExe


на главную страницу

AppMgmtDebugBreak
AppMgmtDebugLevel
RunDiagnosticLoggingApplicationManagement


на главную страницу

CacheSizeInMB
CacheStatus
DoRetestDevice
PhysicalDeviceSizeMB
ReadSpeedKBs
USBVersion
WriteSpeedKBs


на главную страницу

нет
MicrosoftEventVwrDisableLinks
MicrosoftRedirectionProgram
MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
MicrosoftRedirectionURL


на главную страницу

[имя драйвера]


на главную страницу

LogPixels


на главную страницу

нет
Installed


на главную страницу

ExecuteOptions


на главную страницу

нет
debugger
ExecuteOptions


на главную страницу

DefaultNullDataSource


на главную страницу

Disabled
DisableMulticastPublish
DisableMulticastSearch
NumPeersToFlood
PeriodBetweenMaintenanceInSecond
MaxStartupTimeInMillisecond
MaxDelayForCPAAuthorizationInSecond
MinCPALigeTime


на главную страницу

CollectUnicodeProcessNames
Configuration Flags
Disable Performance Counters
EventLogLevel
ExtCounterTestLevel
OpenProcedureWaitTime
TotalInstanceName
Updating


на главную страницу

Counter
Help


на главную страницу

нет
COM1:


на главную страницу

BootFilesOptimized
LastDiskLayoutTimeString


на главную страницу

DefaultSpoolDirectory


на главную страницу

Transparency
Winprint_TextNoCRTranslation
Winprint_TextNoTranslation


на главную страницу

Attributes
Datatype
Description
Location
Name
Port
Print Processor
Printer Driver
Priority
StartTime
UntilTime


на главную страницу

printColor
printDuplexSupported
printMaxResolutionSupported
printMediaReady
printStaplingSupported


на главную страницу

printEndTime
printSeparatorFile
printStartTime
priority


на главную страницу

LoadTrustedDrivers
SyncOpenPrinter
TrustedDriverPath


на главную страницу

нет
Default
ProfilesDirectory
ProgramData
Public


на главную страницу

ProfileImagePath


на главную страницу

MissedTasksStartupDelay
TasksInMemoryQueue


на главную страницу

AtServiceAccount


на главную страницу

DefaultTemplate
EnvironmentVariables
GPOSavedInterval
LastUsedDatabase
SetupCompDebugLevel
TemplateUsed


на главную страницу

DisplayChoices
DisplayFlags
DisplayName
DisplayType
DisplayUnit
ValueType


на главную страницу

нет
SecurityLevel


на главную страницу

нет
Manual
SkipRearm


на главную страницу

ActivationInterval
NotificationDisabled


на главную страницу

{09F7EDC5-294E-4180-AF6A-FB0E6A0E9513}
CreateTimeout
DisableOptimizedRPCreation


на главную страницу

AuthenticationCapabilities
CoInitializeSecurityAppID
CoInitializeSecurityParam
DefaultRpcStackSize


на главную страницу

нет
ShowPopups


на главную страницу

нет
CompressionBurst
DisableSR
DSMax
DSMin
RestoreStatus
RPGlobalInterval
RPLifeInterval
ThawInterval


на главную страницу

DiskPercent


на главную страницу

MUI_Display


на главную страницу

нет
Active


на главную страницу

MaxBuffers


на главную страницу

Active
ControlFlags


на главную страницу

Active


на главную страницу

AppInit_DLLs
DeviceNotSelectedTimeout
Spooler
swapdisk
TransmissionRetryTimeout


на главную страницу

AutoLogonCount
Background
cachedlogonscount
CachePrimaryDomain
DcacheMinInterval
DCacheUpdate
DebugServerCommand
DefaultDomainName
DefaultPassword
DefaultUserName
DeleteRoamingCache
ForceAutoLogon
ForceUnlockLogon
GinaDLL
GPEditDebugLevel
IgnoreShiftOverride
LegalNoticeCaption
LegalNoticeText
LogonPrompt
LogonType
ParseAutoExec
PowerdownAfterShutdown
ProfileDlgTimeuot
RASForce
ReportBootOk
RsopDebugLevel
RsopLogging
ScreenSaverGracePeriod
ScRemoveOption
ShowLogonOptions
ShutdownWithoutLogon
SlowLinkDetectEnabled
SlowLinkTimeOut
System
TaskMan
allocatecdroms
AllocateDASD
allocatefloppies
AllowMultipleTSSessions
AutoAdminLogon
UserenvDebugLevel
Userinit
VmApplet
Welcome
WinStationsDisabled
SFCDisable


на главную страницу

MaxNoGPOListChangesInterval


на главную страницу

нет
[профиль]


на главную страницу

MediaMaxRunTime
MOOBE


на главную страницу

IgnoreUserSettings


на главную страницу

DefaultColumnFile
UseLowPriorityConfiguration


на главную страницу

IgnoreShortcuts
Pkm:catalog:LastUrlIndex


на главную страницу

нет
Include
IncludeSubdirs
URL


на главную страницу

AllowIndexingEncryptedStoresOrItems
AllowUsingDiacritics
DataDirectory


на главную страницу

OwnersNoLimit
MultiInstance


на главную страницу

Coolbits
NvCplEnableAGPSettingsPage
NvCplEnableAdditionalInfoPage
NvCplEnableClearViewPage


на главную страницу

NoActiveHelp
NoUntrustedContent


на главную страницу

NoRDS


на главную страницу

ForceKeyProtection
PrivateKeyLifetimeSeconds
PrivKeyCacheMaxItems
PrivKeyCachePurgeIntervalSeconds


на главную страницу

Functions


на главную страницу

[нет]
MicrosoftEventVwrDisableLinks
MicrosoftRedirectionProgram
MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
MicrosoftRedirectionURL


на главную страницу

ActiveDirectoryBackup
ActiveDirectoryInfoToStore
DefaultRecoveryFolderPath
EnableNonTPM
EncryptionMethod
MorBehavior
RequireActiveDirectoryBackup
UsePartialEncryptionKey
UsePIN
UseRecoveryDrive
UseRecoveryPassword


на главную страницу

NoJITSetup
NoSplash
NoUpdateCheck
NoWebJITSetup


на главную страницу

DisableFixSecuritySettings
DisableSecuritySettingsCheck


на главную страницу

Enabled
OpenInForeground
PopupsUseNewWindow
QuickTabsThreshold


на главную страницу

DisableToolbarUpgrader
NoCommandBar
NoNavBar


на главную страницу

ResetTextSizeOnStartup
ResetTextSizeOnZoom
ZoomDisabled


на главную страницу

DontReportInfectionInformation


на главную страницу

MachineUILock


на главную страницу

AddressTypeReturned
AllowExclusiveScriptsShareAccess
AllowExclusiveSysvolShareAccess
AllowSingleLabelDnsDomain
AutoSiteCoverage
AvoidPdcOnWan
BackgroundRetryInitialPeriod
BackgroundRetryMaximumPeriod
BackgroundRetryQuitTime
BackgroundSuccessfulRefreshPeriod
dbFlag
DnsAvoidRegisterRecords
DnsRefreshInterval
DnsTtl
ExpectedDialupDelay
ForceRediscoveryInterval
GcSiteCoverage
LdapSrvPriority
LdapSrvWeight
MaximumLogFileSize
NdncSiteCoverage
NegativeCachePeriod
NonBackgroundSuccessfulRefreshPeriod
ScavengeInterval
SiteCoverage
SiteName
TryNextClosestSite
UseDynamicDns


на главную страницу

AllOrNone
DoReport
ForceQueueMode
IncludeKernelFaults
IncludeMicrosoftApps
IncludeShutdownErrs
IncludeWindowsApps
ShowUI


на главную страницу

DWAllowHeadless
DWFileTreeRoot
DWNoExternalURL
DWNoFileCollection
DWNoSecondLevelCollection
DWReporteeName


на главную страницу

[нет]
Headlines
MicrosoftKBSearch


на главную страницу

Disabled
IgnoreDomainPasswordPolicyForNewGroups


на главную страницу

[нет]
DisableMulticastBootstrap
DontIncludeMicrosoftSeedServer
SeedServer


на главную страницу

[нет]
DisableMulticastBootstrap
SeedServer


на главную страницу

ActivePowerScheme


на главную страницу

[нет]
ACSettingIndex
DCSettingIndex


на главную страницу

[нет]
DCSettingIndex


на главную страницу

DisableContentFileUpdates


на главную страницу

CorporateSQMURL


на главную страницу

DisableRootAutoUpdate


на главную страницу

DfsDcNameDelay


на главную страницу

CEIPEnable
StudyId


на главную страницу

NV PrimaryDnsSuffix


на главную страницу

ActiveDirectoryBackup
RequireActiveDirectoryBackup


на главную страницу

Enabled
IgnoreDefaultList
IgnoreLocalList


на главную страницу

AnnounceFlags
EventLogFlags
FrequencyCorrectRate
HoldPeriod
LargePhaseOffset
LocalClockDispersion
MaxAllowedPhaseOffset
MaxNegPhaseCorrection
MaxPollInterval
MaxPosPhaseCorrection
MinPollInterval
PhaseCorrectRate
PollAdjustFactor
SpikeWatchPeriod
UpdateInterval


на главную страницу

NtpServer
Type


на главную страницу

CrossSiteSyncFlags
Enabled
EventLogFlags
ResolvePeerBackoffMaxTimes
ResolvePeerBackoffMinutes
SpecialPollInterval


на главную страницу

DesktopShortcut
DisableAutoUpdate
DontUseFrameInterpolation
GroupPrivacyAcceptance
PreventLibrarySharing
QuickLaunchShortcut


на главную страницу

DisableEngine
DisablePropPage
DisableWizard


на главную страницу

ApprovedList


на главную страницу

NoBackupToDisk
NoBackupToNetwork
NoBackupToOptical
NoRunNowBackup
OnlySystemBackup


на главную страницу

DisablePeerCachingClient
DisablePeerCachingServer
EnableBITSMaxBandwidth
EnablePeercaching
JobInactivityTimeout
MaxBandwidthServed
MaxBandwidthValidFrom
MaxBandwidthValidTo
MaxCacheSize
MaxContentAge
MaxDownloadTime
MaxFilesPerJob
MaxJobsPerMachine
MaxJobsPerUser
MaxRangesPerFile
MaxTransferRateOffSchedule
MaxTransferRateOnSchedule
UseSystemMaximum


на главную страницу

CertPropEnabled
EnableRootCertificatePropagation
RootCertificateCleanupOption


на главную страницу

AllowDefaultCredentials
AllowDefCredentialsWhenNTLMOnly
AllowFreshCredentials
AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly
AllowSavedCredentials
AllowSavedCredentialsWhenNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowDefault
ConcatenateDefaults_AllowDefNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowFresh
ConcatenateDefaults_AllowFreshNTLMOnly
ConcatenateDefaults_AllowSaved
ConcatenateDefaults_AllowSavedNTLMOnly
ConcatenateDefaults_DenyDefault
ConcatenateDefaults_DenyFresh
ConcatenateDefaults_DenySaved
DenyDefaultCredentials
DenyFreshCredentials
DenySavedCredentials


на главную страницу

IEAKUpdateUrl


на главную страницу

CertificateRevocation
CodeBaseSearchPath
EnablePunycode
PreventIgnoreCertErrors
Security_HKLM_only
Security_options_edit
Security_zones_map_edit
UrlEncoding
WarnOnIntranet


на главную страницу

DaysToKeep


на главную страницу

AllowRemoteRPC
AllSigningEqual
DisableBalloonTips
DisableSendGenericDriverNotFoundToWER
DisableSystemRestore
InstallTimeout


на главную страницу

AllowAdminInstall
AllowDeviceClasses
AllowDeviceIDs
AllowUserDeviceClasses
DenyDeviceClasses
DenyDeviceIDs
DenyRemovableDevices
DenyUnspecified


на главную страницу

DetailText
SimpleText


на главную страницу

AutoBackupLogFiles
ChannelAccess
File
MaxSize
Retention


на главную страницу

NoHeapTerminationOnCorruption


на главную страницу

OnlyUseLocalAdminFiles


на главную страницу

NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges
NoSlowLink


на главную страницу

NoGPOListChanges
NoSlowLink


на главную страницу

NoBackgroundPolicy
NoGPOListChanges


на главную страницу

AllowLockdownBrowse
AllowLockdownMedia
AllowLockdownPatch
DisableAutomaticApplicationShutdown
DisableBrowse
DisableFlyweightPatching
DisableLoggingFromPackage
DisableLUAPatching
DisableMSI
DisablePatch
DisablePatchUninstall
DisableUserInstalls
EnableAdminTSRemote
EnableUserControl
EnforceUpgradeComponentRules
LimitSystemRestoreCheckpointing
Logging
MaxPatchCacheSize
SafeForScripting
TransformsSecure


на главную страницу

Completed
ExitOnMSICW


на главную страницу

BypassFirewall


на главную страницу

ChangeCHAPSecret
ChangeIQNName
ConfigureiSNSServers
ConfigureTargetPortals
ConfigureTargets
NewStaticTargets
RequireIPSec
RequireMutualCHAP
RequireOneWayCHAP
RestrictAdditionalLogins


на главную страницу

AllowLLTDIOOnDomain
AllowLLTDIOOnPublicNet
AllowRspndrOnDomain
AllowRspndrOnPublicNet
EnableLLTDIO
EnableRspndr
ProhibitLLTDIOOnPrivateNet
ProhibitRspndrOnPrivateNet


на главную страницу

AlwaysPinSubFolders
CacheQuotaLimit
CacheQuotaLimitUnpinned
DefCacheSize
EconomicalAdminPinning
Enabled
EncryptCache
ExcludeExtensions
PurgeAtLogoff
PurgeOnlyAutoCacheAtLogoff
SlowLinkEnabled
SlowLinkSpeed


на главную страницу

NC_AllowNetBridge_NLA
NC_ICSClientApp
NC_PersonalFirewallConfig
NC_ShowSharedAccessUI


на главную страницу

8021XCARootHash


на главную страницу

EnableNvCache
EnablePowerModeState
EnableSolidStateMode
OptimizeBootAndResume


на главную страницу

MaxOutstandingSends
NonBestEffortLimit
TimerResolution


на главную страницу

[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeQualitative


на главную страницу

[нет]
ServiceTypeBestEffort
ServiceTypeControlledLoad
ServiceTypeGuaranteed
ServiceTypeNetworkControl
ServiceTypeNonConforming
ServiceTypeQualitative


на главную страницу

NoRegistration


на главную страницу

AuthenticodeEnabled
DefaultLevel
ExecutableTypes
LogFileName
PolicyScope
TransparentEnabled


на главную страницу

AllowCertificatesWithNoEKU
AllowIntegratedUnblock
AllowSignatureOnlyKeys
AllowTimeInvalidCertificates
FilterDuplicateCerts
ForceReadingAllCertificates
IntegratedUnblockPromptString
ReverseSubject
X509HintsNeeded


на главную страницу

AddAdminGroupToRUP
AllowX-ForestPolicy-and-RUP
CleanupProfiles
CompatibleRUPSecurity
CopyFileBufferedSynchronousIo
CopyFileChunkSize
CopyFileOverlappedCount
DeleteRoamingCache
DenyUsersFromMachGP
DisableForceUnload
DisableInHelp
DisableLGPOProcessing
GpNetworkStartTimeoutPolicyValue
GpSvcDebugLevel
HelpQualifiedRootDir
LeaveAppMgmtData
LocalProfile
MachineProfilePath
ProfileDlgTimeOut
ProfileErrorAction
ProfileUnloadTimeout
ReadOnlyProfile
RSoPGarbageCollectionInterval
SlowLinkDetectEnabled
SlowLinkProfileDefault
SlowLinkTimeOut
SlowLinkUIEnabled
UserPolicyMode
UserProfileMinTransferRate
WaitForNetwork
DisableGPO


на главную страницу

Allow Browse
Disable Advanced
DragAndDrop
Execution
Property Pages
Task Creation
Task Deletion


на главную страницу

[нет]
DisableFlashConfigRegistrar
DisableUPnPRegistrar
DisableWPDRegistrar
EnableRegistrars
MaxWCNDeviceNumber


на главную страницу

DataRetentionBySizeEnabled
DirSizeLimit
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled


на главную страницу

[нет]
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled


на главную страницу

[нет]
ScenarioExecutionEnabled


на главную страницу

[нет]
DfdAlertTextOverride
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled


на главную страницу

[нет]
DownloadToolsEnabled
DownloadToolsLevel
EnabledScenarioExecutionLevel
ScenarioExecutionEnabled


на главную страницу

AllowIndexingEncryptedStoresOrItems
AllowUsingDiacritics
DataDirectory
PreventIndexingEmailAttachments
PreventIndexingOfflineFiles
PreventIndexingOutlook
PreventIndexingPublicFolders
PreventIndexingUncachedExchangeFolders
PreventUsingAdvancedIndexingOptions


на главную страницу

DisableWindowsUpdateAccess
TargetGroup
TargetGroupEnabled
WUServer
WUStatusServer
DoNotAllowSP


на главную страницу

AUOptions
AUPowerManagement
AutoInstallMinorUpdates
DetectionFrequency
DetectionFrequencyEnabled
ElevateNonAdmins
IncludeRecommendedUpdates
NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
NoAutoUpdate
RebootRelaunchTimeout
RebootRelaunchTimeoutEnabled
RebootWarningTimeout
RebootWarningTimeoutEnabled
RescheduleWaitTime
RescheduleWaitTimeEnabled
ScheduledInstallDay
ScheduledInstallTime
UseWUServer


на главную страницу

AllowBasic
AllowDigest
AllowKerberos
AllowNegotiate
AllowUnencryptedTraffic
TrustedHosts
TrustedHostsList


на главную страницу

AllowBasic
AllowKerberos
AllowNegotiate
AllowUnencryptedTraffic
IPv4Filter
IPv6Filter


на главную страницу

DisableAntiSpyware


на главную страницу

EnableUnknownPrompts


на главную страницу

DisableLoggingForKnownGood
DisableLoggingForUnknown


на главную страницу

CheckForSignaturesBeforeRunningScan


на главную страницу

CheckAlternateDownloadLocation
ForceFullUpdate


на главную страницу

SpyNetReporting


на главную страницу

DontPowerOffAfterShutdown


на главную страницу

CacheTimeout
EfsConfiguration
EfsOptions
RsaKeyLength


на главную страницу

SyncForegroundPolicy


на главную страницу

MachineAccessRestriction
MachineLaunchRestriction


на главную страницу

AllowLocalActivationSecurityCheckExemptionList
ListBox_Support_ActivationSecurityCheckExemptionList


на главную страницу

ApplyToRemovableMedia
Enable
Enforce
Limit
LimitUnits
LogEventOverLimit
LogEventOverThreshold
Threshold
ThresholdUnits


на главную страницу

AdapterDomainName
AppendToMultiLabelName
EnableMulticast
NameServer
RegisterAdapterName
RegisterReverseLookup
RegistrationEnabled
RegistrationOverwritesInConflict
RegistrationRefreshInterval
RegistrationTtl
SearchList
UpdateSecurityLevel
UpdateTopLevelDomainZones
UseDomainNameDevolution


на главную страницу

PreventIISInstall


на главную страницу

DisableWebPrinting
Immortal
KMPrintersAreBlocked
PhysicalLocation
PhysicalLocationSupport
PruneDownlevel
PruningInterval
PruningPriority
PruningRetries
PruningRetryLog
PublishPrinters
ServerThread
SupportLink
VerifyPublishedState


на главную страницу

Auto Publishing


на главную страницу

ShutdownReasonOn
ShutdownReasonUI
SnapShot
TimeStampEnabled
TimeStampInterval


на главную страницу

EnableAuthEpResolution
ExtErrorInfoExceptions
ExtErrorInformation
RestrictRemoteClients
StateInformation


на главную страницу

IgnoreDelegationFailure


на главную страницу

MinimumConnectionTimeout


на главную страницу

[нет]
SecurityCenterInDomain


на главную страницу

ServicePackSourcePath
SourcePath


на главную страницу

CertTemplateName
ColorDepth
CreateEncryptedOnlyTickets
DeleteTempDirsOnExit
FallbackPrintDriverType
fAllowFullControl
fAllowToGetHelp
fAllowUnsolicited
fAllowUnsolicitedFullControl
fDenyTSConnections
fDisableAutoReconnect
fDisableCam
fDisableCcm
fDisableCdm
fDisableClip
fDisableCpm
fDisableForcibleLogoff
fDisableLPT
fDisablePNPRedir
fDisableTerminalServerTooltip
fEnableSmartCard
fEnableTimeZoneRedirection
fEncryptRPCTraffic
fForceClientLptDef
fNoRemoteDesktopWallpaper
fPolicyFallbackPrintDriver
fPreventLicenseUpgrade
fPromptForPassword
fSecureLicensing
fSingleSessionPerUser
fTurnOffSingleAppMode
fUseMailto
fWritableTSCCPermTab
KeepAliveEnable
KeepAliveInterval
LicenseServers
LicensingMode
LoggingEnabled
MaxInstanceCount
MaxTicketExpiry
MaxTicketExpiryUnits
MinEncryptionLevel
OptimizeBandwidth
PerSessionTempDir
SecurityLayer
ShareControlMessage
UseBandwidthOptimization
UseCustomMessages
UserAuthentication
ViewMessage
WFDontAppendUserNameToProfile
WFHomeDir
WFHomeDirDrive
WFHomeDirUNC
WFProfilePath


на главную страницу

[нет]
SFCDllCacheDir
SfcQuota
SfcScan
SfcShowProgress


на главную страницу

DisableNotifications
DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast
DoNotAllowExceptions
EnableFirewall


на главную страницу

[нет]
AllowUserPrefMerge
Enabled


на главную страницу

[программа]


на главную страницу

AllowInboundEchoRequest
AllowInboundMaskRequest
AllowInboundRouterRequest
AllowInboundTimestampRequest
AllowOutboundDestinationUnreachable
AllowOutboundPacketTooBig
AllowOutboundParameterProblem
AllowOutboundSourceQuench
AllowOutboundTimeExceeded
AllowRedirect


на главную страницу

LogDroppedPackets
LogFilePath
LogFileSize
LogSuccessfulConnections


на главную страницу

Enabled
RemoteAddresses


на главную страницу

AllowAutoConfig
AllowRemoteShellAccess
IdleTimeout
MaxConcurrentUsers
MaxMemoryPerShellMB
MaxProcessesPerShell
MaxShellsPerUser
ShellTimeOut


на главную страницу

DisableOnline


на главную страницу

public


на главную страницу

NoBroadcast


на главную страницу

DefaultGateway
DhcpServer
EnableDHCP
IPAddress
LeaseObtainedTime
LeaseTerminatesTime
SubnetMask


на главную страницу

нет
CurrentUser
RegistrySizeLimit
ServicesPipeTimeout
SystemBootDevice
SystemStartOptions
WaitToKillServiceTimeout


на главную страницу

Attributes


на главную страницу

нет
ImagePath


на главную страницу

NoDisplayClass
NoInstallClass
NoUseClass
SilentInstall


на главную страницу

HcDisableSelectiveSuspend


на главную страницу

DefaultRequestFlags
Lowerfilters
Upperfilters


на главную страницу

нет
EnableUDMA66


на главную страницу

MasteDeviceTimingModeAllowed
SlaveDeviceTimingModeAllowed
UserMasteDeviceTimingModeAllowed
UserSlaveDeviceTimingModeAllowed
MasterDeviceTimingMode
SlaveDeviceTimingMode


на главную страницу

нет
CountryID


на главную страницу

LoggingPath
MaximumPortSpeed
UserInit


на главную страницу

нет
Mode1


на главную страницу

PruningMode


на главную страницу

DisableInitializePolledUI
MouseInitializePolled
WaitEventMask


на главную страницу

ControlReceiveWindow
EnableForRas
EnableForRouting
Exclusive Tunnels
HelloMs
HostName
LocalVolumes


на главную страницу

InitialSendTimeoutMs
MaxAckDelayMs
MaxOutOfOrder
MaxRetransmits
MaxSendTimeoutMs
MaxWanEndpoints
MinWanEndpoints
OutgoingRole
Password
PayloadReceiveWindow
PayloadSendWindow
WanEndpoints


на главную страницу

Bind
Export
OtherDependencies
Route


на главную страницу

PnPCapabilities


на главную страницу

LowerRange
UpperRange


на главную страницу

EnumAdvancedDialog


на главную страницу

AttachedTo
BlindOff
BlindOn
CompatibilityFlags
Compression_Off
Compression_On
ConfigDialog
Default
DeviceType
DevLoader
DriverDate
ErrorControl_Forced
ErrorControl_Off
ErrorControl_On
FlowControl_Hard
FlowControl_Off
FlowControl_Soft
InactivityScale
Index
InfPath
InfSection
Model
Modulation_Bell
Modulation_CCITT
PortSubClass
Prefix
Properties
ProviderName
Pulse
Reset
ResponsesKeyName
SpeakerModeDial
SpeakerModeOff
SpeakerModeOn
SpeakerModeSetup
SpeakerVolume_High
SpeakerVolume_Low
SpeakerVolume_Med
Terminator
Tone
VoiceSwitchFeature


на главную страницу

нет
ComputerName


на главную страницу

нет
CiCatalogFlags
DaemonResponseTimeout
DefaultColumnFile
DelayedFilterRetries
DelayUsnReadOnLowResource
DLLsToRegister
EventLogFlags
FilterBufferSize
FilterDelayinterval
FilterDirectories
FilterFilesWithUnknownExstensions
FilterIdleTimeout
FilterRemainingThreshold
FilterRetries
FilterRetryInterval
ForcedNetPathScanInterval
ForcePathAlias
GenerateCharacterization
IMAPSvcInstance
IsapiDateTimeFormatting
IsapiDateTimeLocal
IsapiDefaultCatalogDirectory
IsapiMaxEntriesinQueryCache
IsapiMaxRecordsinResultSet
IsapiQueryCachePurgeinterval
IsapiRequestQueueSize
IsapiRequestThresholdFactor
IsAutoAlias
IsEnumAllowed
IsindexingIMAPSvc
IsIndexingNNTPSvc
IsIndexingW3SVC
IsReadOnly
LeaveCorruptCatalog
LowResourceCheckInterval
LowResourceSleep
MajorVersion
MasterMergeCheckpointInterval
MasterMergeTime
MaxactiveQueryThreads
MaxActiveRequestThreads
MaxAutoAliasRefresh
MaxCachedPipes
MaxCatalogs
MaxCharacterization
MaxDaemonVmUse
MaxfilesizeFiltered
MaxFilesizemultiplier
MaxFreshCount
MaxFreshDeletes
MaxIdealIndexes
MaxIndexes
MaxMergeInterval
MaxPendingDocuments
MaxQueryTimeslice
MaxQueueChunks
MaxRestrictionNodes
MaxRunningWebhits
MaxShadowFreeForceMerge
MaxShadowindexSize
MaxSimultaneousRequests
MaxTextFilterBytes
MaxUsnLogSize
MaxWebhitsCpuTime
MaxWordlistIo
MaxWordlistIoDiskPerf
MaxWordLists
MaxWordListSize
MinClientIdleTime
MinDiskFreeForceMerge
MinDiskSpaceToLeave
MinidleQueryThreads
MinidleRequestThreads
MinimizeWorkingSet
MinMergeIdleTime
MinorVersion
MinSizeMergewordlists
MinWordlistBattery
MinWordListMemory
NNTPSvcInstance
PropertyStoreMappedCache
RequestTimeout
ScanBackoff
SecPropertyStoreBackupSize
SecPropertyStoreMappedCache
StartupDelay
StompLastAccessDelay
ThreadClassFilter
ThreadPriorityFilter
ThreadPriorityMerge
UsnLogAllocationDelta
UsnReadMinSize
UsnReadTimeout
W3SvcInstance
WordlistuserIdle


на главную страницу

нет
AutoReboot
CrashDumpEnabled
DumpFile
KernelDumpOnly
LogEvent
MiniDumpDir
Overwrite
SendAlert
IgnorePagefileSize


на главную страницу

нет
ACDriveSpinDown
AsyncFileCommit
AutoMountDrives
BatDriveSpinDown
CompressionAlgorithm
CompressionThreshold
ConfigFileAllocSize
DisableScandiskOnBoot
DriveWriteBehind
ForceRMIO
LastBootPMDrvs
NameNumericTail
NtfsAllowExtendedCharacterIn8dot3Name
NtfsDisable8dot3NameCreation
NtfsDisableCompression
NtfsDisableEncryption
NtfsDisableLastAccessUpdate
NtfsEncryptionService
NtfsEncryptPagingFile
NtfsMemoryUsage
NtfsMftZoneReservation
NtfsQuotaNotifyRate
PreserveLongNames
ReadAheadThreshold
SoftCompatMode
SymlinkLocalToLocalEvaluation
SymlinkLocalToRemoteEvaluation
SymlinkRemoteToLocalEvaluation
SymlinkRemoteToRemoteEvaluation
UdfsCloseSessionOnEject
VirtualHDIRQ
Win31FileSystem
Win95TruncatedExtensions


на главную страницу

нет
CacheSize
Prefetch
PrefetchTail


на главную страницу

Timeout


на главную страницу

DisableAll


на главную страницу

Base


на главную страницу

нет
CurrentConfig
lsPortable
PropertyProviders
UserWaitInterval


на главную страницу

нет
IME File
Layout File
Layout Id
Layout Text


на главную страницу

[идентификатор языка]


на главную страницу

нет
ScanCode Map


на главную страницу

[идентификатор языка]
DosKeybID


на главную страницу

нет
AuditBaseObjects
Authentication Packages
Bounds
CrashOnAuditFail
DisableDomainCreds
EveryoneIncludesAnonymous
ForceGuest
FullPrivilegeAuditing
LimitBlankPasswordUse
LMCompatiblityLevel
NoDefaultAdminOwner
nolmhash
Notification Packages
restrictanonymous
RestrictAnonymousSAM
SCENoApplyLegacyAuditPolicy
SubmitControl
IgnoreGCFailures


на главную страницу

нет
RequireAsChecksum


на главную страницу

KpasswdNames
RealmFlags


на главную страницу

LogLevel
RequireAsChecksum


на главную страницу

нет
MachineSid


на главную страницу

нет
ntlmminclientsec
NTLMMinServerSec


на главную страницу

Description


на главную страницу

DeviceID


на главную страницу

ProviderOrder


на главную страницу

ShowLanErrors


на главную страницу

LCID


на главную страницу

нет
RestoreConnection


на главную страницу

ShowIcon


на главную страницу

[кодовая страница]
нет
ACP
MACCP
OEMCP
OEMHAL


на главную страницу

[код языка]
Default
InstallLanguage


на главную страницу

[номер группы]


на главную страницу

(по умолчанию)
[код региона]
нет


на главную страницу

[код сортировки]


на главную страницу

NextLUID
NextLUID


на главную страницу

Description
FriendlyName
ValueIncrement
ValueMax
ValueMin
ValueUnits


на главную страницу

[GUID-номер схемы энергопотребления]
Default


на главную страницу

нет
Description
FriendlyName


на главную страницу

нет
BeepEnabled
BrowsePrintWorkstations
DebugFlags
DisableServerThread
EnableBroadcastSpoolerStatus
FastPrintSlowDownThreshold
FastPrintThrottleTimeout
FastPrintWaitTimeout
MajorVersion
MaxRpcSize
MinorVersion
NetPrinterDecayPeriod
NoRemotePrinterDrivers
PortThreadPriority
Priorityclass
RefreshTimesPerDecayPeriod
RouterCacheSize
SchedulerThreadPriority
ServerThreadTimeout
SpoolerPriority
Upgrade


на главную страницу

Directory


на главную страницу

Driver


на главную страницу

FormKeyword


на главную страницу

EOJTimeout


на главную страницу

FailureTimeout
StatusUpdateEnabled
StatusUpdateInterval


на главную страницу

нет
EventLog
NetPopup
NetPopupToComputer
Order
RestartJobOnPoolEnabled
RestartJobOnPoolError
RetryPopup


на главную страницу

AddPrinterDrivers


на главную страницу

нет
IRQ#Priority
Win32PrioritySeparation


на главную страницу

ProductSuite


на главную страницу

нет
AlternateShell


на главную страницу

OptionValue
UseAlternateShell


на главную страницу

нет
Machine
Users


на главную страницу

нет
List


на главную страницу

ExcludedProviders
ProviderOrder


на главную страницу

нет
AutoChkTimeout
BootExecute
CriticalSectionTimeout
EnableMCA
EnableMCE
ExcludeFromKnownDlls
GlobalFlag
LicensedProcessors
ProtectionMode
SetupExecute
ProcessorControl
ObjectDirectories
RegisteredProcessors
ResourceTimeoutCount


на главную страницу

нет
Explorer.exe


на главную страницу

RegistryLazyFlushInterval
SelfHealingEnabled


на главную страницу

нет
AUX
MAILSLOT
NUL
PIPE
PRN


на главную страницу

нет
DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES
NUMBER_OF_PROCESSORS
PROCESSOR_IDENTIFIER
prompt


на главную страницу

AdditionalCriticalWorkerThreads
AdditionalDelayedWorkerThreads


на главную страницу

LargIRPStackLocations


на главную страницу

ObCaseInsensitive


на главную страницу

нет
DllDirectory


на главную страницу

нет
AllocationPreference
ClearPageFileAtShutdown
DisablePagingExecutive
EnforceWriteProtection
HeapDecommitFreeBlockThreshold
HighMemoryThreshold
IOPageLockLimit
LargePageDrivers
LargePageMinimum
LargeSystemCache
LowMemoryThreshold
ModifiedPageLife
NonPagedPoolQuota
NonPagedPoolSize
PagedPoolQuota
PagedPoolSize
PagingFileQuota
PagingFiles
PhysicalAddressExtension
PoolTag
PoolTagOverruns
SecondLevelDataCache
SessionImageSize
SessionPoolSize
SessionViewSize
SystemPages
TempPageFile
VerifyDriverLevel
VerifyDrivers


на главную страницу

нет
EnableBootTrace
EnablePrefetcher
EnableSuperfetch
HostingAppList


на главную страницу

Heuristics


на главную страницу

нет
Debug
Kmode
Optional
Posix
Required
Windows


на главную страницу

WriteProtect


на главную страницу

нет
fDenyTSConnections


на главную страницу

EnableConcurrentSessions


на главную страницу

нет
ActiveTimeBias
Bias
DaylightBias
DaylightName
DaylightStart
DynamicDaylightTimeDisabled
StandardBias
StandardName
StandardStart
TimeZoneKeyName


на главную страницу

UpdateMode


на главную страницу

VDD


на главную страницу

ExecutionContext
IsReentrant
ModuleName
NeverUnload


на главную страницу

нет
Directory
ErrorMode
NoInteractiveServices
NoPopupsOnBoot
ShellErrorMode
ShutdownTime
SystemDirectory


на главную страницу

нет
BufferSize
ClockType
FileName
FlushTimer
Guid
LogFileMode
MaxFileSize
MaximumBuffers
MinimumBuffers
Start


на главную страницу

нет
DefaultSeparateVDM
DisallowedPolicyDefault
LPT_timeout
KnownDLLs
size
wowcmdline
wowsize
cmdline


на главную страницу

WakeFromSleepState


на главную страницу

CacheIsPowerProtected
UserRemovalPolicy
UserWriteCacheSetting


на главную страницу

нет
DeviceTimingMode
UserTimingModeAllowed


на главную страницу

SelectiveSuspendEnabled


на главную страницу

HWRevision
Mfg


на главную страницу

DefaultSettings.BitsPerPel
DefaultSettings.Vrefresh
DefaultSettings.Xresolution
DefaultSettings.Yresolution


на главную страницу

DebugOutputLevel
EnableDebugCount
MaximumThreadCount


на главную страницу

нет
EnableDynamicBacklog


на главную страницу

LocalVolumes


на главную страницу

NoThrottle


на главную страницу

EnableBigLba


на главную страницу

BaseAddress
DriveControl
Interrupt


на главную страницу

{00001103-0000-1000-8000-00805f9b34fb}
{00001124-0000-1000-8000-00805f9b34fb}
{00001126-0000-1000-8000-00805f9b34fb}


на главную страницу

нет
ErrorControl


на главную страницу

нет
AutoRun
AutoRunAlwaysDisable


на главную страницу

нет
MaxMSS
MaxMTU


на главную страницу

ActivityLogFlag
APIProtocolSupport
BackupDatabasePath
BackupInterval
DatabaseCleanupInterval
DatabaseName
DatabasePath
DbType
DebugFlag
DetectConflictRetries
DhcpLogDiskSpaceCheckInterval
DhcpLogFilePath
DhcpLogFilesMaxSize
DhcpLogMinSpaceOnDisk
IgnoreBroadcastFlag
MaxActiveThreads
MaxProcessingThreads
RestoreFlag


на главную страницу

UseMHAsyncDns


на главную страницу

RegLocation


на главную страницу

AutoRunAlwaysDisable


на главную страницу

EnableDynamicConversionFor1394


на главную страницу

нет
QueryIPMatching
MaxCacheEntryTtlLimit
NegativeCacheTime
AdapterTimeoutCacheTime
MaxSOACacheEntryTtlLimit
NegativeSOACacheTime
NetFailureCacheTime


на главную страницу

AddressAnswerLimit
AutoConfigFileZones
BindSecondaries
BootMethod
DatabaseDirectory
DefaultAgingState
DefaultNoRefreshInterval
DefaultRefreshInterval
DisableAutoReverseZones
EnableRegistryBoot
EventLogLevel
ForwardDelegations
ForwardingTimeout
IsSlave
ListenAddresses
LocalNetPriority
LogFileMaxSize
LogFilePath
LogLevel
LooseWildcarding
MaxCacheTtl
NameCheckFlag
NoRecursion
PreviousLocalHostname
PublishAddresses
PublishAutonet
RecursionRetry
RecursionTimeout
RoundRobin
RpcProtocol
ScavengingInterval
SecureResponses
SendPort
StrictFileParsing
UpdateOptions
WriteAuthorityNs
XfrConnectTimeout


на главную страницу

AllowUpdate
DatabaseFile
DsIntegrated
MasterServers
NoRefreshInterval
NotifyLevel
NotifyServers
RefreshInterval
ScavengeServers
SecondaryServers
SecureSecondaries
type


на главную страницу

нет
CompressionEnabled
UseReadyBoot


на главную страницу

DiskNumber
RPM
SizeInGb
VolumeSerialNumber


на главную страницу

CustomSD
DisplayNameFile
DisplayNameID
PrimaryModule
RestrictGuestAccess
Delay


на главную страницу

нет
CrashOnCtrlScroll
SampleRate
EnableWheelDetection
KeyboardDataQueueSize
KeyboardDeviceBaseName
MouseDataQueueSize
MouseResendStallTime
MouseResolution
MouseSynchIn100ns
NumberOfButtons
OverrideKeyboardSubtype
OverrideKeyboardType
PointerDeviceBaseName
PollingIterations
PollingIterationsMaximum
PollStatusIterations
ResendIterations


на главную страницу

hidden
NullSessionPipes
NullSessionShares
requiresecuritysignature
RestrictNullSessAccess
srvcomment
нет
autodisconnect
AutoShareServer
AutoShareWks
DiskSpaceThreshold
EnableForcedLogOff
enablesecuritysignature
ConnectionNoSessionsTimeout
EnableWFW311DirectIpx
IRPStackSize
MaxFreeConnections
MaxGlobalOpenSearch
MaxKeepSearch
MaxLinkDelay
MaxMpxCt
MaxNonpagedMemoryUsage
MaxPagedMemoryUsage
MaxRawWorkItems
MaxThreadsPerQueue
MaxWorkItems


на главную страницу

[название общей папки]


на главную страницу

Mfg
Name


на главную страницу

EnablePlainTextPassword
EnableSecuritySignature
MaxCmds
MaxCollectionCount
MaxThreads
RequireSecuritySignature
BufFilesDenyWrite
BufNamedPipes


на главную страницу

LDAPClientIntegrity


на главную страницу

MultiUserEnabled


на главную страницу

ReuseConnections


на главную страницу

DisableDFS


на главную страницу

Disable Performance Counters


на главную страницу

нет
PPPProtocolType
ProtocolMTU
ProtocolType


на главную страницу

DhcpNodeType
EnableDNS
EnableLMHOSTS
EnableProxy
NodeType
ScopeID
BcastNameQueryCount
BcastQueryTimeout
CacheTimeout
NameServerPort
NameSrvQueryCount
NameSrvQueryTimeout
SessionKeepAlive
BroadcastAddress
EnableProxyRegCheck
InitialRefreshT.O.
LmhostsTimeout
MaxDgramBuffering
RandomAdapter
RefreshOpCode
SingleResponse
WinsDownTimeout
DhcpScopeId
NbProvider
TransportBindName


на главную страницу

NameServer
NameServerBackup
DhcpNameServer
DhcpNameServerBackup


на главную страницу

DisablePasswordChange
MaximumPasswordAge
RefusePasswordChange
RegisterDnsARecords
RequireSignOrSeal
RequireStrongKey
SealSecureChannel
SignSecureChannel


на главную страницу

нет
RestoreInProgress


на главную страницу

нет
LDAPServerIntegrity
DSA Heuristics


на главную страницу

нет
Port entry
Schema Update Allowed


на главную страницу

нет
EnableVia4x


на главную страницу

DisableRemovable


на главную страницу

MediaType
NetworkNumber
PktType
VirtualNetworkNumber


на главную страницу

NetworkProvider


на главную страницу

HackFlags


на главную страницу

нет
DisableSavePassword
Logging
NumberOfRings
ProhibitIpSec


на главную страницу

нет
SecurePVN


на главную страницу

нет
enablesecuritysignature
requiresecuritysignature


на главную страницу

нет
AuthenticateRetries
AuthenticateTime
AutoDisconnect
CallbackTime


на главную страницу

нет
MaxDenials
ResetTime


на главную страницу

нет
Start


на главную страницу

нет
AtTaskMaxHours
NextAtJobId
AtTaskMaxHours


на главную страницу

UseOldParsing


на главную страницу

нет
DefaultInboundAction
DefaultOutboundAction
DisabledInterfaces
DisableNotification
DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast
DoNotAllowExceptions
EnableFirewall


на главную страницу

IPSecExempt


на главную страницу

DoNotSkipDH
TimeOutMinutes
TimeOutSessions
Version


на главную страницу

нет
Encryption
Hash
KeyExchange


на главную страницу

Encryption
EspHash
Protocol
TimeOutKbytes
TimeOutMinutes


на главную страницу

Method


на главную страницу

DisabledComponents


на главную страницу

нет
ArpAlwaysSourceRoute
ArpCacheLife
ArpUseEtherSNAP
DataBasePath
DeadGWDetectDefault
DefaultTOS
DefaultTTL
DisableReplaceAddressInConflicts
DisableTaskOffload
Domain
EnableDeadGWDetect
EnableICMPRedirect
EnablePMTUBHDetect
EnablePMTUDiscovery
EnableSecurityFilters
ForwardBroadcasts
ForwardBufferMemory
GlobalMaxTcpWindowSize
Hostname
IGMPLevel
IPFilterSecurityEnabled
KeepAliveInterval
KeepAliveTime
MaxUserPort
MTU
NameServer
NumForwardPackets
NV Hostname
PerformRouterDiscovery
SackOpts
SearchList
SolicitationAddressBCast
SynAttackProtect
Tcp1323Opts
TcpInitialRTT
TcpMaxConnectResponseRetransmissions
TCPMAXConnectRETRANSMISSIONS
TcpMaxDataRetransmissions
TcpMaxHalfOpen
TcpNumConnections
TcpTimeWaitDelay
TcpUseRFC1122UrgentPointer
TCPWindowSize
UpdateSecurityLevel
UseZeroBroadcast
DisableIPSourceRouting
DisableDHCPMediaSense
DisableMediaSenseEventLog
IGMPVersion
EnableMulticastForwarding
EnableAddrMaskReply
TcpTimedWaitDelay
IPEnableRouter
DhcpNameServer
ArpRetryCount


на главную страницу

DhcpDefaultGateway
DhcpIPAddress
DhcpSubnetMask
IPInterfaceContext
Lease
LLInterface
T1
T2


на главную страницу

DefaultGateway
DefaultGatewayMetric
Domain
EnableDeadGWDetect
EnableDHCP
InterfaceMetric
IPAddress
NameServer
RawIPAllowedProtocols
RegistrationEnabled
SubnetMask
TCPAllowedPorts
UDPAllowedPorts
UseZeroBroadcast


на главную страницу

DefaultLicenseServer


на главную страницу

TraceOutputMode


на главную страницу

нет
CommandFile
FirstMessageDelay
MessageInterval
Options
Port


на главную страницу

DisableSelectiveSuspend
EndIdleEndpointSupport


на главную страницу

нет
DefaultMSS
DefaultRcvWindow
DefaultTTL
PMTUBlackHoleDetect
PMTUDiscovery
NameSrvQueryTimeout


на главную страницу

нет
AvoidTimeSyncOnWan
LocalNTP
NtpServer
Period
ReliableTimeSource
Type


на главную страницу

нет
DllName
Enabled
EventLogFlags
SpecialPollInterval


на главную страницу

нет
Collect Timeout
Disable Performance Counters
First Counter
First Help
IsMultiInstance
Last Counter
Last Help
Library
Open Timeout
WbemAdapStatus


на главную страницу

BatteryLife
RechargeRate


на главную страницу

нет
DelayedAutoStart
DependOnGroup
DependOnService
Description
DisplayName
ErrorControl
FailureActions
FailureActionsOnNonCrashFailures
FailureCommand
Group
ImagePath
ObjectName
RebootMessage
RequiredPrivileges
Security
ServiceSidType
Start
Tag
Type


на главную страницу

ServiceDll
ServiceDllUnloadOnStop


на главную страницу

FilterFilesWithUnknownExtensions


на главную страницу

нет
Current
Default
Failed
LastKnownGood


на главную страницу

нет
BootDiskSig
CloneTag
CmdLine
MiniSetupInProgress
SystemSetupInProgress


на главную страницу

Flags